Copyright: Registrierungseinträge von Microsoft Windows NT © Microsoft Corporation 1994-1996


Die Windows NT-Registrierung
Windows NT-Registrierung

Diese Hilfestellung enthält Beschreibungen der Teilbäume, Schlüssel, Teilschlüssel und Werteinträge der Windows NT-Registrierung. Sie soll Ihnen bei der Arbeit mit der Registrierung helfen, versteht sich aber weder als grundlegende Anleitung zur Bearbeitung der Registrierung noch erhebt sie den Anspruch auf Vollständigkeit. (Einige, ausschließlich systemintern verwendete Schlüssel werden hier nicht beschrieben, ein weiterer - großer - Teil der Registrierungseinträge wird von Anwendungen definiert.)

Wo immer möglich, sollten Sie die Systemsteuerung, den Systemrichtlinien-Editor und andere Verwaltungswerkzeuge benutzen, um Windows NT zu konfigurieren (und Einträge der Registrierung damit indirekt zu bearbeiten). Der Rückgriff auf die Registrierungseditoren Regedt32.exe und Regedit.exe sollte grundsätzlich die letzte Möglichkeit darstellen.

Nicht alle in dieser Datei beschriebenen Einträge müssen auch tatsächlich in der Registrierung eines Computers erscheinen: Zum einen verwendet Windows NT in vielen Fällen Standardvorgaben, von denen erst abgewichen wird, wenn Sie einen spezifischen Registrierungseintrag mit einem neuen Wert erstellen; zum anderen enthält die Registrierung nur dann Einträge für eine bestimmte Komponente wie beispielsweise TCP/IP, wenn diese Komponente auch installiert wurde.

Vorsicht:  Die Registrierungseditoren führen keine Plausibilitätsprüfungen durch. Das willkürliche Verändern von Einträgen kann das System derart beschädigen, daß eine Neuinstallation von Windows NT erforderlich wird.

Anmerkung: Wenn Sie Werte für Einträge im Teilbaum CurrentControlSet verändern, machen sich diese Veränderungen erst beim nächsten Systemstart bemerkbar. Wenn Sie Werte für Einträge im Teilschlüssel HKEY_CURRENT_USER verändern, müssen Sie sich unter Umständen ab- und wieder anmelden, damit die Veränderungen sichtbar werden.


Beschreibung der Registrierung von Windows NT

Die Registrierung von Windows NT setzt sich aus fünf (Windows NT 3.x: vier) Teilbäumen zusammen, deren Einträge (Schlüssel, Teilschlüssel und Werte) eine Computer- bzw. Benutzer-individuelle Datenbank darstellen. Die computerspezifische Datenbank enthält Informationen über Hard- und Software des jeweiligen Systems, die benutzerspezifische Datenbank nimmt das Profil des jeweiligen Benutzers (Desktop- und Drucker-Einstellungen, Netzwerk-Verbindungen, Standardvorgaben für Anwendungen usw.) auf. In den 16-Bit-Versionen von Windows (Windows 3.x) wurden die computerspezifischen Informationen in den Dateien Win.ini und System.ini untergebracht, eine Möglichkeit zur Speicherung Benutzer-individueller Einstellungen gabe es dort nicht.

In der Registrierung von Windows NT kann jeder Schlüssel sowohl benannte Werteinträge als auch weitere Teilschlüssel enthalten. Schlüssel entsprechen hier also sozusagen Unterverzeichnisssen, Werteinträge einzelnen Dateien in diesen Unterverzeichnissen.

Weitere Informationen finden Sie in Teil V der Technischen Referenz zu Windows NT.


Die Teilbäume der Registrierung von Windows NT

Die fünf Teilbäume der Registrierung von Windows NT sind:

HKEY_LOCAL_MACHINE

Informationen über den jeweiligen (lokalen) Computer inklusive der verwendeten Hardware und der Konfiguration des Betriebssystems (Bustypen, Hauptspeicher, Gerätetreiber, Daten zum Systemstart).

HKEY_CLASSES_ROOT

Verknüpfungen zwischen Dateinamenserweiterungen und Anwendungen sowie Konfigurationsdaten für COM-Objekte. Dieser Teilbaum entspricht funktional der Registrierung von Windows 3.x.)

HKEY_CURRENT_USER

Das Profil des momentan angemeldeten Benutzers inklusive Umgebungsvariablen, persönlicher Programmgruppen, Desktop-Einstellungen, Netzwerk-Verbindungen, Drucker-Einstellungen und Standardvorgaben für bestimmte Anwendungen.

HKEY_USERS

Die Profile sämtlicher Benutzer, die lokal für das System definiert wurden. (HKEY_CURRENT_USER ist hier ebenfalls enthalten - dieser Teilbaum setzt sich auch einem Teilschlüssel von HKEY_USERS und dem Standardprofil zusammen). Benutzer, die sich an einem entfernten Server anmelden, haben normalerweise kein Profil auf diesem Server, sondern verwenden das Profil, das lokal auf dem Computer gespeichert ist, von dem aus die Anmeldung stattfindet.

HKEY_CURRENT_CONFIG

Ein Alias für das aktuelle Hardware-Profil, der auf HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current verweist. (Änderungen über HKEY_CURRENT_CONFIG erscheinen automatisch auch in ...Profiles\Current und umgekehrt.)

HKEY_DYN_DATA

Daten, die Windows NT beim Systemstart jedesmal neu ermittelt; gleichzeitig ein Platzhalter für zukünftige Erweiterungen. Dieser Teilbaum wird von den Registrierungseditoren als Artefakt generiert; Veränderungen eventueller Schlüssel und Werte bleiben in der aktuellen Version von Windows NT wirkungslos.


Werteinträge in der Registrierung von Windows NT

Jeder Teilbaumname beginnt mit der Zeichenfolge HKEY_, was Software-Entwicklern signalisieren soll, daß es bei diesen Teilbäumen letztlich um Handles (Kennziffern) geht - mithin um numerische Werte mit einem bedeutungslosen Betrag, die ausschließlich zur eindeutigen Identifizierung von Ressourcen dienen.

Werteinträge setzen sich aus drei Komponenten zusammen:

Name

Datentyp

Wert (mit dem angegebenen Datentyp)

Diese drei Komponenten erscheinen in den Beschreibungen dieser Hilfestellung grundsätzlich in der Reihenfolge Name : Datentyp : Wert.

Diese Hilfestellung verwendet für Wertnamen dieselbe Schreibweise wie die Beschreibungen der Technischen Referenz: Fettschrift steht für Wertnamen, die exakt in der angegebenen Form auch in der Registrierung erscheinen, Kursivschrift für Platzhalter. In einer Angabe wie CurrentControlSet\Services\Dienstname stellen CurrentControlSet und Services also exisitierende Schlüssel dar, Dienstname ist dagegen durch den Namen des jeweiligen Diensts (wie etwa Arbitrators oder Class) zu ersetzen.

Bitte beachten Sie, daß Werteinträge zwar im Prinzip beliebig lang sein können, aus praktischen Gründen aber auf rund 1 MByte beschränkt sind.


Datentypen in der Registrierung von Windows NT

Ein Werteintrag kann maximal etwa 1 MByte an Daten aufnehmen. Die Werte von 0 bis 0x7fffffff sind für Definitionen durch das System reserviert (auf die Anwendungen nach Möglichkeit zurückgreifen sollten). Die Werte von 0x80000000 bis 0xffffffff sind für Anwendungen vorgesehen, die ihre Einträge selbst definieren.

Die folgende Liste führt die vom System definierten und verwendeten Datentypen auf:

REG_BINARY

Binäre Daten. Die meisten Informationen zu Hardware-Komponenten werden als Binärdaten gespeichert und können im Registrierungseditor im Hexadezimalformat oder in der Windows NT Diagnose in einem lesbaren Format angezeigt werden. Beispiel:

Komponentendaten : REG_BINARY : 00 00 00...

REG_DWORD

Daten, die durch eine 4 Byte große Zahl repräsentiert werden. Viele Parameter für Gerätetreiber und Dienste besitzen diesen Typ und können im Registrierungseditor als binäre, hexadezimale oder Dezimalzahl angezeigt werden. Einträge, die das Verhalten von Diensten im Fehlerfall steuern, haben zum Beispiel den folgenden Typ:

ErrorControl : REG_DWORD : 0x1

REG_EXPAND_SZ

Eine erweiterbare Folge von Daten in Textform. Der Text enthält eine Variable, die beim Aufruf durch eine Anwendung ersetzt wird. Im folgenden Wert wird zum Beispiel die Zeichenfolge SystemRoot durch den Pfad des Verzeichnisses ersetzt, das die Windows NT-Systemdateien enthält:

File : REG_EXPAND_SZ : Systemroot\file.exe

REG_MULTI_SZ

Mehrere Zeichenfolgen. Werte mit Listen oder Folgen von Werten in normal lesbarem Text haben normalerweise diesen Typ. Die Einträge werden durch NUL-Zeichen (ASCII 0) voneinander getrennt. Der folgende Werteintrag gibt zum Beispiel die Bindungsregeln für einen Netzwerktransport an:

bindable : REG_MULTI_SZ : dlcDriver dlcDriver non non 50

REG_SZ

Eine Folge von Zeichen mit normal lesbarem Text. Die Beschreibung einer Komponente hat in der Regel diesen Typ:

DisplayName : REG_SZ : Messenger

REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR

Eine Folge ineinander verschachtelter Arrays zur Speicherung einer Ressourcenliste für eine Hardwarekomponente oder einen Treiber. Ein Doppelklick auf dem Werteintrag ConfigurationData (HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Description\System
\MultifunctionAdapter\0\ControllerName\0) bringt in Regedt32 beispielsweise das folgende Dialogfeld zum Vorschein:


CurrentControlSet\Select-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel enthält Informationen über die vom lokalen Computer momentan verwendeten (Konfigurations-)Steuersätze.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

CurrentControlSet\Select

Der Select-Teilschlüssel enthält die folgenden benannten Werte:

Current     REG_DWORD

Wertebereich: 0xN, wobei N einen Steuersatz bezeichnet

Kennzeichnet den Steuersatz, von dem der CurrentControlSet-Teilschlüssel abgeleitet ist. Beträgt dieser Wert zum Beispiel 0x1, so wird der CurrentControlSet-Steuersatz vom Teilschlüssel ControlSet001 abgeleitet.

Default     REG_DWORD

Wertebereich: 0xN, wobei N einen Steuersatz bezeichnet

Kennzeichnet den Standard-Konfigurationssatz. Ist dieser Wert zum Beispiel 0x1, so ist ControlSet001 der Standard-Konfigurationssatz.

Failed     REG_DWORD

Wertebereich: 0xN, wobei N einen Steuersatz bezeichnet

Kennzeichnet die Nummer des Konfigurationssatzes, der zuletzt zurückgewiesen und durch den Konfigurationssatz LastKnownGood ersetzt wurde.

LastKnownGood     REG_DWORD

Wertebereich: 0xN, wobei N einen Steuersatz bezeichnet

Kennzeichnet den Konfigurationssatz, mit dem der letzte erfolgreiche Systemstart durchgeführt wurde. Ist dieser Wert zum Beispiel 0x1, so ist ControlSet001 der letzte erfolgreich verwendete Konfigurationssatz.


CurrentControlSet\Control-Teilschlüssel (Übersicht)

Die Werteinträge dieses Teilschlüssels kontrollieren den Systemstart: Sie legen unter anderem den Speicherort und die Größe der Auslagerungsdatei sowie die zu ladenden Teilsysteme fest.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

Hinweis: Änderungen im Teilschlüssel Control werden erst beim nächsten Systemstart sichtbar.


Control-Werteinträge

Der Control-Teilschlüssel selbst kann die folgenden Werteinträge enthalten:

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

Current User     REG_SZ

Wertebereich: Benutzername

Standard:  Benutzername

Gibt den Benutzernamen des momentan angemeldeten Benutzers an.

RegistrySizeLimit    REG_DWORD

Wertebereich:	0  oder Angabe in MBytes von 4 - 0xFFFFFFFF, wobei der tatsächlich nutzbare Bereich von 4 (MByte) bis 80% des Speicherseitenpools (PagedPoolSize) geht.

Standard: 	25% des Speicherseitenpools

Legt die Größe des gesamten (virtuellen) Speichers fest, der für Registrierungsdaten zur Verfügung steht Das System nutzt diese Maximalgröße nur bei Bedarf aus - RegistrySizeLimit führt also keine Vorausbelegung aus (und Windows NT kann auch nicht garantieren, daß tatsächlich die durch dieses Limit vorgegebene Speichergröße zur Verfügung steht.)

Wenn hier der Wert 0 eingetragen ist, paßt Windows NT RegistrySizeLimit dynamisch an den Speicherseitenpool an.

Haben sowohl RegistrySizeLimit als auch PagedPoolSize den Wert 0, dann setzt Windows NT PagedPoolSize auf einen Wert, der ungefähr dem physisch verfügbaren Hauptspeicher des Computers entspricht, RegistrySizeLimit bekommt dann 25% dieses Wertes zugewiesen.

Wenn RegistrySizeLimit auf 0xFFFFFFFF gesetzt ist, verwendet Windows NT rund 80% des Speicherseitenpools.

Dieser Werteintrag soll in erster Linie verhindern, daß die Registrierung zu viel Speicher belegt, der an anderer Stelle sinnvoller verwendbar wäre. Die durch RegistrySizeLimit gesetzte Grenze schließt Strukturdateien sowie einen guten Teil der von der Registrierung dynamisch erzeugten Strukturen mit ein. (Die hier nicht berücksichtigen dynamischen Strukturen werden durch andere Mechanismen in ihrer Größe begrenzt.)

Hinweis:  Um die Anmeldung eines Benutzers und das Bearbeiten der Registrierung in jedem Fall möglich zu machen, greift die Begrenzung durch RegistrySizeLimit erst nach dem erfolgreichen Laden des Benutezrprofils.

SystemStartOptions     REG_SZ

Wertebereich: String

Enthält den Text von Systemargumenten, die von der Firmware an das System übergeben werden. Mit diesen Werten läßt sich herausfinden, ob der Debugger aktiviert ist, welche Einstellungen und Geschwindigkeiten für Schnittstellen festgelegt sind usw. Für SystemStartOptions kann zum Beispiel der folgende Wert definiert werden:

c:\winnt="Windows NT" /DebugPort=com1 /DebugBaudRate=56000

In diesem Beispiel gibt “Windows NT” im ersten Teil der Zeichenfolge das Stammverzeichnis an, das unter dem Teilschlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\ CurrentVersion als Werteintrag SytemRoot in der Registrierung enthalten ist. Der verbleibende Teil der Zeichenfolge wird vom System interpretiert und definiert die COM-Schnittstelle und -Baudrate für Testzwecke.


BootVerificationProgram-Steuereinträge

Mit dem BootVerificationProgram-Schlüssel wird die letzte als erfolgreich bekannte Konfiguration während des Systemstarts aktualisiert. Dieser Eintrag bezeichnet ein Programm, das vom Dienst-Controller aufgerufen wird, um die letzte als erfolgreich bekannte Konfiguration einzustellen. Der Systemadministrator kann beispielsweise ein solches Programm schreiben.

Ein solches Programm könnte beispielsweise einen anderen Server abfragen und im Falle einer unerwarteten Reaktion die Funktion NotifyBootConfigStatus() mit dem Parameter FALSE aufrufen: Das Ergebnis wäre dann ein Neustart des Systems unter Verwendung des durch LastKnownGood bezeichneten Steuersatzes. Alternativ wäre es auch denkbar, den Start ohne das sonst fällige Umsetzen von LastKnownGood auf den aktuellen Steuersatz fortzusetzen. Reagiert der andere Server dagegen wie erwartet, dann ruft das Programm die Funktion NotifyBootConfigStatus() mit dem Parameter TRUE auf und sorgt so dafür, daß die aktuelle Konfiguration über LastKnownGood gespeichert wird.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\BootVerificationProgram

Einträge, die unter diesem Teilschlüssel hinzugefügt werden, müssen das folgende Format besitzen:

ImagePath     REG_SZ oder REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Dateiname

Standard: (kein Eintrag)

Gibt den Dateinamen für ein Programm an, das den Systemstart überprüft.

Außerdem müssen Sie für ReportBootOk unter dem folgenden Registrierungspfad den Wert 1 eintragen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\WinLogon

Wenn ReportBootOK den Wert 0 hat, wird die (standardmäßige) automatische Anerkennung des Systemstarts gesperrt, die nach der ersten erfolgreichen Anmeldung stattfindet.

Wenn Sie alternativ den Systemstart von einem anderen Computer im Netzwerk überprüfen wollen, können Sie statt BootVerificationProgram den BootVerification-Dienst von Windows NT verwenden. Dieser Dienst ist nicht in Verbindung mit den Einträge im BootVerificationProgram-Teilschlüssel einsetzbar.

Hinweis: Ändern Sie die Werte im BootVerificationProgram-Schlüssel nur, wenn ein eigenes Überprüfungsprogramm benötigt wird, um die Einhaltung besonderer Bedingungen beim Systemstart Ihres Computers sicherzustellen. Übernehmen Sie ansonsten die Standardverfahren zur Überprüfung des Systemstarts.


FileSystem-Steuereinträge

Die Einträge im FileSystem-Schlüssel sind für das Verhalten Dateisystem NTFS und FAT verantwortlich.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\FileSystem

NtfsAllowExtendedCharacterIn8dot3Name     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Legt fest, ob Zeichen des erweiterten Zeichensatzes (wie Umlaute) in kurzen Dateinamen auf NTFS-Voumes verwendet werden können (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Die Standardvorgabe 0 beschränkt kurze Dateinamen auf den normalen ASCII-Zeichensatz; spezielle Zeichen wie *, :, / usw. sind in beiden Fällen ausgeschlossen.

Hinweis:  Diese Einstellung läßt sich auch über den Systemrichtlinien-Editor verändern.

NtfsDisable8dot3NameCreation     REG_DWORD

Wertebereich:  0 oder 1

Standard:  0 (false)

Legt fest, ob NTFS für jeden Dateinamen, der nicht dem Format xxxxxxxx.yyy genügt und/oder den erweiterten Zeichensatz benutzt, einen kurzen Dateinamen erstellt (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Da das Generieren kurzer Dateinamen auf Kosten der Leistung geht, sollten Sie diesen Wert auf 1 (wahr) setzen, sofern Sie nicht vorhaben, Dateien mit langen Namen über MS-DOS-Anwendungen zu bearbeiten oder den Datenträger für mehrere Computer zur Verfügung zu stellen, die ihrerseits mit unterschiedlichen Codeseiten arbeiten. Die zweite Grenze gilt nur in den westlichen Ländern: In Fernost beispielsweise, wo generell kurze Dateinamen erzeugt werden müssen, ist dieser Wert stets auf 1 gesetzt.

Hinweis:  Diese Einstellung läßt sich auch über den Systemrichtlinien-Editor verändern. Bestehende Datenstrukturen auf einer Festplatte bleiben unbeeinflußt - dieser Wert legt lediglich fest, wie NTFS im weiteren auf lange Dateinamen reagiert.

NtfsDisableLastAccessUpdate     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Dieser Eintrag sollte auf 1 gesetzt werden, wenn NTFS bei der Aktualisierung des Datums des letzten Zugriffs Schwierigkeiten meldet. In der aktuellen Version kann dieses Problem allerdings nur bei extrem großen Volumes auftreten. Details dazu finden Sie unter der Kennziffer Q150355 in der Knowledge Base.

Hinweis:  Diese Einstellung läßt sich auch über den Systemrichtlinien-Editor verändern.

Win31FileSystem     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard:  0 (false)

Kontrolliert, ob FAT das Anlegen, Numerieren, Öffnen oder Suchen nach langen Dateinamen erlaubt und ob zusätzliche Zeitmarken (CreationTime und LastAccessTime) gespeichert werden. Ist dieser Wert auf 1 (wahr) gesetzt, sind wieder die Vorgaben für Win3.x (und Windows NT 3.5) gültig.

Hinweis: Bestehende Datenstrukturen auf einer Festplatte bleiben unbeeinflußt - dieser Wert legt lediglich fest, wie NTFS im weiteren reagiert.

Damit diese Änderung Wirkung zeigt, muß das System neu gestartet werden.


GraphicsDrivers-Teilschlüsseleinträge

Die Teilschlüssel unter GraphicsDrivers enthalten Werteinträge für DirectX und andere Grafiktreiber von Windows NT.

Registrierungspfade:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\GraphicsDrivers

\DCI

\PermanentSettingChanges

\TemporarySettingChanges

Timeout     REG_DWORD

Pfad:	…\GraphicsDrivers\DCI

Wertebereich:	0 oder Sekunden

Standard: 7

DirectDraw-Anwendungen können (im Gegensatz zu anderen Anwendungen) ein Grafikgerät permanent mit Beschlag belegen und erst dann wieder freigeben, wenn sie (durch einen Taskwechsel) in den Hintergrund gestellt werden. Timeout legt fest, wie viele Sekunden Windows NT einer solchen Anwendung Zeit gibt, das Grafikgerät wieder freizugeben. Wenn hier der Wert 0 eingetragen ist, sperrt Windows NT das permanente Belegen von Grafikgeräten komplett; andere Werte geben die maximale Wartezeit in Sekunden an.

Die mit diesem Eintrag gesetzte Zeitgrenze verhindert, daß eine abgestürzte DirectDraw-Anwendung eine Systemressource permanent belegt.

DisableAll     REG_DWORD

Pfad:	…\GraphicsDrivers\PermanentSettingChanges

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Legt fest, ob Benutzer (inklusive des Administrators) die Einstellungen der Bildschirmanzeige wie Auflösung, Farbtiefe und Bildwiederholfrequenz permanent verändern können (Wert: 0) oder nicht (Wert: 1).

Wenn Sie hier den Wert 1 eintragen, sperrt Windows NT die entsprechenden API-Funktionen (ChangeDisplaySettings) selbst und verhindert damit nicht nur Veränderungen über die Systemsteuerung (deren Icon sich auch über die Systemrichtlinien sperren ließe),  sondern auch über Tools wie QuickRes.

DisableAll     REG_DWORD

Pfad:	…\GraphicsDrivers\TemporarySettingChanges

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Legt fest, ob Benutzer (inklusive des Administrators) die Einstellungen der Bildschirmanzeige wie Auflösung, Farbtiefe und Bildwiederholfrequenz dynamisch verändern können (Wert: 0) oder nicht (Wert: 1).

Wenn Sie hier den Wert 1 eintragen, sperrt Windows NT die entsprechenden API-Funktionen (ChangeDisplaySettings) selbst und verhindert damit nicht nur Veränderungen über die Systemsteuerung (deren Icon sich auch über die Systemrichtlinien sperren ließe),  sondern auch über Tools wie QuickRes.

Bitte beachten Sie, daß in diesem Fall auch DirectDraw-Anwendungen keine Möglichkeit mehr haben, in einen anderen Grafikmodus umzuschalten.


GroupOrderList-Steuereinträge

Die Einträge im GroupOrderList-Schlüssel geben die Reihenfolge von Diensten innerhalb von Gruppen an.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\GroupOrderList

Bei den Diensten, die unter CurrentControlSet\Services aufgeführt sind, legt der Wert des Eintrags Group in Kombination mit einem Tag-Eintrag die Ladereihenfolge für den Dienst fest. Allerdings haben nicht alle Dienste einen Tag-Eintrag, und nicht alle Gruppen haben einen Eintrag im GroupOrderList-Teilschlüssel. DerServiceGroupOrder-Teilschlüssel gibt die die Reihenfolge beim Laden von Gruppen an.

Die Einträge im Schlüssel haben alle den Typ REG_BINARY. Die Standardeinträge für die Definition der Reihenfolge innerhalb von Gruppen sind:

Base

Filter

Keyboard Class

Keyboard Port

Ndis

Pointer Class

Pointer Port

Primary Disk

SCSI Miniport

Video


HiveList-Steuereinträge

Die Werte dieser Einträge geben an, an welcher Stelle die einzelnen Struturdateien mit Registrierungsinformationen gespeichert sind.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\hivelist

Alle Daten haben den Typ REG_SZ. Die Standardeinträge sind:

Struktur	Dateinamen
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM	Sam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\Security	Security, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software	Software, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\System	System, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIG	System, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_USERS\.DEFAULT	Default, Default.log, Default.sav
(Not associated with a hive)	Userdiff, Userdiff.log
HKEY_CURRENT_USER	Ntuser.dat, Ntuser.dat.log

Standardmäßig sind alle mit Strukturen assoziierten Dateien im Verzeichnis %SystemRoot%\System32\Config untergebracht. Die Ausnahme von dieser Regel stellt HKEY_CURRENT_USER dar: Die gemeinsamen Einstellungen für alle Benutzer befinden sich in einem Verzeichnis namens All Users, die für die jeweiligen Benutzer spezifischen Daten dagegen in entsprechend benannten Unterverzeichnissen von %SystemRoot%\Profiles. Die Ntuser.dat-Dateien speichern die Benutzerprofile selbst, die Ntuser.dat.log-Dateien halten Veränderungen der Ntuser.dat-Dateien fest.

Die Ntuser- und Userdiff -Dateien sind Neuerungen von Windows NT 4.0:

Ntuser.dat ersetzt in den benutzerspezifischen Unterverzeichnissen die Dateien usernamexxx und adminxxx, die in früheren Versionen von Windows NT zur Speicherung von Benutzerprofilen verwendet wurden.

Die Datei Ntuser.dat in %Systemroot%\Profiles\DefaultUser ersetzt die Datei Userdef, die in früheren Versionen von Windows NT bei der ersten Anmeldung eines neuen Benutzers als Vorlage zum Erzeugen der Struktur HKEY_CURRENT_USER verwendet wurde.

Userdiff-Dateien werden ausschließlich in %Systemroot%\System32\Config angelegt und sind nicht mit Strukturen assoziiert. Diese Dateien verwendet das System zur Umstellung von Beutzerprofilen von früheren Versionen. Diese Umstellung findet bei der ersten Anmeldung des jeweiligen Benutzers automatisch statt.

Im Zusammenhang mit Strukturen verwendet Windows NT bis zu vier Dateitypen, die in der folgenden Tabelle beschrieben sind.

Dateityp	Beschreibung
keine Namenserweite-rung	Kopie der Struktur.
.alt	Sicherungskopie der (zentralen) Struktur HKEY_LOCAL_MACHINE\System. Dieser Dateityp wird ausschließlich für den Systemschlüssel verwendet.
.log	Transaktionsprotokoll für Veränderungen an Schlüsseln und Werten der Struktur.
.sav	Sicherungskopie der Daten, die die Struktur nach dem Abschluß des textbasierten Setup enthielt. Dieser Dateityp wird für die Strukturen Software, SAM, Security, System und .Default verwendet. Diese Sicherungskopien sind eine Neuerung von Windows NT 4.0: Fehler im zweiten (grafischen) Teil des Setup erzwingen keine komplette Neuinstallation mehr - statt dessen wird nach einem Neustart des Computers lediglich der zweite Teil des Setups wiederholt, der dann auf diese Sicherungskopien aufbaut.


Keyboard Layout-Steuereinträge

Der Keyboard-Layout-Schlüssel legt die Zuordnung von Namen für das Tastaturlayout (engl.: keyboard layout) zu den Namen für Tastaturlayout-DLLs fest.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\Keyboard Layout

Das System verwendet den Keyboard-Layout-Schlüssel, um die zu ladende DLL zu ermitteln. Dieselbe Tastaturlayout-DLL kann an mehreren Stellen auftreten, wenn in dieser DLL das Layout für mehrere Sprachen festgelegt ist. Individuelle Einstellungen werden unter HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout. gespeichert.

Der Schlüssel Keyboard Layout enthält einen Eintrag im folgenden Format:

KeyboardLayout     REG_SZ

Wertebereich: DLL-Dateiname

Per Konvention besteht ein Name für ein Tastaturlayout aus einer mit Nullzeichen abgeschlossenen Zeichenfolge mit 8 hexadezimalen Ziffern, von denen die letzten 4 eine Sprachkennung und die ersten 4 eine laufende Nummer darstellen.

Die Sprachkennung für Schweizerdeutsch ist beispielsweise 0x807, daher sind nach dieser Vereinbarung 00000807, 00010807 usw. als Namen für das Tastaturlayout zulässig.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\Keyboard Layout

\DosKeybCodes

Das System verwendet den DosKeybCodes-Teilschlüssel, um Namen für Windows NT-Tastaturlayouts in zwei Zeichen lange Namen für MS-DOS-Tastaturlayouts umzuwandeln. Solche Namen werden vom Befehl kb16 verwendet, der dem Befehl keyb unter MS-DOS entspricht. Das System muß das VDM-Tastaturlayout automatisch anpassen, sobald das Windows NT-Tastaturlayout verändert wird.

KeyboardLayout     REG_SZ

Wertebereich: zweistelliger Zeichencode

Diese Einträge definieren die jeweils äquivalenten Zwei-Zeichen-Codes für alle Tastaturlayouts, die in der Tabelle DosKeybCodes-Einträge zusammengefaßt sind.


DosKeybCodes-Einträge

00000405=cz	0000041B=sl

00000406=dk	0000041D=sv

00000407=gr	00000807=sg

00000409=us	00000809=uk

0000040A=sp	0000080A=la

0000040B=su	0000080C=be

0000040C=fr	00000813=be

0000040E=hu	00000816=po

0000040F=us	00000C0C=cf

00000410=it	00001009=us

00000413=nl	0000100C=sf

00000414=no	00010409=dv

00000415=pl	0001040A=sp

00000416=br	00010C0C=cf

00000419=ru	00020409=us

0000041A=yu


NetworkProvider-Steuereinträge

Windows NT unterstützt eine allgemeine Schnittstelle, über die verschiedene Netzwerkunterstützungen gleichzeitig auf einem einzelnen Computer verwendet werden können. Der NetworkProvider-Teilschlüssel enthält eine Liste der verfügbaren Netzwerkunterstützungen, die netzwerkunabhängige Microsoft-APIs verwenden.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\NetworkProvider

\Order

ProviderOrder     REG_SZ

Wertebereich: Schlüsselname, Schlüsselname, ...

Standard:   LanmanWorkstation (bei Installation einer einzigen Netzwrkunterstützung)

Gibt die Reihenfolge beim Zugriff auf verfügbare Netzwerkunterstützungen an, die durch Wählen der Schaltfläche “Netzwerk” im Dialogfeld “Netzwerkeinstellungen” der Systemsteuerung definiert wurde. Jeder Eintrag in dieser Liste entspricht dem Registrierungs-Schlüsselnamen für einen Dienst oder Treiber, der einer bestimmten Netzwerkunterstützung zugeordnet ist. Der Services-Teilschlüssel für eine Netzwerkunterstützung sollte einen Group-Eintrag mit dem Wert von NetworkProvider enthalten und muß einen NetworkProvider-Teilschlüssel mit Informationen über den Multiple Provider Router (Router für heterogene Netzwerke) enthalten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter dem Stichwort NetworkProvider-Diensteinträge.


Nls-Steuereinträge

Dieser Schlüssel enthält Teilschlüssel, die Sprach- und Codeseiten-Informationen definieren.

In den CodePage- und Language-Teilschlüsseln werden alle von Windows NT unterstützten Codeseiten und Sprachen aufgeführt. Anwendungen können daher diese Schlüssel überprüfen, um festzustellen, welche Sprachen unterstützt werden. Allerdings werden nur die Einträge tatsächlich im System installiert, für die als Wert ein Dateiname angegeben ist. Die Anwendungen müssen daher die Werteinträge überprüfen, um festzustellen, ob eine bestimmte Codeseite tatsächlich im System installiert ist.

CodePage-Einträge

Language-Einträge

OEMLocaleEntries


CodePage-Einträge

Die Einträge dieses Unterschlüssels geben die Dateien für verfügbare Codeseiten an. Ist im Anschluß an den Namen des Eintrags kein Wert angegeben, so ist diese Codeseite nicht im System installiert.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\Nls

\CodePage

Alle Einträge haben das folgende Format:

Codeseiten-ID     REG_SZ

Wertebereich:Dateiname

Der Werteintrag 437=C_437.NLS gibt die Datei für Codeseite 437 an, der Werteintrag 1252=C_1252.NLS die Datei für Codeseite 1252 usw. ACP ist die standardmäßige ANSI-Codeseite, OEMCP ist die standardmäßige OEM-Codeseite und MACCP ist die standardmäßige Macintosh-Codeseite.

10000=c_10000.nls

10006=

10007=

10029=

1026=

1250=

1251=

1252=c_1252.nls

1253=

1254=

437=c_437.nls

500=

850=c_850.nls

852=

855=

857=

860=

861=

863=

865=

866=

869=

875=

ACP=1252

MACCP=10000

OEMCP=437


Language-Einträge
Language Entries

Die Einträge dieses Unterschlüssels geben die Dateien für die verfügbaren Sprachen an. Ist im Anschluß an den Namen des Eintrags kein Wert angegeben, so ist diese Sprache nicht im System installiert.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\Nls

\Language

Alle Einträge haben das folgende Format:

Sprach-ID     REG_SZ

Wertebereich: Dateiname

Standard: 0409 (die standardmäßige Sprach-ID)

Der Werteintrag l_INTL.NLS gibt die Datei für die Sprache 0409 an, der Werteintrag l_INTL.NLS gibt die Datei für die Sprache 0809 an usw.

0405=l_intl.nls

0406= l_intl.nls

0407=l_intl.nls

0408=

0409=l_intl.nls

040a=l_intl.nls

040b= l_intl.nls

040c=l_intl.nls

040e=l_intl.nls

040f=l_intl.nls

0410=l_intl.nls

0413=l_intl.nls

0414= l_intl.nls

0415=l_intl.nls

0416=l_intl.nls

0419=l_intl.nls

041b=l_intl.nls

041d=l_intl.nls

041f=

0807=l_intl.nls

0809=l_intl.nls

080a=l_intl.nls

080c=l_intl.nls

0810=l_intl.nls

0813=l_intl.nls

0814=l_intl.nls

0816=l_intl.nls

0c07= l_intl.nls

0c0a=l_intl.nls

0c0c=l_intl.nls

1009=l_intl.nls

100c=l_intl.nls

1409=l_intl.nls

1809=l_intl.nls

28=l_intl.nls


OEMLocale-Einträge

Der folgende Schlüssel kann (falls vorhanden) Einträge enthalten, die ein OEM zum Anpassen des Gebietsschemas hinzufügt:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\Nls

\OEMLocale

Dieser Abschnitt der Registrierung wird nur überprüft, wenn eine bestimmte Gebietskennung nicht in der Standard-Gebietsdatei (LOCALE.NLS) gefunden wird. Ist dieser Teilschlüssel vorhanden, so haben alle Einträge das folgende Format:

OEMlocale     REG_SZ

Wertebereich: filename

Standard: (kein Eintrag)

Gibt die Gebietskennung und einen Dateinamen für das OEM-Gebiet an.


ServiceGroupOrder-Steuereinträge

Der ServiceGroupOrder-Schlüssel gibt die Reihenfolge an, in der verschiedene Gruppen von Diensten geladen werden sollen.

Die Reihenfolge innerhalb von Gruppen wird mit dem Wert von Tag unter den jeweiligen Services-Teilschlüsseln und den Werten im GroupOrderList-Teilschlüssel angegeben. Beim Start von Windows NT durchsucht das Betriebssystem-Ladeprogramm zum Beispiel die Registrierung nach Treibern mit dem Start-Wert 0 (der das System anweist, daß diese Treiber vor dem Kernel geladen, aber nicht vor dem Kernel initialisiert werden sollen) und dem Type-Wert 0x1 (der einen Kernel-Gerätetreiber angibt, zum Beispiel einen Treiber für eine Festplatte oder andere Hardware). Die Treiber werden dann in der Reihenfolge in den Speicher geladen, die durch den List-Wert im ServiceGroupOrder-Teilschlüssel festgelegt ist.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\ServiceGroupOrder

List     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: Gruppennamen (gibt die Reihenfolge beim Laden von Treibern in den Speicher an)

Standard (von links nach rechts):

SCSI miniport  	port  	Primary disk

SCSI class	SCSI CDROM  	class filter

boot file system	Base	Keyboard Port

Pointer Port	Keyboard Class	Pointer Class

Video	file system	Event log

Streams Drivers	NDIS	TDI

NetBIOSGroup	NetDDEGroup	extended base network


Session Manager-Steuereinträge (Übersicht)

Der Session-Manager-Teilschlüssel enthält die vom Sitzungs-Manager verwendeten globalen Variablen.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\Session Manager

Unterhalb dieses Schlüssels erscheinen mehrere Teilschlüssel:

Session Manager-Steuereinträge

DOS Devices-Steuereinträge

Environment-Steuereinträge

KnownDLLs-Steuereinträge

Memory Management-Steuereinträge

Subsystem Startup-Steuereinträge

Virtual Device Driver-Einträge

Windows Startup-Steuereinträge

WOW Startup-Steuereinträge


Session Manager-Steuereinträge

Der Schlüssel Session Manager enthält selbst neben Unterschlüssel eine Reihe von Werten.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\Session Manager

BootExecute     REG_MULTI_SZ

Standard:   autocheck autochk *

Gibt Programme an, die während des Systemstarts ausgeführt werden sollen. Wenn zum Beispiel CONVERT.EXE zum Konvertieren des Dateisystems auf einem Festplattenlaufwerk verwendet wurde, wird BootExecute der folgende Wert hinzugefügt, damit die Konvertierung beim nächsten Systemstart erfolgt:

BootExecute = autocheck autoconv \DosDevices\x: /FS:NTFS

CriticalSectionTimeout     REG_DWORD

Standard:   0x278d00

Gibt die Deadlock-Zeitüberschreitung für kritische Abschnitte an. In der Regel treten bei Windows NT keine Zeitüberschreitungen auf, und mögliche Deadlocks werden erkannt.

GlobalFlag     REG_DWORD

Wertebereich:	0 - 0xFFFFFFFF (8 Bitflags, Rest unberücksichtigt)

Standard: 0

Windows NT interpretiert 8 Bits dieses Wertes als 8 voneinander getrennte Bitflags, über die sich verschiedene interne Diagnose- und Prüfverfahren aktivieren bzw. sperren lassen. Details zu diesen Flags finden Sie im Abschnitt über NTEXAPI.H FLG_ im Win32 Software Development Kit.

Hinweis:  Unter Windows NT 3.51 und älteren Versionen hatte der Eintrag des Wertes 0x20100000 das Abschalten des OS/2-Teilsystems und damit die Ausführung gebundener OS/2-Anwendungen in einer virtuellen DOS-Maschine zur Folge. Diese Spezialität ist unter Windows NT 4.0 nicht mehr verfügbar.

ObjectDirectories     REG_MULTI_SZ

Standard:

\DosDevices

\Windows

\RPC Control

Enthält eine Liste der Objektverzeichnisse, die während des Systemstarts angelegt werden sollen. Diese Einträge sollten in keinem Fall verändert werden.


DOS Devices-Steuereinträge

Im Dos Devices-Teilschlüssel sind die integrierten symbolischen Verknüpfungen aufgeführt, die beim Systemstart hergestellt werden sollen.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\Session Manager

\DOS Devices

Einträge in diesem Schlüssel haben den Datentyp REG_SZ. Die folgende Liste enthält die Standardeinträge in diesem Schlüssel.

AUX=\DosDevices\COM1

MAILSLOT=\Device\MailSlot

NUL=\Device\Null

PIPE=\Device\NamedPipe

PRN=\DosDevices\LPT1

UNC=\Device\Mup


Environment-Steuereinträge

Der Environment-Teilschlüssel definiert Umgebungsvariablen, die das System erzeugt und die vom Anmeldedienst und dem Windows NT Explorer verwendet werden..

Vorsicht:  Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie diese Werte ändern. Wenn das Betriebssystem die Dateien für ein Teilsystem nicht finden kann, können Sie ausschließlich Windows NT-Anwendungen und keine Anwendungen anderer Betriebssysteme mehr ausführen.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\Session Manager

\Environment

ComSpec     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Dateiname

Standard: Systemroot\System32\Cmd.exe

Definiert den Pfad und Dateinamen für den Windows NT-Befehlsinterpreter (der COMMAND.COM unter MS-DOS entspricht).

Os2LibPath     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Dateiname

Standard: Systemroot\System32\Os2\Dll

Definiert den Pfad für die Bibliothek zur Unterstützung von Microsoft OS/2, Version 1.x.

Path     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Dateiname

Standard: Systemroot\System32; Systemroot

Definiert die Pfadvariable für den Anmeldedienst und den Windows NT Explorer..

Windir     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Filename

Standard: Systemroot\System32\Cmd.exe

Definiert den Pfad der ausführbaren Datei für WOW, der vom Anmeldedienst und von dem (aus Windows NT 3.5x übernommenen) Programm-Manager verwendet wird..


KnownDLLs-Steuereinträge

Der KnownDLLs-Schlüssel definiert die DLLs, nach denen während des Systemstarts zuerst gesucht wird. Allgemein gesagt handelt es sich um System-DLLs, die vom Datenträger in einen Speicherbereich geladen und auf Integrität überprüft werden. Diese DLLs benötigen auch dann Ressourcen, wenn sie von keiner Anwendung geladen werden, und erscheinen als separate Einträge.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\Session Manager

\KnownDLLs

Treibername    REG_SZ

Wertebereich: DLL-Dateiname

Die folgenden Einträge definieren die Treibernamen und die zugehörigen DLL-Dateinamen. Die Standardeinträge sind:

advapi32=advapi32.dll

comdlg32=comdlg32.dll

crtdll=crtdll.dll

DllDirectory=Systemroot\System32

gdi32=gdi32.dll

kernel32=kernel32.dll

lz32=lz32.dll

olecli32=olecli32.dll

olesvr32=olesvr32.dll

rpcrt4=rpcrt4.dll

shell32=shell32.dll

user32=user32.dll

version=version.dll


Memory Management-Steuereinträge

Der Memory Management-Teilschlüssel definiert Einstellungen zum Auslagern von Speicher. .

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\Session Manager

\Memory Management

Hinweis: Die Größe der Auslagerungsdatei sollte nicht über den Registrierungseditor, sondern - wenn überhaupt - über das Symbol System in der Systemsteuerung (Registerkarte Leistungsmerkmale, Schaltfläche Virtueller Arbeitsspeicher) geändert werden.

ClearPageFileAtShutdown     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard:  0

Legt fest, ob Windows NT beim Herunterfahren inaktive Seiten der Auslagerungsdatei mit 0 füllt und so verhindert, daß diese Datei von anderen Programmen durchsucht werden kann (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Bitte beachten Sie, daß die Auslagerungsdatei auf über den Werteintrag 1 nicht vollständig überschrieben werden kann, weil einige Bereiche vom System und noch aktiven Prozessen verwendet werden.

Das Überschreiben der Auslagerungsdatei stellt eine neue Sicherheitsfunktion von Windows NT 4.0 dar.

DisablePagingExecutive     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Legt fest, ob momentan nicht verwendeter Systemcode (User- und Kernel-Mode) in die Auslagerungsdatei verschoben werden kann oder nicht  Wenn Sie hier den Wert 1 eintragen, bleibt Systemcode grundsätzlich im Hauptspeicher, d.h. wird nie ausgelagert.

IoPageLockLimit     REG_DWORD

Wertebereich: Bytezahl

Standard: 512K

Gibt an wie viele Bytes maximal für E/A-Operationen gesperrt werden können. Ist der Wert 0, so verwendet das System den Standardwert (512 KB). Der Maximalwert entspricht etwa dem physischen Speicher abzüglich des für die Verwaltung benötigten Bereichs, der mit zunehmendem physischen Speicher wächst: für ein kleines System werden rund 7 MB benötigt, für 64 MB knapp 16 MB – und in einem System mit 512 MB entfallen etwa 64 MB auf die Verwaltung.

LargeSystemCache     REG_DWORD

Wertebereich: 0, 1, 2, 3

Standard: 0

Wird nur auf Servern verwendet und gibt dort an, wie der Server-Dienst hinsichtlich der Netzwerk-Auslastung konfiguriert wurde (Systemsteuerung, Icon Netzwerk, Registerkarte Dienste Doppelklick auf Server und Auswahl zwischen den vier dort angegebenen Möglichkeiten.)

Die möglichen Werte sind:

0	Speicherbenutzung minimieren

1	Ausgeglichen (Cache und Arbeitsseiten haben dieselbe Priorität)

2	Durchsatz für Dateifreigaben maximieren (höhere Priorität für den Cache)

3	Durchsatz für Netzwerkanwendungen maximieren (Arbeitsseiten haben höhere Priorität als der Cache).

NonPagedPoolQuota     REG_DWORD

Wertebereich: Megabytes  0 (Standardvorgabe),  1–128

Standard: 0

Legt fest, wie viel Speicherplatz ein einzelner (beliebiger) Prozeß in den Nichtauslagerungsseiten maximal belegen darf. Wenn diese Grenze erreicht ist, verweigert das System dem jeweiligen Prozeß das weitere Belegen von Speicherseiten, die mit dem Attribut "Nicht auslagerbar" gekennzeichnet sind und deshalb permanent im Hauptspeicher gehalten werden.

Wenn dieser Eintrag den Wert 0 hat, berechnet Windows NT die Grenze als Prozentwert des physischen Hauptspeichers.

Hinweis: Das System verändert diesen Registrierungseintrag dynamisch, um Speicherlecks von Anwendungen zu korrigieren (d.h. Anwendungen entgegenzuwirken, die Speicher belegen, aber nicht mehr freigeben), weshalb Sie diesen Registrierungseintrag nicht manuell verändern sollten.

NonPagedPoolSize     REG_DWORD

Wertebereich: Bytezahl

Standard: 0

Gibt die Größe sämtlicher nicht ausgelagerten Seiten in Bytes an. Ist dieser Wert 0, so verwendet das System die Standardgröße (die vom physischen Speicher abhängt). Die Maximalgröße entspricht etwa 80 % des physischen Speichers.

PagedPoolQuota     REG_DWORD

Wertebereich: Megabytes  0 (Standardvorgabe),  1–128

Standard: 0

Legt fest, wie viel Speicherplatz ein einzelner (beliebiger) Prozeß in den Auslagerungsseiten maximal belegen darf. Wenn diese Grenze erreicht ist, verweigert das System dem jeweiligen Prozeß das weitere Belegen von Speicherseiten, die mit dem Attribut "auslagerbar" gekennzeichnet sind, d.h. bei Bedarf in die Auslagerungsdatei verschoben werden können.

Wenn dieser Eintrag den Wert 0 hat, berechnet Windows NT die Grenze als Prozentwert des physischen Hauptspeichers.

Hinweis: Das System verändert diesen Registrierungseintrag dynamisch, um Speicherlecks von Anwendungen zu korrigieren (d.h. Anwendungen entgegenzuwirken, die Speicher belegen, aber nicht mehr freigeben), weshalb Sie diesen Registrierungseintrag nicht manuell verändern sollten.

PagedPoolSize     REG_DWORD

Wertebereich:	0 bis 128 MByte

Standard:   0x3000000 (32 MByte)

Gibt die Größe des Auslagerungsspeichers in MBytes an. Wenn hier der Wert 0 eintragen ist, berechnet Windows NT den insgesamt zur Verfügung stehenden Auslagerungsspeicher (d.h. die Größe der Auslagerungsdatei) über die Größe des physischen Hauptspeichers. (Bei dieser Berechnung kommt üblicherweise in etwa die Größe des physischen Hauptspeichers heraus.)

Weitere Details finden Sie unter dem Eintrag RegistrySizeLimit (HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control).

PagingFiles     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: Name, Megabytes

Standard: C:\Pagefile.sys 27 77

Legt den Namen der Auslagerungsdatei sowie ihre Minimal- und Maximalgröße (in MBytes) fest. Dieser Eintrag sollte ausschließlich über das Dialogfeld Virtueller Arbeitsspeicher (Systemsteuerung, Icon System, Registerkarte Leistungsmerkmale, Schaltfläche Ändern) verändert werden.

SecondLevelDataCache     REG_DWORD

Wertebereich: Kilobytes.  0, 1 - Cachegröße

Standard: 0 (256K)

Hält die Größe des L2-Caches des Systems fest. Bei x86-Prozessoren einschließlich Pentium befindet sich dieser Cache auf der Hauptplatine, beim Pentium Pro im Prozessor selbst.

Wenn hier der Wert 0 vorgegeben wird, versucht das System, die Cache-Größe über eine Anfrage an die Hardware-Abstraktionsschicht in Erfahrung zu bringen; falls die HAL diesen Wert nicht ermitteln kann, wird 256 (KByte) als Standardvorgabe eingseetzt. Dieser Registrierungseintrag hat informativen Charakter und wird als Alternative verwendet, wenn die HAL die Informationen nicht selbst ermitteln kann.

SystemPages     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl der Einträge

Standard:  0

Gibt die Anzahl der Seitentabelleneinträge an,  über die Windows NT Speicherbereiche für E/A-Puffer und andere Informationen in den Systembereich einblendet. Jeder Eintrag steht dabei für eine einzelne Speicherseite.

Wenn hier der Wert 0 eingetragen ist, verwendet das System eigene (interne) Standardvorgaben.


Subsystem-Steuereinträge

Gibt die Einstellungen für Teilsysteme an, die beim Systemstart eingerichtet werden.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\Session Manager

\SubSystems

Diese Werte sollten ausschließlich durch das System verwaltet werden. Eine manuelle Definition dieser Einträge ist nicht erforderlich.

Debug     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Namen

Standard: (kein Wert)

Kmode     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Pfad und Dateiname

Standard: Systemroot\System32\Win32k.sys

Gibt Pfad und Namen der Datei an, die das Subsystem für den Fenstermanager und die Grafiktreiber-Schnittstelle enthält (d.h. den Systemkern selbst, der ausschließlich im Kernel-Modus läuft). Diesen Wert sollten Sie auf keinen Fall verändern.

Optional     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: Teilsystemnamen

Standard: Os2 Posix

Definiert Teilsysteme, die nur geladen werden, wenn der Benutzer eine Anwendung startet, die dieses Teilsystem benötigt.

Os2      REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Pfad und Dateiname

Standard:  Systemroot\System32\Os2ss.exe

Definiert den Pfad für die ausführbare Datei, die zum Starten des Teilsystems für Microsoft OS/2, Version 1.x, verwendet wird.

Posix      REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Pfad und Dateiname

Standard:  Systemroot\System32\Psxss.exe

Definiert den Pfad für die ausführbare Datei, die zum Starten des POSIX-Teilsystems verwendet wird (dies ist der einzige POSIX-Eintrag in der Registrierung).

Required     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: Name

Standard: Debug Windows

Windows      REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Pfad und Dateiname

Standard:

Systemroot\System32\Csrss.exe

ObjectDirectory=\Windows

SharedSection=1024,3072

Windows=On

SubSystemType=Windows

ServerDll=basesrv,1

ServerDll=winsrv:GdiServerDllInitialization,4

ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3

ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2

ProfileControl=Off

MaxRequestThreads=16

Definiert den Pfad für die ausführbare Datei, die zum Starten des Win32-Teilsystems verwendet wird.


Update-Einträge

Dieser Teilschlüssel enthält Werteinträge für den Systemrichtlinien-Editor. Einige dieser Einträge sind für Windows 95 vorgesehen und werden nicht von Windows NT verwendet.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\Update

Sämtliche Werteinträge dieses Teilschlüssels können (und sollten) über den Systemrichtlinien-Editor bearbeitet werden.

UpdateMode     REG_DWORD

Wertebereich:	0, 1, oder 2

Standard: 1

Gibt an, ob und von wo die Systemrichtlinien gelesen werden sollen.

Mögliche Werte sind:

0	Systemrichtlinien sind abgeschaltet.
1	Systemrichtlinien werden vom Netlogon-Verzeichnis des Servers gelesen, der die Anmeldung bestätigt.
2	Der Name der Systemrichtlinien-Datei wird über den Werteintrag NetworkPath festlegt.
Hinweis:  Dieser Wert läßt sich mit dem Systemrichtlinien-Editor ändern.

Verbose     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 1

Dieser Eintrag wird nicht von Windows NT, sondern nur von Windows 95 genutzt und legt dort fest, ob kurze oder ausführliche Fehlermeldungen ausgegeben werden. Informationen darüber, wie sich dieser Eintrag von Win32-Anwendungen aus einsetzen läßt, finden Sie im Win32 Software Development Kit.

LoadBalance     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 1

Dieser Eintrag wird von der aktuellen Version von Windows NT nicht ausgewertet.

NetworkPath     REG_SZ

Wertebereich:	Pfad und Dateiname

Standard: (kein Eintrag)

Gibt Suchweg und Namen der Systemrichtlinien-Datei an. Dieser Eintrag wird nur benutzt, wenn UpdateMode den Wert 2 hat und muß dann entweder einen Laufwerksbezeichner zusammen mit dem Suchpfad oder einen volständigen UNC-Dateinamen enthalten.


VirtualDeviceDrivers-Steuereinträge

Der VirtualDeviceDriver-Schlüssel enthält eine Liste von Win32-DLLs, die als virtuelle Gerätetreiber oder VDDs (Virtual Device Drivers) Verwendung finden. Jeder VDD-Eintrag führt zum Laden des zugehörigen VDDs, wenn eine VDM (Virtual MS-DOS Machine = virtuelle DOS-Umgebung) erzeugt wird, um eine Anwendung auszuführen, die für MS-DOS oder 16-Bit-Windows erstellt wurde.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\VirtualDeviceDrivers

VDD     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: Dateinamen

Standard:  Keiner - die von Windows NT standardmäßig verwendeten VDDs sind direkter Bestandteil des Systems.

Gibt zusätzliche Win32-DLLs an, die virtuelle Gerätetreiber darstellen.


Windows-Einträge zum Steuern des Teilsystemstarts

Dieser Schlüssel enthält Einträge zur Definition der Systemverzeichnisse für das Win32-Teilsystem (32-Bit-Windows).

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\Windows

Directory     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Verzeichnisname

Standard: Systemroot

Definiert das Verzeichnis für Windows NT.

SystemDirectory     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Verzeichnisname

Standard: Systemroot\System32

Definiert das Verzeichnis für die Windows NT-Systemdateien.

Die Registrierungseinträge zum Starten des Win32-Teilsystems sind unter den Werteinträgen Required und Windows im Schlüssel Session Manager\Subsystem definiert.


WOW-Einträge zum Steuern des Teilsystemstarts

Die folgenden Werte definieren Startparameter, die sich auf Anwendungen für MS-DOS und 16-Bit-Windows 3.x auswirken.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\WOW

Cmdline     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Pfad und Schalter

Standard: Systemroot\System32\Ntvdm.exe

Legt den Prozeß fest, über den MS-DOS-Anwendungen unter Windows NT ausgeführt werden. Änderungen dieses Eintrags gelten für alle folgenden Starts von MS-DOS-Anwendungen (ohne Neustart des Systems), lassen bereits laufenden MS-DOS-Anwendungen aber unberührt.

Wenn sie den Namen des Prozesses ändern wollen, können Sie einfach Ntvdm durch eine andere Zeichenfolge ersetzen und so dafür sorgen, daß jede MS-DOS-Anwendungen unter einem eigenen Namen erscheint.

Die folgenden Schalter sind möglich:

-a = Leitet einen an die VDM zu übergebenden Befehl ein

-f = Legt das Verzeichnis für Ntvdm.exe fest

-m = Blendet das VDM-Konsolenfenster aus

-w = Legt die WOW-VDM fest

KnownDLLs     REG_SZ

Wertebereich: DLL-Dateinamen

Standard: shell.dll commdlg.dll mmsystem.dll olecli.dll olesvr.dll ddeml.dll win87em.dll toolhelp.dll lanman.drv netapi.dll pmspl.dll wowdeb.exe

Definiert eine Liste bekannter DLLs für die WOW-VDM, die die Kompatibilität mit Nicht-Win32-Anwendungen gewährleisten. Wenn das System nach den zu ladenden DLLs sucht, vergleicht es die angeforderte DLL mit den DLLs in der KnownDLLs-Liste und lädt dann die passende DLL aus SystemRoot\SYSTEM32.

Wenn Sie eine DLL ersetzen wollen, müssen Sie zunächst den Namen aus dieser Liste löschen, damit das System an anderen Stellen nach der DLL sucht. Die Dateien User.dll, Gdi.dll und System.drv sind nicht in dieser Liste enthalten, weil es sich um Windows NT-Systemdateien handelt, deren Position nicht geändert werden kann.

LPT_timeout     REG_SZ

Wertebereich: Anzahl Sekunden

Standard: 15

Definiert, wie viele Sekunden nach dem Zugriff auf eine parallele Schnittstelle vergehen müssen, bevor Windows NT die Steuerung übernimmt, restliche Daten über die Schnittstelle ausgibt und die Schnittstelle schließt. Dieser Wert ist in der Regel nur für MS-DOS-Anwendungen notwendig, die das BIOS verwenden und die Schnittstelle nicht schließen.

Size     REG_SZ

Wertebereich: Größe in MByte

Standard: 0

Definiert die Größe des Speichers jeder einzelnen MS-DOS-VDM. Durch den Standardwert 0 erhält die VDM eine von Windows NT ermittelte Speichermenge, die von der Speicherkonfiguration abhängt.

Wowcmdline     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Pfad und Schalter

Standard: Systemroot\System32\Ntvdm -m -w -fSystemroot\System32 -a Systemroot\System32\Krnl386

Definiert die Befehlszeile, die beim Starten einer Anwendung für 16-Bit-Windows ausgeführt wird. Die Schalter weisen Windows NT an, entweder eine MS-DOS-VDM oder eine WOW-VDM zu starten. Die einzelnen Schalter sind:

-a = Leitet einen an die VDM zu übergebenden Befehl ein

-f = Legt das Verzeichnis für Ntvdm.exe fest

-m = Blendet das VDM-Konsolenfenster aus

-w = Legt die WOW-VDM fest

Wowsize     REG_SZ

Wertebereich: Größe in MBytes

Standard: Hängt vom Systemspeicher des RISC-Computers ab.

Bei Computern mit RISC-Prozessor definiert dieser Eintrag die Größe des Speichers für eine VDM, wenn eine WOW-Sitzung gestartet wird. Dieser Wert wird auf Computern mit x86-Prozessor, auf denen Windows NT den benötigten Speicher auf Aufforderung reserviert, nicht verwendet.

Die Standardgröße für einen Computer mit RISC-Prozessor hängt von der Größe des Systemspeichers auf dem Computer ab. Für jedes angegebene MB benötigt das System 1,25 MB, daher führt das Setzen von Wowsize auf 4 MB zum Reservieren von 5 MB für die VDM, obwohl Anwendungen nur 4 MB nutzen können. Es gelten die folgenden Standardvorgaben:

Kleiner Hauptspeicher (weniger als 12 MByte): Wowsize = 3 MB

Mittlerer Hauptspeicher (12 bis 16 MByte): Wowsize = 6 MB

Großer Hauptspeicher (mehr als 16 MByte): Wowsize = 8 MB

Vorsicht: Das Setzen von Wowsize auf einen Wert kleiner als 3 MB führt dazu, daß die meisten Anwendungen nicht ausgeführt werden können.


Standardeinträge für CurrentControlSet\Services

Die Services-Teilschlüssel enthalten Parameter für die Treiber von Geräten, Dateisystemen und Win32-Diensten.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

Die Namen der einzelnen Services-Teilschlüssel entsprechen den (englischen) Namen der Dienste, die gleichzeitig den Stamm des Dateinamens angeben, aus denen der Dienst geladen wird. Für die serielle Maus ist der Name des Dienstes und der Name des Services-Teilschlüssel beispielsweise “Sermouse”. Geladen wird der Dienst aus der Datei Systemroot\System32\Drivers\Sermouse.sys.

Alle Namen von Diensten werden unter HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE in der Registrierung definiert. Die Namen der in Windows NT integrierten Netzwerkdienste (zum Beispiel Warndienst und Suchdienst) werden in im Microsoft\Windows NT\CurrentVersion-Teilschlüssel im Software-Teilbaum der Regstrierung definiert.

Jeder Dienst kann zusätzliche Teilschlüssel definieren bzw. benötigen. Viele Dienste besitzen einen Linkage-Teilschlüssel, der Informationen zum Verknüpfen von Netzwerkkomponenten bereitstellt und unter dem Stichwort Linkage-Teilschlüssel für Netzwerk-Komponenten beschrieben ist. Viele Dienste verfügen außerdem über einen Parameters-Teilschlüssel mit Einträgen, die Werte zur Konfiguration definieren.

Alle Services-Teilschlüssel enthalten die folgenden Standardwerte:

ErrorControl

Group, DependOnGroup, DependOnService, and Tag

Other Services Entires

Details zu Werteinträgen der Parameters-Teilschlüssel finden Sie unter den folgenden Stichpunkten:

Registrierungseinträge für Netzwerkkarten

Registrierungseinträge für Gerätetreiber

Registrierungseinträge für Dienste


ErrorControl

Dieser Werteintrag erscheint in jedem Services-Teilschlüssel von CurrentControlSet.

ErrorControl     REG_DWORD

Wertebereich: Fehlerkonstante

Gibt an, wie das System auf Fehler beim Laden und Initialisieren des jeweiligen Diensts reagiert:

Konstante	Beschreibung
0x3	Kritisch: Abbrechen des versuchten Systemstarts. Wurde nicht der LastKnownGood-Steuersatz verwendet, dann wird er für den folgenden Systemstart verwendet. Wurde LastKnownGood verwendet, so wird eine Überprüfungsroutine ausgeführt.
0x2	Schwerwiegend: Wechsel zum LastKnownGood-Konfigurationssatz, sofern er nicht beim Startvorgang verwendet wurde. Wurde er bereits verwendet, so wird der Startvorgang auch bei Fehlern fortgesetzt.
0x1	Normal: Fortsetzen des Startvorgangs, falls der Treiber nicht geladen oder initialisiert werden kann, und Ausgabe einer entsprechenden Meldung.
0x0	Ignorieren: Fortsetzen des Startvorgangs, falls der Treiber nicht geladen oder initialisiert werden kann. Es wird keine Warnmeldung ausgegeben.


Group, DependOnGroup, DependOnService und Tag

Diese drei Werteinträge erscheinen in jedem Services-Teilschlüssel von CurrentControlSet.

Group     REG_DWORD

Wertebereich: Gruppenname

Standard: (null)

Gibt den Namen der Gruppe an, zu der der jeweilige Dienst gehört.

DependOnGroup     REG_DWORD

Wertebereich: Gruppenname

Standard: (leer)

Gibt keinen, einen oder mehrere Gruppennamen an. Sind eine oder mehrere Gruppen aufgeführt, so muß mindestens ein Dienst aus den angegebenen Gruppen vor diesem Dienst geladen werden.

DependOnService     REG_DWORD

Wertebereich: Dienstname

Standard: (leer)

Gibt keinen, einen oder mehrere Namen von Diensten an. Eventuell über diesen Schlüssel angegebene Dienste müssen vor diesem Dienst geladen werden.

Tag     REG_DWORD

Legt die Ladereihenfolge innerhalb einer Gruppe fest. Tag enthält für jeden Dienst einen innerhalb der jeweiligen Gruppe einzigartigen Wert; der entsprechende Gruppenname-Eintrag unter Control\GroupOrderList gibt eine Liste von Tags an, wobei die Reihenfolge in dieser Liste die Reihenfolge der Ladevorgänge bestimmt.

Die folgenden Dienste als Elemente der Gruppe Primary Disk könnten zum Beispiel diese Werte haben: Tag=4 für den Abiosdsk-Teilschlüssel, Tag=2 für Atdisk, Tag=1 für Cpqarray und Tag=3 für Floppy. Der Wert für Primary Disk unter dem GroupOrderList-Teilschlüssel gibt die definierte Ladereihenfolge dieser Dienste mit diesen Tag-Werten an. Ein weiteres Beispiel: Jeder SCSI Miniport-Dienst besitzt einen eindeutigen Tag-Wert, der als Bezeichner im Wert von SCSI miniport unter dem GroupOrderList-Teilschlüssel verwendet wird und angibt, welcher SCSI-Adapter zuerst geladen werden soll.


Andere Einträge unter Services

Die hier beschriebenen Werteinträge erscheinen erscheinen in jedem Services-Teilschlüssel von CurrentControlSet.

ImagePath     REG_DWORD

Wertebereich: Pfad und Dateiname (wird für Adapter ignoriert)

Standard: Bei Treibern Systemroot\System32\Drivers\Laufwerksname.sys; bei Diensten Systemroot\System32\Dienstname.exe (wobei Laufwerksname und Dienstname dem Namen des zugehörigen Services-Teilschlüssels entsprechen)

ObjectName     REG_DWORD

Wertebereich: Objektname

Standard: Teilschlüsselname

Gibt einen Objektnamen an. Gibt Type einen WIN32-Dienst an, so entspricht dieser Name dem Namen des Kontos, das der Dienst zum Anmelden verwendet, wenn er ausgeführt wird. Gibt Type einen Kernel-Treiber oder einen Dateisystem-Treiber an, so entspricht dieser Name dem Objektnamen des Windows NT-Treibers, den der E/A-Manager zum Laden des Gerätetreibers verwendet.

Start     REG_DWORD

Wertebereich: Startkonstante

Gibt an, wie der Dienst geladen werden soll und wird für Adapter ignoriert. Gibt Type einen Win32-Dienst an, dann muß der Start-Wert den Typ Automatisch, Manuell oder Deaktiviert angeben.

Gültige Startkonstanten sind:

Startkonstante	Beschreibung
0x0	Neustart: Stellt einen Teil des Treiberstapels für den Datenträger dar, von dem das System gestartet wird, und muß daher vom Betriebssystem-Ladeprogramm geladen werden.
0x1	System: Wird vom E/A-Teilsytem während der Kernel-Initialisierung geladen.
0x2	Automatisch: Laden oder Starten über den Dienstkontroll-Manager bei allen Systemstarts, unabhängig vom Typ des Dienstes.
0x3	Manuell: Laden unabhängig vom Typ des Dienstes über den Dienstkontroll-Manager möglich, aber nur nach explizitem Start durch den Benutzer (zum Beispiel mit dem Symbol Geräte in der Systemsteuerung).
0x4	Deaktiviert: Wird vom Dienstkontroll-Manager geladen, aber unter keinen Umständen gestartet.
Type     REG_DWORD

Wertebereich: Typkonstante

Gibt die Art (den Typ) des jeweiligen Diensts an. Wenn Sie Windows NT starten, durchsucht das Betriebssystem-Ladeprogramm zum Beispiel die Registrierung nach Treibern mit dem Start-Wert 0 (der das System anweist, diese Treiber vor dem Kernel zu laden, aber nicht vorher zu initialisieren) und dem Type-Wert 0x1 (der einen Kernel-Gerätetreiber als Dienst angibt, zum Beispiel für eine Festplatte oder sonstige Hardware). Diese Treiber werden dann in der Reihenfolge in den Speicher geladen, die als List-Wert unter CurrentControlSet\Control\ServiceGroupOrder angegeben ist.

Gültige Typkonstanten sind:

0x1	Ein Kernel-Gerätetreiber
0x2	Ein Dateisystem-Treiber, der ebenfalls ein Kernel-Gerätetreiber ist
0x4	Eine Reihe von Argumenten für einen Adapter
0x10	Ein Win32-Programm, das vom Dienst-Controller gestartet werden kann und das Protokoll des Dienst-Controllers verwendet. Diese Art von Win32-Dienst läuft als eigener Prozeß
0x20	Ein Win32-Dienst, der gemeinsam mit anderen Win32-Diensten auf einen Prozeß zugreifen kann


Registrierungseinträge für Netzwerkkarten

Windows NT unterstützt Treiber für Netzwerkkarten im Rahmen der NDIS-3.0-Spezifikation (NDIS = Network Device Interface Specification).

Die nächsten Abschnitte beschreiben Einträge in anderen Bereichen der Registrierung, die Informationen zur Konfiguration von Netzwerkkarten und den zugehörigen Treibern enthalten. Die folgenden Teilschlüssel werden behandelt:

NetRules-Teilschlüssel unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE für Treiber und Adapter

Linkage-Teilschlüsseleinträge unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM für Treiber und Adapter, die die Bindungen für die Komponente definieren.

Parameter-Teilschlüsseleinträge unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM für Netzwerkkarten, die u.a. die IRQ-Nummer und die E/A-Basisadresse definieren.

Hinweis: Die hier vorgestellten Informationen dienen hauptsächlich zur allgemeinen Information und zur Unterstützung bei der Fehlersuche und -behebung. Die Einstellungen sowohl für den NDIS-Treiber als auch für die Netzwerkkarte sollten über das Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung geändert werden.

Der CurrentControlSet\Services-Teilschlüssel eines Netzwerk-Treibers oder einer Netzwerkkarte enthält dieselben Standardeinträge wie alle anderen Services-Teilschlüssel. Die Standardwerte sind hier:

ErrorControl = 0x1 (Normal)

Start = 0x3 (Manuell bzw. bei Bedarf)

Type = 0x1 oder 0x4 (Treiber oder Adapter)

Querverweis:

Registrierungseinträge für Dienste

TCP/IP-Transporteinträge


NetRules-Teilschlüsseleinträge

Bei Änderungen an der Netzwerkkonfiguration (über das Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung) durchsucht das System die Werte in den NetRules-Teilschlüsseln nach Informationen zum Binden der Netzwerkkomponenten. Es gibt verschiedene Registrierungspfade für diese Werteinträge:

Für Treiber von Adapterkarten oder für Netzwerkdienste. Der Treibername-Teilschlüssel entspricht dem Namen des Netzwerkkarten-Treibers, der vom System definiert wurde. Der Registrierungspfad ist:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software

\Microsoft\Treibername\CurrentVersion\NetRules

Für Netzwerkkarten. Der Netzkarte#-Teilschlüssel stellt eine fortlaufende Nummer dar, die mit 01 für den ersten Netzwerkadapter anfängt. Der Registrierungspfad ist:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software

\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

\NetworkCards\Netzkarte#\NetRules

Bindable     REG_MULTI_SZ

Pfad:  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Treibername\
CurrentVersion\NetRules

- oder -

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersionNetworkCards\Netzkarte#\NetRules

Wertebereich: vonKlasse bisKlasse Yes|No  Yes|No  Wert

Definiert eine mögliche Bindung und die zugehörigen Nebenbedingungen. Dieser Werteintrag ist optional, weil es einige vordefinierte Regeln für Bindungen gibt und weil solche Regeln für alle Klassen von Netzwerkkomponenten gelten, sobald sie einmal innerhalb des Systems definiert sind. Da dieser Werteintrag den Typ REG_MULTI_SZ hat, können beliebig viele Kriterien für die Bindung durch eine einzige Komponente definiert werden.

Der Werteintrag hat das folgende Format:

Klasse1 Klasse2 Kriterium1 Kriterium2 ...

Beispiel:

Wertname:	Bindable

Datentyp: 	REG_MULTI_SZ

Wert:	ndisDriver ndisAdapter non exclusive 100

Dieses Beispiel gibt an, daß die Komponenten der Klasse “ndisDriver” an die Komponenten der Klasse “ndisAdapter” gebunden werden können. Die anderen Felder in diesem Beispiel haben folgende Bedeutung:

“Non” gibt an, daß die Komponente der Klasse ndisDriver andere Bindungen eingehen kann.

“Exclusive” gibt an, daß die Komponente der Klasse ndisAdapter keine anderen Bindungen eingehen kann.

100 gibt die relative Bedeutung (Priorität) dieser Bindung an, d. h. bei miteinander konkurrierenden Bindungen wird diese Bindung verworfen, wenn andere Bindungen eine höhere Priorität haben.

Bindform     REG_SZ

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Treibername\CurrentVersion\NetRules

- oder-

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion	\NetworkCards\Netzkarte#\NetRules

Wertebereich: ObjektName  Yes|No Yes|No  [container|simple|streams]

Das Feld Objektname enthält den Namen oder das Namenspräfix, durch den bzw. das die Komponente vom System identifiziert wird. Dieser Wert muß mit dem Namen im zugehörigen CurrentControlSet\Services-Teilschlüssel übereinstimmen. Namen für Adapter werden vom System erzeugt und setzen die Bindform-Einstellung außer Kraft.

Das erste Yes|No-Paar gibt an, ob Informationen über die Bindung direkt im Linkage-Teilschlüssel der Komponente eingetragen werden. Das zweite Yes|No-Paar gibt an, ob der Gerätename in den erzeugten Zeichenfolgen für die Bindung erscheinen soll.

Der letzte optionale Wert in diesem Eintrag gibt an, wie die Gerätenamen für die Bindung zusammengesetzt werden. Dieser Wert ist für Software-Komponenten erforderlich.

Class    REG_MULTI_SZ

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Treibername\CurrentVersion\NetRules

- oder -

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion	\NetworkCards\Netzkarte#\NetRules

Wertebereich: NeuerKlassenname  AlterKlassenname|basic  [Yes|No]

Mit diesem Eintrag kann eine Komponente eine neue Klasse definieren. Eine beliebige Komponente kann dabei beliebig viele neue Klassen definieren.

Hinweis: Diese Klassen stehen in keinem Zusammenhang zu COM-Objektdaten sowie den OLE- und DDE-Klassen, die unter HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes definiert sind.

Klassennamen müssen nicht innerhalb einer bestimmten Komponente definiert werden. Das System trägt die neue Definition unabhängig von der Herkunft in die Systemdatenbank ein; die Reihenfolge der Class-Einträge ist unerheblich. Bei Verweisen auf Klassen, die nicht im System definiert sind, kommt es jedoch zu unbestimmten Ergebnissen.

Dieser Eintrag ist optional, da es einige vordefinierte Klassen gibt. Klassendefinitionen gelten, sobald sie einmal innerhalb des Systems definiert sind, für alle Netzwerkkomponenten. Da alle Netzwerkkomponenten neue Klassen definieren können, müssen die verwendeten Namen innerhalb aller installierbaren Netzwerkkomponenten eindeutig sind. Die folgende Liste enthält eine Aufstellung der vordefinierten Klassennamen in der ersten Version von Windows NT. Sie kann jedoch nicht vollständig sein.

Vordefinierte Klasse = Typ der Netzwerkkarte

ee16Driver; ee16Adapter = Intel EtherExpress 16 LAN adapter

elnkiiAdapter; elinkiiDriver = 3Com Etherlink II adapter

ibmtokDriver; ibmtokAdapter = IBM Token Ring adapter

lanceDriver; dec101Adapter = DEC Lance adapter

lt200Driver; lt200Adapter  = Daystar Digital LocalTalk adapter

ne2000Driver; ne2000Adapter = Novell NE2000 adapter

proteonDriver; p1390Adapter = Proteon adapter

ubDriver; ubAdapter = Ungermann-Bass Ethernet NIUpc aapter

wdlanDriver; smcisaAdapter = SMC (WD) adapter

Der letzte optionale Wert gibt an, ob es sich bei dieser Klasse um einen “logischen Endpunkt” für das Bindungsprotokoll handelt. Die Standardeinstellung ist “No”.

Hidden     REG_DWORD

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Treibername\CurrentVersion\NetRules

- oder -

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion	\NetworkCards\Netzkarte#\NetRules

Wertebereich: 0 oder 1

Unterdrückt die Anzeige der Komponente (Adapter oder Netzwerk-Software) im Dialogfeld Netzwerk in der Systemsteuerung.

Normalerweise werden alle in die Registrierung eingetragenen Netzwerkkomponenten in den beiden Listenfeldern des Dialogfelds Netzwerk in der Systemsteuerung angezeigt. Wird dieser Wert für eine Komponente auf 1 gesetzt, so erscheint die Komponente nicht, d. h. sie kann nicht durch den Benutzer konfiguriert oder entfernt werden.

Interface    REG_MULTI_SZ

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Treibername\CurrentVersion\NetRules

- oder -

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion	\NetworkCards\Netzkarte#\NetRules

Wertebereich:  Schnittstellenname Oberklasse "Objektname" Namensvergabe

Mit diesem Eintrag kann eine einzelne Komponente anderen Komponenten des Systems mehrere Arten von Funktionen zur Verfügung stellen. Das Format für diesen Wert ist:

Schnittstellennam	Der Tokenname der Sekundärschnittstelle.
Oberklasse	Die Klasse, der die Schnittstelle angehört (Unterklasse entspricht der Primärschnittstelle).
Objektname	Der zu erzeugende Windows NT-Gerätename.
Namensvergabe	Legt die Darstellung der Bindungen fest.
Review      REG_DWORD

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Treibername\CurrentVersion\NetRules

- oder -

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion	\NetworkCards\Netzkarte#\NetRules

Wertebereich:  0 oder 1

Gibt an, ob eine Komponente die Überprüfung von Bindungen anfordert. Ist der Wert 1 (oder ungleich Null), so aktiviert das System die .INF-Datei der Komponente neu, nachdem sich Bindungen geändert haben. Dadurch können Netzwerkkomponenten die Bindungsinformationen anpassen oder von Administratoren weitere Informationen über neue oder geänderte Bindungen anfordern.

Type     REG_SZ

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Treibername\CurrentVersion\NetRules

- oder -

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion	\NetworkCards\Netzkarte#\NetRules

Wertebereich: Komponente Klassenname  [Unterklasse]

Definiert den Typ der Komponente als abstrakte Klasse von Netzwerkkomponenten. Ist der optionale Name für die Unterklasse nicht vorhanden, so wird der Name des ersten Klassentyps (auf der oberen Ebene) für Ober- und Unterklassen gemeinsam verwendet. Dieser Wert ist für Netzwerk-Software und Netzwerk-Adapterkarten erforderlich

Adapter	Hardware-Komponente
Treiber	Software-Komponente, die einer Hardware-Komponente direkt zugeordnet ist
Transport	Von Diensten verwendete Software-Komponente
Dienst	Software-Komponente, die direkt Funktionen für Benutzeranwendungen zur Verfügung stellt
Allgemein	Ein Token, das einen grundlegenden Klassennamen repräsentiert (also eine Klasse ohne übergeordnete Klasse)
Use     REG_SZ

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Treibername\CurrentVersion\NetRules

- oder -

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion	\NetworkCards\Netzkarte#\NetRules

Wertebereich: service|driver|transport|adapter  [Yes|No]  [Yes|No]

Definiert die Rolle der Komponente. Ohne diesen Eintrag nimmt das System den Wert service (also einen Dienst) an. Dieser Werteintrag erscheint nur für Software-Komponenten.

Eine Hardware-Komponente wird automatisch als Adapter angesehen. Jede Netzwerkkomponente kann sich selbst als Treiber (driver), Transport (transport) oder Dienst (service) kennzeichnen. Die Werte müssen klein geschrieben werden. Die Unterschiede sind:

driver	Dient lediglich zur Unterstützung eines oder mehrerer Treiber. Werden keine Bindungen erzeugt (oder durch den Benutzer zugelassen), die einen bestimmten Treiber angeben, so wird dieser Treiber nicht geladen. Trotzdem kommt es zu keinem Fehler, da die Fehlerbedingung “Dienst zurückgewiesen” (Denial of Service) nicht aufgetreten ist.
service	Stellt Funktionen für den Endbenutzer zur Verfügung. Wenn sich ein Dienst im System befindet, für den keine Transportmöglichkeiten bestehen (weil die Anzahl möglicher Bindungen gleich Null ist), erfolgt ein Eintrag im Ereignisprotokoll.
transport	Dient lediglich zum Unterstützen von Diensten. Analog zu Treibern wird der Transport erst geladen, wenn er benötigt wird.
Die beiden Yes/No-Werte in diesem Eintrag sind optional. Erfolgt ein Eintrag, so muß entweder “Yes” oder “No” verwendet werden. Der erste Wert gibt an, ob Gruppennamen für Treiber anstelle bestimmter Treiberabhängigkeiten verwendet werden. Der zweite Wert gibt an, ob Namen von Transportgruppen anstelle bestimmter Transportabhängigkeiten verwendet werden. Aufgrund dieser Werte legt das System Abhängigkeiten über Gruppennamen und nicht über Namen bestimmter Dienste fest.

LanmanServer ist zum Beispiel mit Yes Yes eingetragen und daher von den Transporten und Treibern in der zugehörigen Gruppe abhängig. LanmanServer wird daher geladen, sobald einer der Transporte und einer der Treiber, von denen LanmanServer abhängt, erfolgreich geladen werden.


Linkage- Teilschlüsseleinträge für Netzwerkkomponenten

Jede Netzwerkkomponente, die das System als erforderlich festlegt, kann mit Bindungen versehen werden, durch die Beziehungen zwischen Komponenten der Netzwerk-Software hergestellt werden

Vorsicht: Bindungen werden durch das System erzeugt und sollten ausschließlich über die Registerkarte Bindungen des Symbols Netzwerk in der Systemsteuerung verändert werden - nie durch direkte Eingriffe in die Registrierung.

Ob die Bindungen tatsächlich in der Registrierung erscheinen, hängt vom Bindform-Wert für die Komponente im zugehörigen NetRules-Teilschlüssel ab. Die Informationen über die Bindung werden in drei Werteinträgen im Linkage-Teilschlüssel einer Komponente unter dem Services-Teilschlüssel gespeichert. Der Registrierungspfad für die einzelnen Linkage-Teilschlüssel ist:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Dienstname

\Linkage

Ist eine Bindung gesperrt, so werden die Einstellungen unter einem Deaktiviert-Teilschlüssel unterhalb des Linkage-Teilschlüssels gespeichert. Das Format für die Werte entspricht dem Format für aktive Bindungen.

Für eine Netzwerkkomponente können mehrere Teilschlüssel unter dem zugehörigen Services-Schlüssel eingetragen sein: einer für den Treiber, einer für die Netzwerk-Adapterkarte, und weitere Teilschlüssel für Dienste, die zusammen mit dem Netzwerkadapter installiert werden können. Einträge für Adapterkarten, die AppleTalk, DLC (Data Link Control), NWLink und TCP/IP unterstützen, werden in den entsprechenden Abschnitten unter Registrierungseinträge für Netzwerkdienste beschrieben.

Bind     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: Objektname Objektname...

Jede Zeichenfolge in diesem Werteintrag entspricht dem Namen eines Windows NT-Objekts, das von der zugrundeliegenden Software erstellt wurde. Die Namen basieren auf den Objektnamen, die im Bindform-Eintrag unter dem NetRules-Teilschlüssel deklariert sind.

Export     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: ObjektName ObjektName ...

Jede Zeichenfolge in diesem Werteintrag gibt den Namen an, der zum System hinzugefügt werden soll, damit der Zugriff auf das daran gebundene Objekt möglich ist. Die Namen basieren auf den Objektnamen, die im Bindform-Eintrag unter dem NetRules-Teilschlüssel deklariert sind.

Route     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: "Name des Dienstes" "Name des Dienstes"...

Jede Zeichenfolge in diesem Werteintrag gibt den genauen Pfad durch das Bindungsprotokoll an, das durch die Bindung repräsentiert wird. Dabei werden die Namen von Diensten verwendet und in Anführungszeichen eingeschlossen.

Jeder Werteintrag kann mehrere Zeichenfolgen enthalten, die jeweils mit genau einer Zeichenfolge der anderen Werteinträge korrespondieren. Bind[1] korrespondiert mit Export[1] und Route[1], Bind[2] mit Export[2] und Route[2] usw.

Neben dem Erzeugen von Informationen für die Bindung bestimmt das System alle Abhängigkeiten für die einzelnen Netzwerkkomponenten und speichert sie im zugehörigen Teilschlüssel unter dem CurrentControlSet\Services-Schlüssel. Beispiele zu diesen Werteinträgen finden Sie unter “Bindungen für Netzwerkkomponenten” in Kapitel 23, “Die Registrierung im Überblick”, in der Technischen Referenz zu Windows NT.


Parameters-Teilschlüsseleinträge für Netzwerkkarten

Für jede Netzwerk-Adapterkarte existiert ein Parameters-Teilschlüssel mit Werteinträgen für die Interrupt-Nummer, E/A-Schnittstelle und andere Parameter. Diese Einträge befinden sich unter den Teilschlüsseln für die einzelnen Adapterkarten im folgenden Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Adaptername #

\Parameters

Diese Werte sollten ausschließlich über das Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung festgelegt werden. Die hier aufgeführten Werteinträge dienen lediglich zur Information.

Netzwerkkarten-Einträge

Standardwerte für Netzwerkkarten-Einträge


Netzwerkkarten-Einträge

Der Teilschlüssel \Services\Adaptername #\Parameters enthält für jede Netzwerkkarte individuelle Daten.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\AdapterName#

\Parameters

BusNumber     REG_DWORD

Wertebereich: Nummer

Standard: normalerweise 0 (abhängig von der Installation)

Definiert die Busnummer. Der Startwert ist 0 und wird für alle Computer mit einem Bus (wie ISA, EISA, MCA, TurboChannel, PCI usw.) verwendet. Bei Computern mit mehreren Bussen erhält der zweite Bus die Nummer 1 usw.

Hinweis Wird bei der Installation einer ISA-Netzwerkkarte auf einem PCI-Computer die Netzwerkkarte nicht erkannt, setzen Sie BusNumber auf 0.

Dieser Wert wird normalerweise von der Hardware-Erkennung bzw. dem System gesetzt. Er läßt sich nicht über das Symbol Netzwerk der Systemsteuerung verändern.

BusType      REG_DWORD

Wertebereich: Nummer

Gibt den Bustyp der jeweiligen Netzwerkkarte an. Dieser Wert wird normalerweise von der Hardware-Erkennung bzw. dem System gesetzt. Er läßt sich nicht über das Symbol Netzwerk der Systemsteuerung verändern.

Gültige Werte sind:

0 = MIPS (Jazz-Internal bus)

1 = ISA bus

2 = EISA bus

3 = MCA bus

4 = TcChannel bus

5 = PCI

6 = VMEBus

7 = NuBus

8 = PCMCIABus

9 = CBus

10 = MPIBus

11 = MPSABus

CableType      REG_DWORD

Wertebereich: 1 oder 2

Gibt den Kabeltyp für Adapterkarten vom Typ Proteon 1390 an: 1 entspricht UTP (unshielded twisted pair), 2 entspricht STP (shielded twisted pair).

CardSpeed      REG_DWORD

Wertebereich: 4 oder 16 (Megabit/sec.)

Gibt die Kartengeschwindigkeit für Adapterkarten vom Typ Proteon 1390 in hexadezimaler Schreibweise an: 0x4 entspricht 4 Megabits pro Sekunde und 0x10 entspricht 16 Megabits pro Sekunde.

CardType      REG_DWORD

Wertebereich: Nummer

Gibt die im System installierte Karte an. Die Netzwerkkarten einiger Hersteller verwenden alle denselben Treiber, der den Wert von CardType überprüft, um die Modellnummer der installierten Netzwerkkarte zu ermitteln. Einige Beispiele:

DEC:

1 = DEC100

2 = DEC20x

3 = DEC PC

4 = DEC Station

5 = DEC422

7 = DEC101

Proteon:

1 = Proteon 1390

2 = Proteon 1990

Ungermann-Bass:

2 = UB PC

3 = UB EOTP

4 = UBPS

Dieser Wert wird normalerweise von der Hardware-Erkennung bzw. dem System gesetzt. Er läßt sich nicht über das Symbol Netzwerk der Systemsteuerung verändern.

DMAChannel      REG_DWORD

Wertebereich: 5, 6 oder 7

Gibt den von der Adapterkarte verwendeten DMA-Kanal an.

InterruptNumber      REG_DWORD

Wertebereich: IRQ-Nummer

Gibt die Interrupt-Anforderungsnummer (IRQ) für die Adapterkarte an. IRQ5 (0x5) wird häufig verwendet.

IoBaseAddress      REG_DWORD

Wertebereich: Nummer in Hex

Bei einigen Adaptern gibt dieser Eintrag die Basisadresse des E/A-Anschlusses als hexadezimale Zeichenfolge an. Bei anderen Adaptern gibt dieser Eintrag an, ob es sich um die primäre Adapterkarte (1) oder eine sekundäre Karte (2) handelt.

MediaType      REG_DWORD

Wertebereich: Nummer

Gibt die Art des Netzwerks an. Dieser Wert wird normalerweise von der Hardware-Erkennung bzw. dem System gesetzt. Er läßt sich nicht über das Symbol Netzwerk der Systemsteuerung verändern.

Gültige Werte sind:

1 = Ethernet

2 = Token Ring

3 = ARCnet

4 = FDDI network

5 = Apple LocalTalk

MaximumPacketSize      REG_DWORD

Wertebereich: Nummer

Gibt die maximale Paketgröße an, die der IBM Token-Ring-Adapter übertragen darf. Verwenden Sie diesen Parameter beim Senden von Daten an bzw. über Brücken, wenn auf dem Ziel-Netzwerk kleinere Paketgrößen zur Verfügung stehen als auf dem Ursprungs-Netzwerk. Eine Änderung dieses Parameters mit dem Dialogfeld Netzwerk in der Systemsteuerung ist nicht möglich.

MemoryMapped      REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Gibt an, ob die Adapterkarte über eingeblendeten Speicher (anstelle von I/O-Adressen) zu erreichen ist.

MemoryMappedBaseAddress      REG_DWORD

Wertebereich: Speicheradresse in Hex

Gibt die von der Adapterkarte verwendete Basis-E/A-Adresse im Speicher an. Diese Nummer muß mit den vom Hersteller angegebenen Einstellungen für die Speicheradresse auf der Karte übereinstimmen..

NetworkAddress     REG_SZ

Wertebereich: Nummer

Gibt die Adresse an, die der Netzwerkadapter anstelle der eingespeicherten Adresse verwenden soll. Für die IBM Token-Ring-Karte ist die eingespeicherte Adresse beispielsweise 40000000203. Für Token Ring-Adapter können Sie diesen Wert mit dem Dialogfeld Netzwerk in der Systemsteuerung ändern, für Ethernet-Adapter nicht.

Transceiver      REG_DWORD

Wertebereich: 1 oder 2

Gibt an, ob ein externer Transceiver (1) oder ein integrierter Transceiver (2) verwendet wird. Bei einer DEC/Intel/Xerox-Verbindung (DIX) sollte dieser Wert 1 sein.


Standardwerte für Netzwerkkarten

Die Netzwerkkarten EtherLink / MC, DEC PC, IBM Token Ring 16/4A, Proteon P1990, Novell NE3200, SMC/Western Digital 8013EA sowie Ungermann-Bass Ethernet NIUps (MC) und Ethernet NIUps/EOTP (short MC) kommen ohne Einträge im Teilschlüssel Parameters aus.

Die folgenden Aufstellungen geben die standardmäßig gesetzten Einträge für Netzwerkkarten einiger anderer Hersteller wieder.

3ComEtherLink II, EtherLink II/TP, EtherLink II/16 und EtherLink II/16 TP:

InterruptNumber = 3

IoBaseAddress = 0x300

Transceiver = Internal

MemoryMapped = Off

3Com EtherLink 16/16 TP

InterruptNumber = 5

IoBaseAddress = 0x300

MemoryMappedAddress = 0xD0000

MemorySize = 16

Transceiver = Internal

DEC EtherWORKS Turbo EISA

SlotNumber = 1

DEC EtherWORKS LC, EtherWORKS Turbo und EtherWORKS Turbo/TP

InterruptNumber = 5

MemoryAddress = 0xD0000

IoBaseAddress = 1 (primäre Karte)

IBMToken Ring 16/4

IoBaseAddress = 1 (primäre Karte)

Novell NE2000

InterruptNumber = 3

IoBaseAddress = 0x300

ProteonP1390

InterruptNumber = 5

IoBaseAddress = 0xa20

DMAChannel = 5

CableType = STP

CardSpeed = 16

SMC/Western Digital 8003EP, 8013EWC und 8013WB

InterruptNumber = 3

MemoryBaseAddress = 0xD000

IoBaseAddress = 0x300

Ungermann-Bass Ethernet NIUpc (lang) und Ethernet NIUpc/EOTP (kurze Karte)

InterruptNumber = 5

IoBaseAddress = 0x368

MemoryMappedAddress = 0xD8000


Registrierungseinträge für Gerätetreiber

Einige Gerätetreiber verfügen über weitere Werteinträge, die in der Registrierung zusätzlich angegeben werden können und über die Änderungen, die mit den Symbolen Geräte und Treiber in der Systemsteuerung möglich sind, hinausgehen. Die folgenden Stichpunkte verweisen auf die einzelnen Treiberklassen (wobei die Beschreibungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern sich eher als Beispiel für die unterschiedlichen Dienst- und Treiberarten verstehen).

Dateisystem-Treiber und Erkennungsroutinen

Datenträger, serielle und parallele Schnittstellen

Tastatur und Maus

SCSI-Miniporttreiber

Soundkarten-Treiber

Grafiktreiber

Tip:  Die aktuellen Einstellungen für diese Gerätetreiber können Sie ansehen, indem Sie in der Windows NT Diagnose “Geräte” wählen..


Dateisystem-Treiber und Erkennungsroutinen

Jedes von Windows NT unterstützte Dateisystem besteht aus drei Komponenten: dem Treiber für das Dateisystem, der DLL mit den Dienstprogrammen des Dateisystems und der Erkennungsroutine für das Dateisystem, die beim Systemstart feststellt, welche Dateisysteme sich im System befinden. Windows NT erkennt alle nötigen Elemente und Einstellungen automatisch. Sie können Dateisystem-Treiber mit dem Symbol Geräte in der Systemsteuerung konfigurieren.

Cdfs und Cdfs_Rec:  Compact Disks (CDFS)

Fastfat und Fat_Rec: FAT-Speichermedien

Ntfs und Ntfs_Rec: NTFS-Speichermedien

Für Einstellungen zum Steuern von Dateisystem-Treibern wird der folgende Registrierungspfad verwendet, wobei Treibername dem Namen des Dateisystem-Treibers ohne Dateinamenerweiterung entspricht:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Treibername

Die Standardeinträge für Dateisysteme sind:

ErrorControl  = 0x1 (Normal)

Group  = Boot file system (Dateisystem für den Systemstart)

Start  = 0x4 (deaktiviert)

Type  = 0x2 (Dateisystem-Treiber)

Die Dateisystem-Erkennungsroutine legt fest, welches Dateisystem geladen werden soll. Für Erkennungsroutinen wird der folgende Registrierungspfad verwendet, wobei Erkennungsroutine dem Namen des Dateisystem-Treibers ohne Dateinamenerweiterung entspricht:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Erkennnungsroutine

Die Standardeinträge für Dateisysteme-Erkennungsroutinen sind:

ErrorControl  = 0 (kritisch - Abbruch des Systemstarts

Group  = Boot file system (Dateisystem für den Systemstart)

Start  = 0x1 (System)

Type  = 0x8 (Dateisystem-Erkennung)

Die Dateisystem-Treiber und -Erkennungsroutinen tragen außer den unter CurrentControlSet\Services-Teilschlüssels beschriebenen Standardeinträgen keine weiteren Werte in die Registrierung ein.

Hinweis: Wenn das Dateisystem auf einer Festplatte mit Convert.exe umgewandelt wurde, wird der folgende Wert zusätzlich unter CurrentControlSet\Control\SessionManager eingetragen, damit die Umwandlung beim nächsten Systemstart erfolgt:

BootExecute = autocheck autoconv \DosDevices\x: /FS:NTFS


Datenträger, serielle und parallele Schnittstellen

Dieser Abschnitt enthält allgemeine Informationen zu den Description-Einträgen für Adapter im Hardware-Schlüssel. Anschließend folgen detaillierte Informationen zu DeviceMap-Teilschlüsseleinträgen für AtDisk sowie serielle und parallele Schnittstellen. Abschließend werden Services-Teilschlüsseleinträge für parallele und serielle Schnittstellen beschrieben (erforderliche Einträge für E/A-Karten mit mehreren seriellen Schnittstellen eingeschlossen).

Description-Einträge für Adapter

DeviceMap-Teilschlüsseleinträge für AtDisk

DeviceMap-Teilschlüsseleinträge für serielle und parallele Ports

Parallel-Teilschlüsseleinträge im Services-Schlüssel

Serial-Teilschlüsseleinträge im Services-Schlüssel

Multiport Serial I/O-Einträge im Services-Schlüssel


Description-Einträge für Adapter

Der Pfad für alle MultifunctionAdapter-Einträge ist:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware

\Description

\System

\MultifunctionAdapter

\0

\ControllerName

\0

Die Einträge in diesem Teil der Registrierung enthalten Daten, die von der Hardware-Erkennungsroutine ermittelt oder von der ARC-Datenbank zur Verfügung gestellt wurden. Letztere beschreibt Controller für Festplatten, Anzeigegeräte, Tastatur, Zeigegeräte sowie serielle und parallele Schnittstellen. Änderungen der Einträge im Hardware-Schlüssel durch Administratoren sind sinnlos. Die Daten werden bei jedem Systemstart automatisch neu festgelegt und dienen daher nur zur Information. Mit der Windows NT Diagnose lassen sich diese Daten in einem lesbaren Format darstellen.

Jeder Teilschlüssel enthält Informationen im folgenden Format:

ComponentInformation     REG_BINARY

Wertebereich: Systemdefiniert

Enthält eine Versionsangabe und weitere Daten für den zugehörigen Teilschlüsseleintrag.

ConfigurationData     REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR

Wertebereich: Systemdefiniert

Enthält binäre Informationen über die Hardware-Komponente wie E/A-Portadressen und IRQ-Nummern. Dieser Eintrag fehlt komplett, wenn das entsprechende Gerät ohne zusätzliche Daten auskommt.

Identifier     REG_SZ

Wertebereich: Name des Gerätetyps

Enthält den Namen einer Komponente, falls angegeben.

Die folgenden Beispieleinträge für die MultifunctionAdapter-Teilschlüssel beschreiben ein System mit einer Tastatur, einer Microsoft InPort®-Bus-Maus oder einer Microsoft Mouse Port-Maus und einer seriellen Microsoft-Maus (an COM1). Alle Geräte sind an den ISA-Bus angeschlossen. Diese Beispielkonfiguration dient lediglich zur Information, da die entsprechenden Teilschlüssel temporär gespeichert und daher bei jedem Systemstart neu bestimmt werden.

Tastatur-Adapter

Bus- oder Portmaus-Adapter

Serieller Maus-Adapter


Tastatur-Adapter (Beispiel)

In diesem Beispiel gibt der Wert Identifier den Namen des Tastaturtyps an, normalerweise PCAT_ENHANCED für eine erweiterte Tastatur mit 101/102 Tasten. Der Name für den Tastaturtyp dient nur zur Information, da der tatsächliche Tastaturtyp und -untertyp aus den Tastaturdaten in Configuration Data bestimmt werden.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware

\Description

\System

\MultifunctionAdapter

\0

\KeyboardController

\0

\KeyboardPeripheral

\0

Configuration Data : REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR : Gerätedaten  (Tastaturtyp, Subtyp)

Identifier : REG_SZ : PCAT_ENHANCED


Bus oder Portmaus-Adapter (Beispiel)
Bus- oder Portmaus-Adapter (Beispiel)

Dieses Beispiel zeigt einen typischen Identifier-Wert für ein Zeigegerät, wobei hier auch MICROSOFT PS2 MOUSE (auch als Mausport-Maus bekannt) oder MICROSOFT BUS MOUSE (Microsoft-Busmaus) erscheinen können.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware

\Description

\System

\MultifunctionAdapter

\0

\PointerController

\0

\PointerPeripheral

\0

Identifier : REG_SZ : MICROSOFT INPORT MOUSE


Serieller Maus-Adapter (Beispiel)

Dieses Beispiel zeigt einen typischen Identifier-Wert für eine normale serielle Maus.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware

\Description

\System

\MultifunctionAdapter

\0

\SerialController

\0

\PointerPeripheral

\0

Identifier : REG_SZ : MICROSOFT SERIAL MOUSE


DeviceMap-Teilschlüsseleinträge für AtDisk

AtDisk ist der Treiber für Festplatten-Controller auf Computern mit x86-Prozessor, SCSI-Festplatten ausgeschlossen.

Hinweis: Für den Abiosdsk-Treiber gibt es keinen Hardware-Schlüssel und keine Parameter, die von Benutzern unter CurrentControlSet\Services festgelegt werden können.

Der folgende Registrierungspfad kann Teilschlüssel mit dem Namen Controllerx enthalten, wobei x für den ersten Controller den Wert 0 enthält und mit jedem Controller um eins hochgezählt wird:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware

\Devicemap

\AtDisk

\Controllerx

\Disky

Diese Controllerx-Teilschlüssel werden für jeden Festplatten-Controller in dem System eingerichtet, der kein SCSI-Controller ist. Diese Teilschlüssel werden (wie alle Hardware-Daten) temporär gespeichert und bei jedem Systemstart neu bestimmt.

Unter den Controllerx-Teilschlüsseln befinden sich Teilschlüssel mit der Bezeichnung Disky, wobei y für den ersten Datenträger den Wert 0 (Null) hat und für jeden weiteren Datenträger um eins hochgezählt wird. Diese Teilschlüssel werden für jeden vorhandenen und vom Controller verwalteten Datenträger angelegt.

Unter den Disky-Teilschlüsseln befinden sich die folgenden Werteinträge, die bei Problemen mit dem Datenträger äußerst hilfreiche Informationen liefern können:

Firmware revision     REG_SZ

Wertebereich: Beliebiges Format

Wird vom Hersteller des Datenträgers definiert und gibt die Version des auf dem Datenträger integrierten Codes zur Steuerung der Festplatte an.

Identifier     REG_SZ

Wertebereich: Beliebiges Format

Vom Hersteller des Datenträgers definiert, um die Marke und das Modell des Datenträgers zu kennzeichnen.

Number of cylinders     REG_DWORD

Wertebereich:  Hexadezimaler Wert

Anzahl der Zylinder auf dem Datenträger.

Number of heads     REG_DWORD

Wertebereich:  Hexadezimaler Wert

Anzahl der Köpfe auf dem Datenträger.

Sectors per track     REG_DWORD

Wertebereich:  Hexadezimaler Wert

Anzahl der Sektoren pro Spur. Normalerweise sind Sektoren 512 Bytes lang.

Die Standardeinträge für AtDisk unter dem CurrentControlSet\Services-Teilschlüssel sind:

ErrorControl  = 0 (kritisch - Systemstart wird abgebrochen)

Group  = Primary disk (Primärer Datenträger)

Start  = 0x0 (Systemstart)

Tag  = 0x2

Type  = 0x1 (Kerneltreiber)


DeviceMap-Teilschlüsseleinträge für serielle und parallele Schnittstellen

Alle Einträge unter HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE werden bei jedem Systemstart neu angelegt. Die Beschreibung dieser Einträge an dieser Stelle dient ausschließlich Informationszwecken.

ParallelX     REG_SZ

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\Parallel ports

Wertebereich:	Zeichenfolge, normalerweise LPTy

Gibt an, daß die Windows NT-Parallelschnittstelle X dem für den MS-DOS-Namen LPTy verwendeten Gerät entspricht. Mit diesen Werteinträgen bestimmt das System alle vorhandenen Parallelschnittstellen.

SerialX     REG_SZ

Path	HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\Serialcomm

Wertebereich: Zeichenfolge, normalerweise COMy

Gibt an, daß die serielle Schnittstelle X von Windows NT dem für den MS-DOS-Namen COMy verwendeten Gerät entspricht. Mit diesen Werteinträgen bestimmt das System alle vorhandenen Kommunikationsschnittstellen.


Parallel-Teilschlüsseleinträge im Services-Teilschlüssel

Die nachfolgenden Teilschlüssel und Werte befinden sich unter dem folgenden Schlüssel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Parallel

Teilschlüssel und Werte unter dem Parallel-Teilschlüssel dienen zur Konfiguration von parallelen Schnittstellen (bzw. Druckerschnittstellen). Sie werden zusätzlich zu den Informationen verwendet, die die Hardware-Erkennung beim Systemstart ermittelt.

Mit diesen Teilschlüsseln können auch die vom Hardwaredetektor gefundenen Werte außer Kraft gesetzt werden. Stimmt der PortAddress-Werteintrag mit der vom System entdeckten Schnittstelle überein, so werden die Daten im aktuellen Konfigurationssatz anstelle der vom System gefundenen Daten verwendet. In diesem Fall erscheinen Einträge im Systemprotokoll der Ereignisanzeige.

Der Parallel-Teilschlüssel enthält einen Teilschlüssel mit der Bezeichnung Parameters, unter dem sich wiederum eine Reihe von Teilschlüsseln befinden, die in der Regel den Namen Parallelx haben (x ist dabei eine ganze Zahl). Ein Systemadministrator muß diese Teilschlüssel und Werte in die Registrierung eintragen. Solche Definitionen und Änderungen sind nur mit einem Registrierungseditor möglich.

Unter dem Parallel2-Teilschlüssel könnten zum Beispiel die nachfolgend beschriebenen Einträge erscheinen.

DosDevices     REG_SZ

Wertebereich: Beliebige Zeichefolge

Gibt den Namen an, mit dem von der Eingabeaufforderung oder aus einer Anwendung auf die parallele Schnittstelle zugegriffen wird (zum Beispiel LPT3).

PortAddress     REG_DWORD

Wertebereich:  hexadezimaler Wert

Gibt die Adresse des ersten Registers der parallelen Schnittstelle an (zum Beispiel 0x278).

Diese beiden Werteinträge sind obligatorisch. Wenn der Abschnitt nicht beide Werteinträge enthält, wird die Schnittstelle nicht konfiguriert, was zu einem Fehlereintrag im Systemprotokoll der Ereignisanzeige führt. Werden nur diese Werte in die Registrierung eingetragen, so wird die Schnittstelle über Polling (d.h. wiederholte Abfragen) gesteuert.

Die folgenden Werteinträge sind optional:

DisablePort     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Ist der Wert 1, so wird das Gerät deaktiviert, nachdem die Schnittstelle während der Initialisierung zurückgesetzt wurde. Anschließend ist kein Zugriff auf die Schnittstelle möglich.

Interrupt     REG_DWORD

Wertebereich:  hexadezimaler Wert

Gibt die IRQ-Nummer an, die ein bestimmtes Gerät für Interrupts verwendet (zum Beispiel 0x5).

Die Standardeinträge für den Parallel-Teilschlüssel sind:

ErrorControl  = 0 (kritisch: Abbruch des Systemstarts)

Group  = Extended base

Start  = 0x2 (automatisch)

Type  = 0x1 (Kernel-Gerätetreiber)


Serial-Teilschlüsseleinträge im Services-Teilschlüssel

Die nachfolgenden Teilschlüssel und Werte befinden sich unter dem folgenden Schlüssel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Serial

Mit den Teilschlüsseln und Werten unter dem CurrentControlSet\Services-Teilschlüssel können serielle Schnittstellen konfiguriert werden. Sie werden zusätzlich zu den Informationen verwendet, die die Hardware-Erkennung beim Systemstart findet, und können auch die vom der Hardware-Erkennung gefundenen Werte außer Kraft setzen. Stimmt der PortAddress-Werteintrag mit der vom System entdeckten Schnittstelle überein, so werden die Daten im aktuellen Konfigurationssatz anstelle der vom System gefundenen Daten verwendet. In diesem Fall erscheinen Einträge im Systemprotokoll der Ereignisanzeige.

Die Standardeinträge für den Serial-Teilschlüssel sind:

ErrorControl  = 0 (kritisch: Abbruch des Systemstarts)

Group  = Extended base

Start  = 0x2 (automatisch)

Type  = 0x1 (Kernel-Gerätetreiber)

Löschen serieller Ports

Parameter für serielle Ports

Multiport Serial I/O-Einträge im Services-Schlüssel


Parameter für serielle Ports

Der Serial-Teilschlüssel enthält einen Teilschlüssel mit der Bezeichnung Parameters, unter dem sich wiederum ein Reihe von Teilschlüsseln befindet, die in der Regel den Namen SerialX haben (X ist dabei eine ganze Zahl). Ein Systemadministrator muß diese Teilschlüssel und Werte in die Registrierung eintragen. Solche Definitionen und Änderungen sind nur mit einem Registrierungseditor möglich.

Unter dem Serial2-Teilschlüssel können zum Beispiel die nachfolgend beschriebenen Einträge erscheinen:

DosDevices     REG_SZ

Wertebereich: beliebige Zeichenfolge

Gibt den Namen an, mit dem von der Eingabeaufforderung oder aus einer Anwendung auf die Kommunikationsschnittstelle zugegriffen wird (zum Beispiel COM3).

Interrupt     REG_DWORD

Wertebereich:  hexadezimaler Wert

Gibt die IRQ-Nummer an, die ein bestimmtes Gerät für Interrupts verwendet (zum Beispiel 0x4).

PortAddress     REG_DWORD

Wertebereich:  hexadezimaler Wert

Gibt die Adresse des ersten Registers der seriellen Schnittstelle an (zum Beispiel 0x3e8).

Die ersten drei aufgeführten Werte sind obligatorisch. Wenn der Teilschlüssel nicht alle drei Werte enthält, wird die Schnittstelle nicht konfiguriert, was zu einem Fehlereintrag im Systemprotokoll der Ereignisanzeige führtDie folgenden Werteinträge sind optional:

DisablePort     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Ist der Wert 1, so wird das Gerät deaktiviert, nachdem die Schnittstelle während der Initialisierung zurückgesetzt wurde. Anschließend ist kein Zugriff auf die Schnittstelle möglich.

ForceFifoEnable     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1

Wenn der Wert 1 ist und die Hardware einen FIFO-Puffer unterstützt (zum Beispiel NS 16550AFN), aktiviert der Treiber die FIFO-Funktion. Nicht alle FIFOs sind zuverlässig. Wenn die Anwendung oder der Benutzer bemerkt, daß Daten verlorengehen oder keine Daten übertragen werden, sollte dieser Wert auf 0 gesetzt werden.


Multiport Serial I/O Card-Einträge im Services-Schlüssel

Neben den standardmäßigen seriellen Schnittstellen der meisten PCs kann der serielle Treiber von Microsoft eine Reihe prozessorloser serieller Karten mit mehreren Schnittstellen ansteuern.

Für jede Schnittstelle einer solchen seriellen Karte müssen mindestens die beiden folgenden Werte zusätzlich eingetragen werden. Beide Einträge müssen für alle Schnittstellen der Karte unter den Teilschlüsseleinträgen in CurrentControlSet\Services angegeben werden:

InterruptStatus     REG_DWORD

Wertebereich:  hexadezimaler Wert

Gibt die Adresse des Interrupt-Statusregisters an, das angibt, welche der Schnittstellen auf der Karte den Interrupt tatsächlich ausgelöst hat. Im Installationshandbuch des Herstellers finden Sie die nötigen Informationen, um den entsprechenden Wert zu bestimmen.

PortIndex     REG_DWORD

Wertebereich:  hexadezimaler Wert

Gibt die Nummer der Schnittstelle an, für die diese Einträge gelten. Die Werte beginnen mit 1 und erhöhen sich für jede Schnittstelle. Normalerweise werden die Werte verwendet, die auch an den Anschlüssen für die Schnittstellen angebracht sind.

Bestimmte Karten mit mehreren Schnittstellen, zum Beispiel Digiboard-Karten, die nicht den MCA-Bus unterstützen, bestimmen die jeweils unterbrechende Schnittstelle mit einem anderen Verfahren. Für diese Karten sollte der folgende Werteintrag in den Konfigurationsdaten enthalten sein:

Indexed     REG_DWORD

Wertebereich: sollte 1 sein

Gibt an, daß diese Karte eine indizierte Interrupt-Benachrichtigung anstelle des bei ISA-Systemen üblichen Bitmusters verwendet. In den Herstellerangaben zur Karte erfahren Sie, ob dieser Wert eingetragen werden sollte.

Beispiel 1: COMTROL Hostess 550 mit 4 seriellen Ports

Beispiel 2: Digiboard-Karte mit 8 Ports


Beispiel 1 zur Kontrolle serieller Karten mit mehreren Schntitstellen
Beispiel 1 zur Kontrolle serieller Karten mit mehreren Schnittstellen

Wenn Sie eine COMTROL Hostess 550-Karte mit vier Ports so konfigurieren, daß sie die Adresse 0x500 und den IRQ 0x2 verwendet, dann sollten unter CurrentControlSet\Services\SerialX die folgenden Einträge erscheinen:

Serial2-Teilschlüssel:

PortAddress = REG_DWORD 0x500

Interrupt = REG_DWORD 2

DosDevices = REG_SZ COM3

InterruptStatus = REG_DWORD 0x507

PortIndex = REG_DWORD 1

Serial3-Teilschlüssel:

PortAddress = REG_DWORD 0x508

Interrupt = REG_DWORD 2

DosDevices = REG_SZ COM4

InterruptStatus = REG_DWORD 0x507

PortIndex = REG_DWORD 2

Serial4-Teilschlüssel:

PortAddress = REG_DWORD 0x510

Interrupt = REG_DWORD 2

DosDevices = REG_SZ COM5

InterruptStatus = REG_DWORD 0x507

PortIndex = REG_DWORD 3

Serial5-Teilschlüssel:

PortAddress = REG_DWORD 0x518

Interrupt = REG_DWORD 2

DosDevices = REG_SZ COM6

InterruptStatus = REG_DWORD 0x507

PortIndex = REG_DWORD 4


Beispiel 2 zur Kontrolle serieller Karten mit mehreren Schnittstellen

Einige nicht für den MCA-Bus vorgsehene Multiportkarten wie beispielsweise die Modelle von Digiboard verwenden ein anderes Schema zur Bestimmung, welcher Port wann für einen Interrupt verantwortlich ist. Hier sollten die Konfigurationsdaten zusätzlich den Eintrag Indexed unter dem Teilschlüssel CurrentControlSet\Services\Adaptername  enthalten: Er teilt dem System mit, daß die Karte indizierte Interrupts anstelle der sonst üblichen bitweisen Zuordnung verwendet.

Wenn Sie eine Digiboard-Karte mit 8 Ports so konfiguriert haben, daß sie die Adresse 0x100 und den IRQ 0x3 verwendet, dann sollte die Registrierung unter CurrentControlSet\Services\SerialX die folgenden Einträge und Werte enthalten:

Serial2-Teilschlüssel:

PortAddress = REG_DWORD 0x100

Interrupt = REG_DWORD 3

DosDevices = REG_SZ COM3

InterruptStatus = REG_DWORD 0x140

Indexed = REG_DWORD 1

PortIndex = REG_DWORD 1

Serial3-Teilschlüssel:

PortAddress = REG_DWORD 0x108

Interrupt = REG_DWORD 3

DosDevices = REG_SZ COM4

InterruptStatus = REG_DWORD 0x140

Indexed = REG_DWORD 1

PortIndex = REG_DWORD 2

Serial4-Teilschlüssel:

PortAddress = REG_DWORD 0x110

Interrupt = REG_DWORD 3

DosDevices = REG_SZ COM5

InterruptStatus = REG_DWORD 0x140

Indexed = REG_DWORD 1

PortIndex = REG_DWORD 3

Serial5-Teilschlüssel:

PortAddress = REG_DWORD 0x118

Interrupt = REG_DWORD 3

DosDevices = REG_SZ COM6

InterruptStatus = REG_DWORD 0x140

Indexed = REG_DWORD 1

PortIndex = REG_DWORD 4

Serial6-Teilschlüssel:

PortAddress = REG_DWORD 0x120

Interrupt = REG_DWORD 3

DosDevices = REG_SZ COM7

InterruptStatus = REG_DWORD 0x140

Indexed = REG_DWORD 1

PortIndex = REG_DWORD 5

Serial7-Teilschlüssel:

PortAddress = REG_DWORD 0x128

Interrupt = REG_DWORD 3

DosDevices = REG_SZ COM8

InterruptStatus = REG_DWORD 0x140

Indexed = REG_DWORD 1

PortIndex = REG_DWORD 6

Serial8-Teilschlüssel:

PortAddress = REG_DWORD 0x130

Interrupt = REG_DWORD 3

DosDevices = REG_SZ COM9

InterruptStatus = REG_DWORD 0x140

Indexed = REG_DWORD 1

PortIndex = REG_DWORD 7

Serial9-Teilschlüssel:

PortAddress = REG_DWORD 0x138

Interrupt = REG_DWORD 3

DosDevices = REG_SZ COM10

InterruptStatus = REG_DWORD 0x140

Indexed = REG_DWORD 1

PortIndex = REG_DWORD 8


Löschen serieller Ports

In manchen Situationen müssen eine oder mehrere COM-Schnittstellen gelöscht werden, was nur durch Löschen der entsprechenden Informationen in den DeviceMap- und Services-Teilschlüsseln der Registrierung möglich ist. Sie können Einträge im DeviceMap-Teilschlüssel nur dann löschen, wenn Sie als Mitglied der Administratorgruppe angemeldet sind.

So löschen Sie eine COM-Schnittstelle

1.	Löschen Sie im Registrierungseditor den entsprechenden Eintrag für die COM-Schnittstelle unter dem folgenden Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\DeviceMap\SerialComm

Die unter diesem Teilschlüssel eingetragenen Werte werden verwendet, um alle verfügbaren seriellen Schnittstellen im System zu bestimmen. Das Format der Werte ist Serialyyy=COMx, wobei für COMx die Werte COM1 bis COM256 zulässig sind. yyy in Serialyyy kann einen (fast) beliebigen positiven Wert annehmen – Serial15000 liegt beispielsweise durchaus im Bereich des Möglichen.

Sie können die zu löschenden Werteinträge aus der Liste entnehmen, die erscheint, nachdem Sie in der Systemsteuerung das Symbol “Anschlüsse” gewählt haben.

2.	Löschen Sie den der COM-Schnittstelle zugeordneten Serialyyy-Schlüssel im folgenden Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Serial\Parameters\Serialyyy

Wenn Sie den der seriellen Schnittstelle zugeordneten Serialyyy-Schlüssel nicht löschen, erscheint die COMx-Schnittstelle weiterhin bei jedem Systemstart in der Liste “Anschlüsse” der Systemsteuerung, auch wenn kein zugehöriger DeviceMap-Teilschlüssel existiert.


Einträge für Maus- und Tastaturtreiber

In diesem Abschnitt werden die Parameter für die Maus- und Tastaturklasse sowie für Schnittstellentreiber beschrieben. Die folgenden Treiber werden vorgestellt:

Microsoft IntelliMouse

Microsoft Bus Mouse

Microsoft Serial Mouse

Intel 8042-Portttreiber

Mouse Class-Treibereinträge

Keyboard Class-Treibereinträge

DeviceMap-Einträge für Tastatur und Maus


Einträge für Microsoft IntelliMouse

Der folgende Werteintrag gilt für die Microsoft IntelliMouse und sollte nicht direkt, sondern nur über die entsprechende Software (Microsoft IntelliPoint) geändert werden.

WheelScrollLines

Wertebereich: 0 - 0xFFFFFFFF

Standard: 3

Registrierungspfad: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

Gibt an, um wie viele Rasterzeilen der Fensterinhalt als Reaktion auf eine Teilumdrehung des mittleren Rades der ItelliMouse gerollt wird, wenn keine Modifizierertasten wie STRG oder UMSCHALT gedrückt werden. Übersteigt der Wert dieses Eintrags die Anzahl der Zeilen im Fenster, dann wird um eine Seite nach oben oder unten geblättert.

Wenn Sie dafür sorgen wollen, daß jede Umdrehung des Positionsgebers der ItelliMouse ein Umblättern zur Folge hat, dann setzen Sie hier den Wert 0xFFFFFFFF ein.


Einträge für den Microsoft Bus Mouse-Porttreiber

Die nachfolgenden Werteinträge für die Microsoft Bus-Maus befinden sich unter diesem Teilschlüssel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Busmouse

\Parameters

MouseDataQueueSize     REG_DWORD

Wertebereich: >= 0x1

Standard: 0x64 (100)

Gibt die Anzahl der Mausereignisse an, die intern vom Treiber in Nichtauslagerungsseiten gepuffert werden sollen. Die für den internen Puffer reservierte Größe in Bytes entspricht diesem Wert multipliziert mit der Größe der Struktur MOUSE_INPUT_DATA (die in NTDDMOU.H definiert ist). Sie sollten diesen Wert erhöhen, wenn die folgende Meldung der Quelle Busmouse regelmäßig im Systemprotokoll der Ereignisanzeige enthalten ist: “Überlauf des Ringpuffers zur Speicherung der Eingangs-Mausdaten (Puffergröße kann über die Registrierung konfiguriert werden)”.

NumberOfButtons     REG_DWORD

Wertebereich: >= 0x1

Standard: 0x2 (zwei Tasten)

Gibt die Anzahl der Tasten auf der Bus-Maus an. Wurde beim Systemstart eine falsche Tastenanzahl entdeckt und in die Registrierung eingetragen, so kann die Anzahl mit diesem Eintrag korrigiert werden.

PointerDeviceBaseName     REG_SZ

Wertebereich: Basisname für Geräteschnittstelle

Standard: PointerPort

Gibt den Basisnamen für ein oder mehrere Geräteobjekte an, die vom Gerätetreiber für die Bus-Maus-Schnittstelle erzeugt wurden. Der Gerätetreiber trägt auch Informationen über die Geräteobjekte in HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\DeviceMap ein, damit der PointerClass-Treiber feststellen kann, wo sich die Objekte für die Zeigegerät-Schnittstelle befinden.

SampleRate     REG_DWORD

Wertebereich: Mausabtastrate in Hz

Standard: 0x32 (50 Hz)

Gibt die Abtastrate für die Bus-Maus an. Dieser Wert bleibt in der ersten Version von Windows NT unberücksichtigt.


Einträge für den Intel 8042-Porttreiber

Der Treiber i8042prt verwaltet die Tastatur und MousePort-Maus (auch als PS/2-kompatible Maus bekannt) für den Intel 8042-Controller.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\i8042prt

\Parameters

KeyboardDataQueueSize     REG_DWORD

Wertebereich: >= 0x1

Standard: 0x64 (100)

Gibt die Anzahl der Tastaturereignisse an, die intern vom Treiber in Nichtauslagerungsseiten gepuffert werden sollen. Die für den internen Puffer reservierte Größe in Bytes entspricht diesem Wert multipliziert mit der Größe der Struktur KEYBOARD_INPUT_DATA (die in NTDDKBD.H definiert ist). Sie sollten diesen Wert erhöhen, wenn die folgende Meldung der Quelle i8042prt regelmäßig im Systemprotokoll der Ereignisanzeige enthalten ist: “Überlauf des Ringpuffers zur Speicherung der Eingangs-Tastaturdaten (Puffergröße kann über die Registrierung konfiguriert werden).”

KeyboardDeviceBaseName     REG_SZ

Wertebereich: Basisname für Geräteschnittstelle

Standard: KeyboardPort

Gibt den Basisnamen für ein oder mehrere Tastatur-Objekte an, die vom i8042prt-Gerätetreiber erzeugt wurden. Der Gerätetreiber trägt auch Informationen über die Geräteobjekte in HKEY_LOCAL_ MACHINE\Hardware\DeviceMap ein, damit der KeyboardClass-Treiber feststellen kann, wo sich die Objekte für die Tastaturschnittstelle befinden.

MouseDataQueueSize     REG_DWORD

Wertebereich: >= 0x1

Standard: 0x64 (100)

Gibt die Anzahl der Mausereignisse an, die intern vom Treiber in Nichtauslagerungsseiten gepuffert werden sollen. Sie sollten diesen Wert erhöhen, wenn die folgende Meldung der Quelle i8042prt regelmäßig im Systemprotokoll der Ereignisanzeige enthalten ist: “Überlauf des Ringpuffers zur Speicherung der Eingangs-Mausdaten (Puffergröße kann über die Registrierung konfiguriert werden)”.

MouseResolution     REG_DWORD

Wertebereich: Angabe der Mausauflösung

Standard: 0x3

Wird bei der Angabe der Mausauflösung für die Mausschnittstelle verwendet. 2 potenziert mit MouseResolution gibt die Auflösung als Anzahl pro Millimeter an.

MouseSynchIn100ns      REG_DWORD

Wertebereich: Zeit als Vielfaches von 100 Nanosekunden

Standard: 10000000 (1 Sekunde)

Gibt an, nach welcher Zeitspanne der nächste Maus-Interrupt den Anfang eines neuen Maus-Pakets signalisieren soll (unvollständige Pakete werden nicht beachtet). Dadurch kann der Treiber das interne Erkennen des Mauspaket-Zustands mit dem Zustand der Hardware synchronisieren, falls ein Maus-Interrupt verlorengegangen ist. Sie sollten diesen Wert ändern, falls das System Mausereignisse simuliert, die niemals stattgefunden haben (zum Beispiel Mausklicks, wenn keine Maustaste gedrückt wurde).

NumberOfButtons     REG_DWORD

Wertebereich: >= 0x1

Standard: 0x2

Gibt die Anzahl der Tasten auf der Mouse-Port Maus an. Wurde beim Systemstart eine falsche Tastenanzahl entdeckt und in die Registrierung eingetragen, so kann die Anzahl mit diesem Eintrag korrigiert werden.

PointerDeviceBaseName     REG_SZ

Wertebereich: Basisname für Maus-Schnittstelle

Standard: PointerPort

Gibt den Basisnamen für ein oder mehrere Zeigegerätobjekte an, die vom Gerätetreiber für die Mouse-Port Maus erzeugt wurden. Der Gerätetreiber trägt auch Informationen über die Geräteobjekte in HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\DeviceMap ein, damit der PointerClass-Treiber feststellen kann, wo sich die Objekte für die Zeigegerät-Schnittstelle befinden.

PollStatusIterations     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl

Standard: 1

Gibt an, wie oft die Statusregister des i8042-Controllers beim Auftreten eines Interrupts maximal überprüft werden, bevor der Interrupt als falsch interpretiert und ignoriert wird. Dieser Wert kann bei bestimmter Hardware (zum Beispiel dem Olivetti MIPS-Rechner) sinnvoll eingesetzt werden, wenn der Tastatur-Interrupt ausgelöst wird, bevor das Bit “Output Buffer Full” im i8042-Statusregister gesetzt wird.

Erhöhen Sie diesen Wert, wenn das System plötzlich keine Tastatur-Interrupts mehr annimmt. Dazu kommt es, wenn ein solcher Interrupt versehentlich ignoriert wurde, obwohl lediglich das Bit “Output Buffer Full” nach dem Auslösen des Interrupts zu spät gesetzt wurde. Durch Erhöhen von PollStatusIterations ergibt sich eine längere Ausführungszeit der Interrupt-Behandlungsroutine, falls tatsächlich ein falscher Tastatur-Interrupt aufgetreten ist (nach jeder Überprüfung auf “Output Buffer Full” gibt es eine Verzögerung von einer Mikrosekunde).

Sie können feststellen, ob der Treiber Tastatur-Interrupts entgegennimmt, indem Sie die NUM-Taste drücken. Wenn die Num-Anzeige auf der Tastatur ein- oder ausgeschaltet wird, hat der i8042prt-Treiber den Tastatur-Interrupt ordnungsgemäß verarbeitet.

OverrideKeyboardType     REG_DWORD

Wertebereich: >= 0x0

Standard: 0x4 (Erweiterte Tastatur mit 101 oder 102 Tasten)

Dieser Eintrag ist normalerweise nicht vorhanden. Wenn er vorhanden ist, gibt er den Tastaturtyp an (und setzt damit den beim Systemstart ermittelten Tastaturtyp außer Kraft). Tragen Sie diesen Wert ein, wenn der ermittelte Tastaturtyp in der Registrierung falsch ist. Mit den Werten 0x2 und 0x4 geben Sie eine erweiterte Tastatur mit 101 oder 102 Tasten (oder eine dazu kompatible Tastatur) an. Mit anderen Werten können Sie ältere AT-Tastaturen (mit 83, 84 oder 86 Tasten) oder dazu kompatible Tastaturen angeben.

OverrideKeyboardSubtype     REG_DWORD

Wertebereich: >= 0x0

Standard: 0x0

Dieser Eintrag ist normalerweise nicht vorhanden. Wenn er vorhanden ist, gibt er einen Tastatur-Untertyp an, der OEM-abhängig ist (und der den beim Systemstart bestimmten Tastatur-Untertyp außer Kraft setzt).

PollingIterations     REG_DWORD

Wertebereich: >= 0x400

Standard: 0x400

Gibt an, wie oft die Hardware (im Polling-Modus) standardmäßig abgefragt wird, bevor es zu einer Zeitüberschreitung der Operation kommt. Sie sollten diesen Wert erhöhen, wenn der Treiber nicht initialisiert werden kann oder nicht richtig funktioniert und das Systemprotokoll in der Ereignisanzeige die folgende Meldung für die Quelle i8042prt enthält: “Zeitüberschreitung des Vorgangs auf ... (über Registrierung konfigurierbar)”.

PollingIterationsMaximum     REG_DWORD

Wertebereich: >= 0x400

Standard: 0x2EE0

Gibt an, wie oft die Hardware (im Polling-Modus) maximal abgefragt wird, bevor es zu einer Zeitüberschreitung der Operation kommt. Dieser Wert wird anstelle von PollingIterations verwendet, wenn eine AT-Tastatur eines älteren Typs erkannt wird (siehe OverrideKeyboardType weiter oben).

Sie sollten diesen Wert erhöhen, wenn der Treiber nicht initialisiert werden kann oder nicht richtig funktioniert und das Systemprotokoll in der Ereignisanzeige für die Quelle i8042prt die folgende Meldung enthält: “Zeitüberschreitung des Vorgangs auf ... (über Registrierung konfigurierbar)”.

ResendIterations     REG_DWORD

Wertebereich: >= 0x1

Standard: 0x3

Gibt an, wie oft eine Hardware-Operation maximal wiederholt wird, bevor es zu einer Zeitüberschreitung kommt. Sie sollten diesen Wert erhöhen, wenn der Treiber nicht initialisiert werden kann oder nicht richtig funktioniert und das Systemprotokoll in der Ereignisanzeige die folgende Meldung von der Quelle i8042prt enthält: “Erlaubte Anzahl an Wiederversuchen (über Registrierung konfigurierbar) auf Gerät ... überschritten”.

SampleRate     REG_DWORD

Wertebereich: Mausabtastrate in Hz

Standard: 0x3C (60 Hz)

Gibt die Abtastrate für die Maus an.


Einträge für den Microsoft InPort Bus Mouse-Porttreiber

Die nachfolgenden Werteinträge für die Microsoft InPort-Busmouse befinden sich unter diesem Teilschlüssel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Inport

\Parameters

HzMode     REG_DWORD

Wertebereich: Modus für Mausabtastrate

Standard: 0x2 (wählt 50 Hz aus)

Gibt den Wert an, der in das Microsoft InPort-Modusregister geschrieben wird, um die Mausabtastrate festzulegen.

MouseDataQueueSize     REG_DWORD

Wertebereich: >= 0x1

Standard: 0x64 (100)

Gibt die Anzahl der Mausereignisse an, die intern vom Treiber in Nichtauslagerungsseiten gepuffert werden sollen. Die für den internen Puffer reservierte Größe in Bytes entspricht diesem Wert multipliziert mit der Größe der Struktur MOUSE_INPUT_DATA (die in NTDDMOU.H definiert ist). Sie sollten diesen Wert erhöhen, wenn die folgende Meldung der Quelle InPort im Systemprotokoll der Ereignisanzeige enthalten ist: “Überlauf des Ringpuffers zur Speicherung der Eingangs-Mausdaten (Puffergröße kann über die Registrierung konfiguriert werden)”.

NumberOfButtons     REG_DWORD

Wertebereich: >= 0x1

Standard: 0x2

Gibt die Anzahl der Tasten auf der Microsoft InPort-Bus-Maus an. Wurde beim Systemstart eine falsche Tastenanzahl entdeckt und in die Registrierung eingetragen, so kann die Anzahl mit diesem Eintrag korrigiert werden.

PointerDeviceBaseName     REG_SZ

Wertebereich: Basisname für Geräteschnittstelle

Standard: PointerPort

Gibt den Basisnamen für ein oder mehrere Geräteobjekte an, die vom Gerätetreiber für die Microsoft InPort-Bus-Maus erzeugt wurden. Der Gerätetreiber trägt auch Informationen über die Geräteobjekte in HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\DeviceMap ein, damit der PointerClass-Treiber feststellen kann, wo sich die Objekte für die Zeigegerät-Schnittstelle befinden.

SampleRate     REG_DWORD

Wertebereich: Mausabtastrate in Hz

Standard: 0x32 (50 Hz)

Gibt die Abtastrate für die Microsoft InPort-Bus-Maus an. Dieser Eintrag wird von der ersten Version von Windows NT nicht berücksichtigt.


Einträge für den Microsoft Serial Mouse-Porttreiber

Die nachfolgenden Werteinträge für die serielle Microsoft Maus befinden sich unter diesem Teilschlüssel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Sermouse

\Parameters

MouseDataQueueSize     REG_DWORD

Wertebereich: >= 0x1

Standard: 0x64 (100)

Gibt die Anzahl der Mausereignisse an, die intern vom Treiber in Nichtauslagerungsseiten gepuffert werden sollen. Die für den internen Puffer reservierte Größe in Bytes entspricht diesem Wert multipliziert mit der Größe der Struktur MOUSE_INPUT_DATA (die in NTDDMOU.H definiert ist). Sie sollten diesen Wert erhöhen, wenn die folgende Meldung der Quelle Sermouse im Systemprotokoll der Ereignisanzeige enthalten ist: “Überlauf des Ringpuffers zur Speicherung der Eingangs-Mausdaten (Puffergröße kann über die Registrierung konfiguriert werden)”.

NumberOfButtons     REG_DWORD

Wertebereich: >= 0x1

Standard: 0x2

Gibt die Anzahl der Tasten auf der seriellen Maus an. Wurde beim Systemstart eine falsche Tastenanzahl entdeckt und in die Registrierung eingetragen, so kann die Anzahl mit diesem Eintrag korrigiert werden.

OverrideHardwareBitstring     REG_DWORD

Wertebereich: 0x1 oder 0x2

Dieser Eintrag ist normalerweise nicht vorhanden. Wenn er vorhanden ist, gibt er an, daß eine serielle Maus an das System angeschlossen ist, auch wenn sie nicht vom System erkannt wurde. Der Treiber nimmt dann an, daß eine serielle Maus an COM1 (mit dem Wert 0x1) oder COM2 (mit dem Wert 0x2) angeschlossen ist. Dieser Eintrag ist sinnvoll, wenn die serielle Maus nicht automatisch erkannt wurde.

PointerDeviceBaseName     REG_SZ

Wertebereich: Basisname für Geräteschnittstelle

Standard: PointerPort

Gibt den Basisnamen für ein oder mehrere Geräteobjekte an, die vom Gerätetreiber für die serielle Maus erzeugt wurden. Der Gerätetreiber trägt auch Informationen über die Geräteobjekte in HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\DeviceMap ein, damit der PointerClass-Treiber feststellen kann, wo sich die Objekte für die Zeigegerät-Schnittstelle befinden.

SampleRate     REG_DWORD

Wertebereich: Schnitstellengeschwindigkeit in Bits/s.

Standard: 0x28 (1200 baud)

Gibt die serielle Übertragungsrate für die serielle Maus an.


Mouse Class-Treibereinträge

Die Werteinträge für die Mausklassen-Treiber befinden sich im folgenden Teilschlüssel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Mouclass

\Parameters

ConnectMultiplePorts     REG_DWORD

Wertebereich: 0x0 oder 0x1

Standard: 0x1 (maximal MaximumPortsServiced Zeigegeräte können Ereignisse im System auslösen, die alle in einem zusammengefaßten Eingabe-Stream in das Windows-Teilsystem gelangen.)

Gibt die Art der Verbindung zwischen den Klassen- und Schnittstellen-Geräteobjekten an. Dieser Parameter ist hauptsächlich für die Entwickler von Gerätetreibern von Bedeutung.

Der Wert 0x0 gibt eine 1:1-Beziehung zwischen Klassen-Geräteobjekten und Schnittstellen-Geräteobjekten an, d. h. ein Klassen-Geräteobjekt wird vom Treiber erzeugt und mit einem Schnittstellen-Geräteobjekt verbunden. Der Wert von MaximumPortsServiced legt die maximale Anzahl an Objekten fest, die erzeugt und mit dem zugehörigen Schnittstellen-Objekt verbunden werden.

Der Wert 0x1 gibt eine 1:n-Beziehung zwischen einem Klassen-Geräteobjekt und mehreren Schnittstellen-Geräteobjekten an, d. h. ein Klassen-Geräteobjekt wird vom Treiber erzeugt und mit mehreren Schnittstellen-Geräteobjekten verbunden. Der Wert von MaximumPortsServiced legt die maximale Anzahl an Schnittstellen-Geräteobjekten fest.

MaximumPortsServiced     REG_DWORD

Wertebereich: >= 0x1

Standard: 0x3 (Der Klassen-Treiber bedient bis zu drei Zeigegeräte.)

Gibt die Anzahl der Geräteschnittstellen an, mit denen der Mausklassen-Gerätetreiber verbunden werden kann und die er bedienen kann. Der Klassen-Gerätetreiber verarbeitet Hardware-unabhängige Operationen für eine bestimmte Klasse von Geräten (in diesem Fall für die Maus und andere Zeigegeräte). Die Schnittstellen-Treiber verarbeiten Hardware-abhängige Operationen.

MouseDataQueueSize     REG_DWORD

Wertebereich: >= 0x1

Standard: 0x64 (100)

Gibt die Anzahl der Mausereignisse an, die intern vom Treiber in Nichtauslagerungsseiten gepuffert werden sollen. Die für den internen Puffer reservierte Größe in Bytes entspricht diesem Wert multipliziert mit der Größe der Struktur MOUSE_INPUT_DATA (die in NTDDMOU.H definiert ist). Sie sollten diesen Wert erhöhen, wenn die folgende Meldung der Quelle Mouclass regelmäßig im Systemprotokoll der Ereignisanzeige enthalten ist: “Überlauf des Ringpuffers zur Speicherung der Eingangs-Mausdaten (Puffergröße kann über die Registrierung konfiguriert werden)”.

PointerDeviceBaseName     REG_SZ

Wertebereich: Basisname für Geräteschnittstelle

Standard: PointerClass

Gibt den Basisnamen für ein oder mehrere Geräteobjekte an, die vom Mausklassen-Gerätetreiber erzeugt wurden. Der Gerätetreiber trägt auch Informationen über das Geräteobjekt in HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\DeviceMap ein, damit die PointerClass-Geräteobjekte leicht gefunden werden können.


Einträge für Keyboard Class-Treiber

Die Werteinträge für die Tastaturklassen-Treiber befinden sich im folgenden Teilschlüssel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Kbdclass

\Parameters

ConnectMultiplePorts     REG_DWORD

Wertebereich: 0x0 oder 0x1

Standard: 0x0 (maximal MaximumPortsServiced Tastaturgeräte können Ereignisse im System auslösen, die über getrennte Eingabe-Streams in das System gelangen.)

Gibt die Art der Verbindung zwischen den Klassen- und Schnittstellen-Geräteobjekten an. Dieser Parameter ist hauptsächlich für die Entwickler von Gerätetreibern von Bedeutung.

Der Wert 0x0 gibt eine 1:1-Beziehung zwischen Klassen-Geräteobjekten und Schnittstellen-Geräteobjekten an, d. h. ein Klassen-Geräteobjekt wird vom Treiber erzeugt und mit einem Schnittstellen-Geräteobjekt verbunden. Der Wert von MaximumPortsServiced legt die maximale Anzahl an Objekten fest, die erzeugt und mit dem zugehörigen Schnittstellen-Objekt verbunden werden.

Der Wert 0x1 gibt eine 1:n-Beziehung zwischen einem Klassen-Geräteobjekt und mehreren Schnittstellen-Geräteobjekten an, d. h. ein Klassen-Geräteobjekt wird vom Treiber erzeugt und mit mehreren Schnittstellen-Geräteobjekten verbunden. Der Wert von MaximumPortsServiced legt die maximale Anzahl an Schnittstellen-Geräteobjekten fest.

KeyboardDataQueueSize     REG_DWORD

Wertebereich: >= 0x1

Standard: 0x64 (100)

Gibt die Anzahl der Tastaturereignisse an, die intern vom Treiber in Nichtauslagerungsseiten gepuffert werden sollen. Die für den internen Puffer reservierte Größe in Bytes entspricht diesem Wert multipliziert mit der Größe der Struktur KEYBOARD_INPUT_DATA (die in NTDDKBD.H definiert ist). Sie sollten diesen Wert erhöhen, wenn die folgende Meldung der Quelle Kbdclass regelmäßig im Systemprotokoll der Ereignisanzeige enthalten ist: “Überlauf des Ringpuffers zur Speicherung der Eingangs-Tastaturdaten (Puffergröße kann über die Registrierung konfiguriert werden)”.

KeyboardDeviceBaseName     REG_SZ

Wertebereich:  Base class device name

Standard: KeyboardClass

Gibt den Basisnamen für ein oder mehrere Tastatur-Geräteobjekte an, die vom Tastaturklassen-Gerätetreiber erzeugt wurden. Der Gerätetreiber trägt auch Informationen über die Geräteobjekte in HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\DeviceMap ein, damit die KeyboardClass-Geräteobjekte leicht gefunden werden können.

MaximumPortsServiced     REG_DWORD

Wertebereich: >= 0x1

Standard: 0x3 (Der Klassen-Treiber bedient bis zu drei Tastaturen.)

Gibt die Anzahl der Geräteschnittstellen an, mit denen der Tastaturklassen-Gerätetreiber verbunden werden kann und die er bedienen kann. Der Klassen-Gerätetreiber verarbeitet Hardware-unabhängige Operationen für eine bestimmte Klasse von Geräten (in diesem Fall für Tastaturen). Die Schnittstellen-Treiber verarbeiten Hardware-abhängige Operationen.


DeviceMap-Einträge für Tastatur und Maus

Die folgenden DeviceMap-Beschreibungen dienen hauptsächlich zur allgemeinen Information, da die DeviceMap-Teilschlüssel temporär gespeichert und bei jedem Systemstart neu angelegt werden. Selbst Administratoren können DeviceMap-Einträge nicht ändern..

Diese DeviceMap-Einträge werden vom Windows-Subsystem verwendet, um die Geräte der Zeigegerät- und Tastatur-Klassen zu finden, und von den Treibern für Zeigegerät- und Tastatur-Klassen, um die zugehörigen Zeigegerät- und Tastatur-Schnittstellengeräte zu finden. Die Treiber für Tastatur- und Zeigegerätklassen und die zugehörigen Schnittstellentreiber tragen Informationen im DeviceMap-Teilschlüssel ein.

Das Format der einzelnen Einträge ist:

Name des Geräteklassen-Objekts : REG_SZ : Registrierungspfad zum Services-Teilschlüssel des Treibers

Die Informationen zur Tastaturklasse erscheinen im folgenden Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware

\DeviceMap

\KeyboardClass

Es können ein oder mehrere Einträge vorhanden sein. Jeder Eintrag gibt den Geräteobjekt-Namen an, der vom Tastaturklassen-Treiber als Repräsentation für das Gerät der Klasse erzeugt wurde, und enthält als Wert den Registrierungspfad des Services-Teilschlüssels für den Treiber.

Standard:

\Device\KeyboardClass0 : REG_SZ : \Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\Kbdclass

Die Informationen zur Tastaturklasse erscheinen unter folgendem Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware

\DeviceMap

\KeyboardPort

Es können ein oder mehrere Einträge vorhanden sein. Jeder Eintrag gibt den Geräteobjekt-Namen an, der von einem oder mehreren Tastatur-Treibern als Repräsentation für die physische Tastatur (d. h. die Tastaturschnittstelle) erzeugt wurde, und enthält als Wert den Registrierungspfad des Services-Teilschlüssels für den Treiber.

Standard:

\Device\KeyboardPort0 : REG_SZ : \Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\i8042prt

Die Informationen zur Mausklasse erscheinen unter folgendem Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware

\DeviceMap

\PointerClass

Es können ein oder mehrere Einträge vorhanden sein. Jeder Eintrag gibt den Geräteobjekt-Namen an, der von einem oder mehreren Treibern für die Mausklasse als Repräsentation für das Gerät der Klasse erzeugt wurde, und enthält als Wert den Registrierungspfad des Services-Teilschlüssels für den Treiber

Standard:

\Device\PointerClass0 : REG_SZ : \Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\Mouclass

Die Informationen zur Mausschnittstelle erscheinen unter folgendem Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware

\DeviceMap

\PointerPort

Es können ein oder mehrere Einträge vorhanden sein. Jeder Eintrag gibt den Geräteobjekt-Namen an, der von einem oder mehreren Treibern für die Mausschnittstelle als Repräsentation für das physische Zeigegerät (d. h. die zugehörige Schnittstelle) erzeugt wurde, und enthält als Wert den Registrierungspfad des Services-Teilschlüssels für den Treiber.

Standard (unter der Voraussetzung, daß Mouse-Port, Microsoft InPort- und serielle Zeigegeräte angeschlossen sind):

\Device\PointerPort0 : REG_SZ :

\Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\i8042prt

\Device\PointerPort1 : REG_SZ :

\Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\Inport

\Device\PointerPort2 : REG_SZ :

\Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\Sermouse


Einträge für SCSI Miniport-Treiber

Die grundlegenden Einträge für SCSI Miniport-Treiber in der Registrierung befinden sich unter Teilschlüsseln im folgenden Pfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

Der Name der einzelnen Teilschlüssel entspricht dem Dateinamen für den Treiber ohne die .SYS-Dateinamenerweiterung, zum Beispiel FD8XX als Eintrag für alle SCSI-Adapter der Reihe Future Domain 800.

Liste der standardmäßigen SCSI Miniport-Treiber

Der Inhalt eines Teilschlüssels für Elemente der SCSI Miniport-Gruppe ist standardmäßig für alle SCSI Miniport-Treiber gleich und enthält die folgenden Werteinträge:

ErrorControl  = 0x01 (schwerwiegend, Systemstart wird fortgesetzt)

Group  = SCSI Miniport

Start  = 0x00 (automatisch)

Tag  = Optional (legt die Ladereihenfolge der Treiber innerhalb der Gruppe fest)

Type  = 0x01 (Gerätetreiber)

Für jeden SCSI Miniport-Schlüssel können ein oder mehrere Teilschlüssel mit dem Namen Parameters\Device oder Parameters\DeviceN existieren, wobei N eine fortlaufende Zahl ist (0, 1, 2 usw.). Der Wert von N entspricht der Nummer des SCSI-Hostadapters. Werte unter dem Teilschlüssel Device sind global definiert. Hat der Teilschlüssel den Namen DeviceN, so bezieht sich der Wert lediglich auf den zugehörigen SCSI-Hostadapter.

Der SCSI Miniport-Treiber erkennt mehrere optionale Werteinträge, die unter den nachfolgend beschriebenen Teilschlüsseln definiert werden können:

Grundlegende SCSI-Parameter und Geräteinträge

SCSI-Parameter und Einträge zur Problembehebung

DriverParameter-Werte für SCSI-Laufwerke

SCSI-Parameter und Geräteeinträge für CD-ROM-Treiber


Grundlegende SCSI-Parameter und Geräteeinträge

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Device name

\Parameters

InitiatorTargetId     REG_DWORD

Wertebereich: Nummer

Standard: nicht initialisiert

Legt die Hostadapter-Kennung für den SCSI-Bus fest. Dieser Eintrag wird von Hostadaptern verwendet, die die Initiator-ID softwaremäßig festlegen können.

MaximumLogicalUnit     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl

Standard: 8

Legt die Maximalzahl logischer Einheiten pro Target-Controller fest, nach denen der SCSI Miniport-Treiber sucht. Die meisten Geräte unterstützen nur eine logische Einheit, und bei einigen Geräten treten Fehler auf, wenn nach mehr als einer logischen Einheit gesucht wird.

ScsiDebug     REG_DWORD

Wertebereich: Nummer

Standard: 0

Mit diesem Wert wird der Wert der Variablen ScsiDebug gesetzt, die den Umfang der Ausgaben von DebugPrint steuert. Beim Wert 0 erfolgen die wenigsten Ausgaben. Dieser Werteintrag wird zum Testen und Beseitigen von Fehlern verwendet.


SCSI-Parameter und Einträge zur Problembehebung

Die folgenden Werteinträge helfen beim Lösen von Problemen, die durch Zeitüberschreitungen an Geräten oder durch von Controllern nicht richtig erkannte Geräte auftreten, führen allerdings zu einer Verringerung des E/A-Durchsatzes. Diese Werteinträge können abgekürzt werden. Der Werteintrag Disable führt zum Beispiel dazu, daß DisableSynchronousTransfers, DisableTaggedQueuing, DisableDisconnects und DisableMultipleRequests gesetzt werden.

Hinweis: Damit Änderungen an diesem Teil der Registrierung Wirkung zeigen, müssen Sie das System neu starten.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Gerätename

\Parameters

BreakPointOnEntry     REG_DWORD

Wertebereich:  0 oder 1

Standard: 0 (gesperrt)

DbgBreakPoint() wird unmittelbar aufgerufen, sobald SpParseDevice ausgeführt wird. Dient ausschließlich zum Debugging.

DisableDisconnects     REG_DWORD

Wertebereich:  0 oder 1

Standard: 1 (aktiviert)

Sperrt die Möglichkeit, Verbindungen auf dem SCSI-Bus zu trennen. Als Folge werden alle Anfragen sequentiell ausgeführt. .

DisableMultipleRequests     REG_DWORD

Wertebereich:  0 oder 1

Standard: 1 (aktiviert)

Hindert den SCSI Miniport-Treiber am gleichzeitigen Senden mehrerer Anfragen pro SCSI-Gerät.

DisableSynchronousTransfers     REG_DWORD

Wertebereich:  0 oder 1

Standard: 1 (aktiviert)

Sperrt synchrone Datenübertragungen auf dem SCSI-Bus.

DisableTaggedQueuing     REG_DWORD

Wertebereich:  0 oder 1

Standard: 1 (aktiviert)

Sperrt Befehlswarteschlangen mit SCSI-II-Kennung auf dem Hostadapter.

DriverParameter     treiberabhängiger Datentyp

Wertebereich:  Zeichenfolge

Ein Zeiger auf diese Daten wird dem SCSI Miniport-Treiber in einer miniportFindAdapter-Routine als vierter Parameter (ArgumentString) übergeben. Ein Miniport-Treiber definiert mit diesen Daten die IRQ-Nummer für den SCSI-Hostadapter, aber es sind auch andere Anwendungen für die Daten denkbar.

Der Datentyp für diesen Wert wird vom Entwickler des jeweiligen SCSI Miniport-Treibers definiert. Ist der Datentyp REG_SZ, so wird die Unicode-Zeichenfolge in eine ANSI-Zeichenfolge umgewandelt, bevor sie an den SCSI Miniport-Treiber übergeben wird.

Querverweis: DriverParameter-Werte für SCSI-Laufwerke


DriverParameter-Werte für SCSI-Laufwerke

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Device name

\Parameters

Momentan verwenden die folgenden Treiber den DriverParameter-Werteintrag:

Aha154x :

BusOnTime=xx

Standard: 7

xx gibt den Wert “Bus on time” für die Karte in Mikrosekunden an. Zulässige Werte sind 2–15. Der Wert wird normalerweise herabgesetzt, wenn DMA-Übertragungen von der Adaptec-Karte mit anderen DMA-Übertragungen in Konflikt stehen

FD8XX

IRQ=xx

Standard:  5

xx ist die IRQ-Nummer, die die Karte verwenden soll. Zulässige Werte sind 0, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14 und 15. Dieser Wert sollte den Jumper-Einstellungen auf der Karte entsprechen.

Die Werte 0, 3 und 5 werden für kurze Karten (850, 845) verwendet, alle anderen Werte sind ausschließlich für die Karte 885 gedacht. Der Wert 0 gibt an, daß die Karte keine Interrupts verwenden soll und statt dessen den Bus regelmäßig abfragt (Polling).

T128:

IRQ=xx

Standard:  5

The value xx is the IRQ the card should use. Valid values are: 0, 3, 5, 7, 10, 12, 14, and 15. This value should match the jumper settings on the card.

Numbers greater than 7 are for the T128F card only. A value of 0 indicates the card should not use any interrupts and will poll.

T13B:

IRQ=xx

Standard: 5

xx ist die IRQ-Nummer, die die Karte verwenden soll. Zulässige Werte sind 0, 3, 5, 7 , 10, 12, 14 und 15. Dieser Wert sollte den Jumper-Einstellungen auf der Karte entsprechen.

Der Wert 0 gibt an, daß die Karte keine Interrupts verwenden soll und statt dessen den Bus regelmäßig abfragt (Polling).

TMV1:

IRQ=xx

Standard: 10

The value xx is the IRQ the card should use. Valid values are: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, and 15.

Wd33c93:

IRQ=xx; DMA=yy

Standard: IRQ=10; DMA=6

xx ist die IRQ-Nummer, die die Karte verwenden soll. Zulässige Werte sind 3, 4, 5, 10, 11, 12 und 15. yy ist der DMA-Kanal, den die Karte verwenden soll. Zulässige Werte sind 5, 6 und 7.


SCSI-Parameter und Geräteeinträge für CD-ROM-Treiber

Der folgende Werteintrag gilt für CD-ROM-Geräte und -Treiber.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Cdrom

Autorun     REG_DWORD

Wertebereich:  0 oder 1

Standard: 1 (aktiviert

Steuert das Autoplay-Feature für CDs, d.h. den automatischen Start über die Datei Autorun.inf beim Einlegen einer CD. Wenn Sie diese Automatik abschalten wollen, müssen Sie den Wert auf 0 setzen (und danach das System neu starten).


SCSI-Miniporttreiber

Die Registrierung enthält auf jeden Fall Einträge für die folgenden SCSI Miniport-Gerätetreiber:

Ahaxxx = Adaptec 154x und 174x SCSI-Adapter

DptScsi = DPT SCSI-Adapter

Fd16_700, Fd7000ex, Fd8xx = Future Domain SCSI-Adapter MCS 600/MCS 700, TMC-7000ex und Reihe 800

Ncr53c9x, Ncrc700, Ncrc710 = NCR SCSI-Controller und -Adapter

Oliscsi = Olivetti SCSI-Adapter

Sparrow = SCSI-Adapter

Spock = SCSI-Adapter

T128 and T13B = Trantor SCSI-Adapter

Ultraxxx = UltraStor 124, 14f und 24f  SCSI-Adapter

Wd33c93 = Maynard SCSI-Adapter


Anzeigetreiber-Einträge

Dieser Abschnitt beschreibt die Einträge für Bildschirm-Gerätetreiber unter dem DeviceMap-Teilschlüssel und für bestimmte Bildschirmtreiber unter dem CurrentControlSet\Services-Teilschlüssel.

Bildschirminformationen im DeviceMap-Teilschlüssel

Einträge für Anzeigetreiber im Services-Teilschlüssel

DefaultSettings.xxx-Einträge für Bildschirmtreiber

VgaCompatible Werte für Anzeigetreiber

Einträge für Anzeigetreiber im Software-Teilschlüssel

Andere Werteinträge für Anzeigetreiber


Bildschirminformationen im DeviceMap-Teilschlüssel

Die dem Gerätetreiber zugeordnete Hardware ist unter dem folgenden Teilschlüssel eingetragen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware

\DeviceMap

\Video

Diese Information wird nur temporär gespeichert und beim Systemstart durch den Bildschirmtreiber neu erzeugt. Der Wert kann sich von einem zum nächsten Systemstart ändern, abhängig von externen Faktoren wie einer nicht initialisierbaren Grafikkarte oder dem Hinzufügen weiterer Grafikkarten zum System.

Dieser Teilschlüssel enthält die Zuordnungen von logischen Windows NT-Bildschirmen zum physischen Bildschirm, der im CurrentControlSet\Services-Teilschlüssel angegeben ist. Durch diese Zuordnung kann das System den richtigen Bildschirmtreiber für den momentan angeschlossenen Monitor ermitteln.

Einträge unter diesem Schlüssel haben die folgende Form:

Device_object_name : REG_SZ : Registrierungspfad für das Gerät

Ein Eintrag in diesem Format legt fest, welches Gerät das System als ersten logischen Bildschirm betrachtet. Der folgende Eintrag gibt zum Beispiel an, daß der erste logische Bildschirm dem zweiten physischen XGA-Adapter entspricht:

Video\Device0 =

\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\XGA\Device1

Im folgenden Beispiel gibt der Wert an, daß der zweite logische Bildschirm dem ersten physischen VGA-Adapter entspricht:

Video\Device1 =

\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Serivces\Vga\Device0

Diese Werte verweisen auf Einträge im Services-Teilschlüssel; Details dazu finden Sie unter dem Stichpunkt Einträge für Anzeigetreiber im Services-Teilschlüssel.


Einträge für Soundkarten-Treiber im Services-Schlüssel

In der Regel bestehen Soundkarten-Treiber aus zwei Komponenten: einer Oberflächenkomponente zur Installation und Verarbeitung von Anfragen, zu der Dateien wie Sndblst.dll oder Synth.dll gehören, und einem Kernel-Treiber zur Kommunikation mit der Hardware, zu dem Dateien wie Sndblst.sys oder Synth.sys gehören.

Darüber hinaus gibt es einen Hilfstreiber namens Mmdrv.dll, der die meisten Systemaufrufe von Wave-, MIDI- und AUX-Geräten in Aufrufe von Kernel-Treibern umsetzt.

Die folgenden Soundkarten-Kernel-Treiber können für Windows NT installiert werden:

Mipssnd.sys (MIPS ARCSystem 100/150 mit integriertem Sound)

Mvaudio.sys (Media Vision Pro Audio Spectrum 16 und Pro Studio 16)

Mvopl3.sys (Synthesizer-Treiber für Media Vision Pro Audio Spectrum 16 und Pro Studio 16)

Sndblst.sys (SoundBlaster 1.5 und Kompatible)

Sndsys.sys (Windows-Sound System und COMPAQ Business Audio)

Synth.sys (Ad Lib und OPL3 MIDI (Synthesizer-Treiber))

Für jeden installierten Sound-Treiber werden mehrere Parameter in die Registrierung eingetragen. Die Parameter hängen von der Auswahl ab, die über das entsprechende Symbol in der Systemsteuerung getroffen wurde.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\SoundTreibername

\Parameters

Der tatsächliche Schlüsselname in der Registrierung entspricht dem Dateinamen des zugehörigen Kernel-Treibers ohne Dateinamenerweiterung. Für Sndblst.sys ist der Schlüsselname zum Beispiel Sndblst.

Einige Treiber können die eingetragenen Werte aufgrund von direkt aus der Hardware gelesenen Informationen überschreiben. Im folgenden werden einige häufig verwendete Werte im Parameters-Teilschlüssel für Soundkarten beschrieben.

Configuration Error    REG_DWORD

Wertebereich: 0, 1, 2, 3 oder 4

Teilt mit, daß bei der Installation bzw. Initialisierung der Soundkarte ein Fehler aufgetreten ist. Dieser Wert ist nur dann von Bedeutung, wenn der Treiber nicht geladen werden kann. (Nicht alle Treiber tragen diese Information in die Registrierung ein.)

Die einzelnen Werte und ihre Bedeutung:

0 = unspezifischer Fehler

1 = Hardware wurde nicht gefunden (wahrscheinlich aufgrund einer falsch angegebenen E/A-Schnittstelle)

2 = Angegebener IRQ war falsch oder funktionierte nicht

3 = Angegebener DMA-Kanal war falsch oder funktionierte nicht

4 = Hardware ist zwar vorhanden, funktioniert aber nicht

DmaChannel     REG_DWORD

Wertebereich: DMA-Kanalnummer

Standard: hängt von der jeweiligen Soundkarte ab

Definiert die Einstellungen für den DMA-Kanal zum Übertragen von digitalisierten Tonsignalen.

Interrupt    REG_DWORD

Wertebereich: IRQ-Nummer

Standard: 0xa (für Interrupt 10 konfiguriert)

Definiert die von der Hardware verwendete IRQ-Nummer.

LeftLineInAtten    REG_DWORD

Wertebereich: Nummer

Legt den Pegel für den linken Eingangskanal (Line In) fest.

Port    REG_DWORD

Wertebereich:  Adresse

Standard: 0x220 für Sndblst.sys

Definiert die Startadresse der E/A-Schnittstelle, die zur Kommunikation mit der Hardware verwendet wird.

RightLineInAtten    REG_DWORD

Wertebereich:  Number

Legt den Pegel für den rechten Eingangskanal (Line In) fest.


Einträge für Anzeigetreiber im Services-Teilschlüssel

Die Schnittstellentreiber-Komponente des Bildschirmtreibers ist Hardware-unabhängig, enthält speziellen Code für das Betriebssystem und ist in Windows NT 4.0 Bestandteil des Kernels. Er kann einen oder mehrere Bildschirme unterstützen. Im Services\Videoprt-Teilschlüssel gibt es keine zusätzlichen Parameter, sondern nur die folgenden Standardeinträge:

ErrorControl  = 0x1 (Normal)

Group  = Video

Start  = 0x1 (System)

Type  = 0x1 (Kerneltreiber)

Der jeweilige Teilschlüssel für jeden Bildschirmtreiber enthält alle Informationen, die zum Initialisieren und Programmieren des Treibers erforderlich sind. Wenn ein einzelner Treiber mehrere Adapter verwalten kann, enthalten die Teilschlüssel Device1, Device2 usw. die Informationen für die verschiedenen Adapter. Der Registrierungspfad sieht wie folgt aus, wobei Anzeigetreibername dem Namen eines bestimmten Bildschirmtreibers entspricht:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Anzeigetreibername

\Device0

Der folgende Teilschlüssel enthält zum Beispiel Informationen über den ersten logischen Bildschirm vom Typ VGA:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Vga

\Device0

Beispiele für BildschirmtreiberName-Teilschlüssel

Die folgende Werte können in einem solchen Teilschlüssel erscheinen:

DefaultSettings.xxx-Einträge für Anzeigetreiber

VgaCompatible-Werte für Anzeigetreiber

Andere Werteinträge für Anzeigetreiber


Anzeigetreibername-Teilschlüssel

Die vordefinierten Anzeigetreibernamen von Windows NT enthalten unter anderem die folgenden Einträge:

Ati

ET4000

Jazzgxxx

S3

Trident

Vga

Wdvga

Xga

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.


DefaultSettings.xxx-Einträge für Anzeigetreiber

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Anzeigetreibername

\Device0

DefaultSettings.BitsPerPel     REG_DWORD

Wertebereich:  Bits pro Pixel

Enthält die Anzahl der Farben für den vom Benutzer gewünschten Modus. Für den Treiber v7vram miniport ergibt sich beim folgenden Wert zum Beispiel ein Modus mit 256 Farben:

DefaultSettings.BitsPerPel = 8

DefaultSettings.Interlaced     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Bestimmt, ob die Grafikkarte im Zeilensprungverfahren betrieben werden muß (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Ein Beispiel für den Treiber v7vram miniport:

DefaultSettings.Interlaced = 0x0 (FALSE)

DefaultSettings.VRefresh     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Hz

Enthält die Bildwiederholrate für den vom Benutzer eingestellten Modus. Ein Beispiel für den Treiber et4000 miniport:

DefaultSettings.VRefresh = 72

DefaultSettings.XResolution     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Pixel

Enthält die Breite (in Pixeln) des vom Benutzer eingestellten Modus. Ein Beispiel für den Treiber et4000 miniport:

DefaultSettings.Xresolution = 1024

DefaultSettings.YResolution     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Pixel

Enthält die Höhe (in Pixeln) des vom Benutzer eingestellten Modus. Ein Beispiel für den Treiber et4000 miniport:

DefaultSettings.Yresolution = 768


Einträge für Anzeigetreiber im Software-Teilschlüssel

Die optionalen Einträge für die Open-Graphics-Bibliothek, OpenGL, erscheinen unter dem folgenden Teilschlüssel:

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software

\Microsoft

\WindowsNT
\CurrentVersion

\OpenGLDrivers

Display_driver_name     REG_SZ

Wertebereich: OpenGL_client_driver_name

Angenommen, Myopengl.dll ist der OpenGL-Client-Treiber für den Bildschirm-Treiber Mydisp.dll, dann würde der OpenGLDrivers-Teilschlüssel folgendes Datenpaar aufweisen

mydisp : REG_SZ : myopengl

Wenn kein OpenGL-Client-Treiber installiert ist, kann der Teilschlüssel leer sein. Über das Symbol Anzeige in der Systemsteuerung läßt sich dieser Wert verändern. Dabei sollte eine manuelle Änderung nur in den seltensten Fällen notwendig sein, wenn beispielsweise der OpenGL-Client-Treiber von Hand installiert oder entfernt wird (der sich von dem GDI-OpenGL unterscheidet). Für jeden Bildschirm-Treibernamen ist ein einziger Client-Treiber erlaubt.


Andere Werteinträge für Anzeigetreiber

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Anzeigetreibername

\Device0

DeviceData     REG_BINARY

Wertebereich: Binärer Code

Enthält binäre Daten für den Anzeigetreiber. Ein Beispiel für den Treiber VGA miniport:

DeviceData = 05a0 5075 8ef0 8456 c8dd

InstalledDisplayDrivers     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: Treibernamen

Enthält eine Liste mit Namen von Bildschirmtreibern, die in Kombination mit diesem Miniport funktionieren. Die Liste ist abhängig von dem Modus, den der Benutzer eingestellt hat.

Hinweis: Namen von Anzeigetreibern enthalten die Dateinamenerweiterung .DLL nicht.

Zum Initialisieren des Adapters ruft das System jeden einzelnen Bildschirmtreiber mit den vom Benutzer ausgewählten Parametern auf. Funktioniert die Kombination aus Bildschirmtreiber und Monitor für den vom Benutzer gewünschten Modus nicht, so kann der Bildschirmtreiber nicht initialisiert werden, und das System startet einen Versuch mit dem nächsten Bildschirmtreiber. Kann kein Bildschirmtreiber initialisiert werden, so aktiviert das System den ersten Bildschirmtreiber erneut und legt einen beliebigen funktionierenden Bildschirmmodus fest.

Ein Beispiel für den Treiber et4000 miniport:

InstalledDisplayDrivers = "vga" "vga256" "vga64k"

Für den Treiber S3 miniport:

InstalledDisplayDrivers = "s3"

Monitor     REG_SZ

Wertebereich: Monito name

Dieser Eintrag ist für den Namen der Informationsdatei für den VESA VDIF-Monitor reserviert, der an den Adapter angeschlossen ist. Solche Dateien stehen für die aktuelle Version von Windows NT nicht zur Verfügung. (Windows 95 wertet diesen Eintrag dagegen aus.)

Ist eine solche Datei vorhanden und wird ein Wert eingetragen, so kann der Miniport diese Datei laden und damit die genauen Einstellungen für den tatsächlich angeschlossenen Monitor ermitteln.

Ein Beispiel für den XGA Miniport, wenn ein NEC4FS-Monitor an die XGA-Karte angeschlossen wäre:

Monitor = "NEC4fg.vdb"


VgaCompatible-Werte für Anzeigetreiber

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\VideoTreibername

\Device0

VgaCompatible     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Bestimmt, ob der Treiber die gesamte VGA-Funktionalität unterstützt, die für die Vollbild-Darstellung von Konsolenfenstern erforderlich ist.

Ist dieser Wert gleich 1, so unterstützt der Treiber Vollbild-Anwendungen auf Computern mit x86-Prozessor. Ist dieser Wert gleich 0, so wird auch der (unter dem Vga-Teilschlüssel beschriebene) VGA Miniport verwendet, um den Vollbildmodus für Nicht-Windows-Anwendungen zu aktivieren und zu deaktivieren

Allgemein sollten alle Treiber für SVGA-Adapter diesen Wert auf 1 setzen, weil sie die gesamte VGA-Funktionalität implementieren müssen, um erweiterte Operationen zum Speichern/Wiederherstellen aller Register durchführen zu können. Ein Bildschirmbeschleuniger, der unabhängig von VGA Miniport arbeitet (und die Daten einfach durchreicht), kann diesen Wert auf 0 setzen und dem VGA Miniport die Verwaltung des Vollbild-Modus überlassen.

Ein Beispiel für den et4000 Miniport:

VgaCompatible = 0x1 (TRUE)

Für den S3 Miniport:

VgaCompatible = 0x0 (FALSE)

Diese Funktionalität ist für andere Plattformen (zum Beispiel Computer mit RISC-Prozessoren) nicht erforderlich, da VDM-Sitzungen mittels NTVDM.EXE emuliert werden und es dabei keine Vollbildsitzungen gibt.


Registrierungseinträge für Netzwerkdienste

Dieser Abschnitt beschreibt Parameter für diese Dienste unter dem HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services-Teilschlüssel.

Der größte Teil dieser Einträge ist auch über die Systemsteuerung bzw. die Windows NT Diagnose zugänglich. Es gibt allerdings einige Werte, die sich ausschließlich über Registrierungseditoren ansehen bzw. verändern lassen.

Einige Dienste verwenden zusätzliche Konfigurationsdaten, die unter dem Stichwort NetRules-Teilschlüssel Entries beschrieben sind.


Warndienst-Einträge

Einträge für diesen Dienst erscheinen unter dem folgenden Teilschlüssel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Alerter

\Parameters

AlertNames     REG_MULTI_SZ

Wertebereich:  Liste

Standard: NULL

Gibt die Liste der Benutzer an, an die Administrator-Warnmeldungen gesendet werden. Dieser Wert läßt sich mit dem Server-Manager festlegen.


AppleTalk- und MacFile-Diensteinträge für SFM

Dienste für den Macintosh (SFM = Services For Macintosh) erscheinen erst in der Registrierung, wenn Sie SFM mit dem Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung installieren. Nach der Installation erscheinen die SFM-Werteinträge unter den folgenden Services-Teilschlüsseln: AppleTalk, MacFile, MacPrint und MacSrv. Die Verwaltung der Einträge im MacPrint- oder MacSrv-Dienst sollte dem System überlassen bleiben. Die AppleTalk- und MacFile-Dienste verfügen jedoch über definierbare Parameter, die in diesem Abschnitt beschrieben werden.

Sie sollten SFM mit dem Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung konfigurieren. Dateidienste für SFM sollten Sie mit dem Datei-Manager (auch für Windows NT 4.0), Serverdienste für SFM mit dem Server-Manager und Druck-Dienste für SFM mit dem Druck-Manager verwalten.

SFM ist Bestandteil des Windows NT Servers und befindet sich auch auf der CD-ROM der Technischen Referenz.

AppleTalk-Einträge für SFM

AppleTalk\Parameters-Einträge

Adapterkarten-Einträge für AppleTalk

MacFile-Einträge für SFM

MacFile\Parameters-Einträge

Type_Creators-Einträge für MacFile


AppleTalk-Einträge für SFM

Die Werte für den AppleTalk-Dienst befinden sich im folgenden Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\AppleTalk

Die Werte für die Teilschlüssel Parameters und Adapters des AppleTalk-Teilschlüssels werden hier beschrieben. Die Einstellungen im Linkage-Teilschlüssel und die TCP/IP-Einstellungen im Winsock-Teilschlüssel für AppleTalk werden vom System verwaltet und sollten nicht durch den Benutzer geändert werden.

Damit Änderungen in diesem Teil der Registrierung Wirkung zeigen, müssen Sie den Computer neu starten.

Die Standardwerte für die grundlegenden Einträge dieses Dienstes sind:

DependOnGroup=NDIS

DependOnService=Lance

DisplayName=AppleTalk Transport

ErrorControl=0x1

ImagePath=\Systemroot\System32\Drivers\Sfmatalk.sys

Start=0x2

Type=0x1


AppleTalk\Parameters-Einträge

Diese Werte legen Informationen über Schnittstelle, Zone und Router fest.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\AppleTalk

\Parameters

DefaultPort     REG_SZ

Wertebereich: Adaptername

Standard: Der zuerst gefundene Adapter

Gibt das Netzwerk an, auf dem die SFM-Dienstnamen registriert sind. Handelt es sich um ein AppleTalk-Protokoll ohne Routing, so können nur Macintosh-Arbeitsstationen, die mit diesem Netzwerk verbunden sind, auf die Datei- und Druck-Dienste zugreifen. Bei der ersten Installation wird der zuerst entdeckte Ethernet-Adapter, Token-Ring-Adapter oder LocalTalk-Adapter (in dieser Reihenfolge) als Standardschnittstelle festgelegt.

DesiredZone     REG_SZ

Wertebereich: Zonenname

Standard: keine Vorgabe

Gibt die Zone an, in der der SFM-Dienst vorhanden ist. Ist dieser Wert nicht gesetzt, so befindet sich SFM in der Standardzone für dieses Netzwerk.

EnableRouter     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Enthält die Information für das AppleTalk-Protokoll, ob das Routing auf diesem Computer gestartet werden muß. Wenn es gestartet ist, können Macintosh-Stationen, die mit einem beliebigen an diesen Computer angeschlossenen Netzwerk verbunden sind, die Datei- und Druck-Dienste für den Macintosh nutzen.

Wichtig: Dieser Wert ist kritisch. Setzen Sie ihn nicht auf 1, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist.


Adapterkarten-Einträge für AppleTalk

Die Einträge für AppleTalk, die sich auf Netzwerk-Adapterkarten beziehen, befinden sich unter dem folgenden Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\AppleTalk

\Adapters

\Adaptername

Für jeden mit AppleTalk kompatiblen Adapter auf dem Computer gibt es einen Teilschlüssel. In jedem Adaptername-Teilschlüssel befinden sich die folgenden Einträge:

AarpRetries     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl

Standard: 0xa

Gibt die maximale Anzahl der AARP-Pakete (AARP = AppleTalk Address-Resolution Protocol) an, die vom AppleTalk-Protokoll gesendet werden sollen.

DdpCheckSums     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Enthält die Information für das AppleTalk-Protokoll, ob Prüfsummen in der DDP-Schicht berechnet werden sollen. Ist dieser Eintrag 1, so werden Prüfsummen in der DDP-Schicht verwendet.

DefaultZone     REG_SZ

Wertebereich: Zonenname

Standard: keine Standardvorgabe

Enthält die Standardzone für dieses Netzwerk, wenn dieser Adapter das Netzwerk initialisiert. In diesem Fall wählen Sie die Standardzone, wenn Sie SFM mit dem Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung konfigurieren.

NetworkRangeLowerEnd     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65279

Standard: keine Standardvorgabe

Gibt die untere Netzwerknummer des Netzwerkbereichs an, wenn dieser Adapter das Netzwerk initialisiert. In diesem Fall legen Sie diese Nummer fest, indem Sie in der Systemsteuerung das Symbol Netzwerk wählen und SFM konfigurieren.

NetworkRangeUpperEnd     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65279

Standard: keine Standardvorgabe

Gibt die obere Netzwerknummer des Netzwerkbereichs für dieses Netzwerk an, wenn dieser Adapter das Netzwerk initialisiert. In diesem Fall legen Sie diese Nummer fest, indem Sie in der Systemsteuerung das Symbol Netzwerk wählen und SFM konfigurieren.

PortName     REG_SZ

Wertebereich: AdapterName@ComputerName

Standard: There is no default.

Gibt den Namen zur Kennzeichnung des AppleTalk-Protokolls an, das auf einem bestimmten Adapter auf einem Computer läuft.

SeedingNetwork     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Wird vom AppleTalk-Protokoll während des Systemstarts verwendet. Ist dieser Wert gleich 0, so initialisiert dieser Adapter das Netzwerk nicht, und das AppleTalk-Protokoll ignoriert sämtliche Initialisierungsinformationen für den Adapter (falls angegeben). Ist der Wert gleich 1, so liest das AppleTalk-Protokoll sämtliche Initialisierungsinformationen und initialisiert das Netzwerk, sofern die Informationen gültig sind.

ZoneList     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: Liste der Zonen

Standard: keine Standardvorgabe

Dieser Wert ist nur dann von Bedeutung, wenn der Adapter das Netzwerk initialisiert. Das AppleTalk-Protokoll initialisiert das Netzwerk mit dieser Liste von Zonen. Änderungen können mit dem Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung vorgenommen werden, um SFM zu konfigurieren.


MacFile-Einträge für SFM

Der MacFile-Teilschlüssel enthält die Haupteinträge für den AFP-Server (AFP = AppleTalk File Protocol). Alle Informationen zur Konfiguration des Datei-Servers befinden sich im folgenden Teilschlüssel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\MacFile

Der MacFile\Parameters-Teilschlüssel enthält die Teilschlüssel Type_Creators, Icons und Extensions. Das System sollte die Einträge im Icons- oder Extensions-Teilschlüssel verwalten. Dieser Abschnitt beschreibt die Werteinträge für die Teilschlüssel Parameters und Parameters\Type_Creator.

Die grundlegenden Einträge für diesen Dienst sind:

DependOnGroup=

DependOnService=AppleTalk  LanManWorkStation  NetLogon

DisplayName=File Server for Macintosh

ErrorControl=0x1

ImagePath=Systemroot\System32\Sfmsvc.exe

ObjectName=LocalSystem

Start=0x2

Type=0x20


MacFile\Parameters-Einträge

Der Registrierungspfad für MacFile-Parameter ist:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\MacFile

\Parameters

Die folgenden Werteinträge geben Servereinstellungen an, die mit dem Server-Manager festgelegt werden können. Alle anderen Werteinträge werden erst dann erzeugt, wenn Sie die entsprechenden Standardvorgaben ändern.

Damit Änderungen in diesem Teil der Registrierung Wirkung zeigen, müssen Sie den Server für Macintosh über das Symbol Dienste der Registrierung beenden und dann erneut starten.

LoginMsg     REG_SZ

Wertebereich: 1–198 Zeichens

Standard: keine Standardvorgabe

Gibt die Meldung an, die erscheinen soll, wenn sich Macintosh-Benutzer beim Windows NT Server-Netzwerk anmelden.

MaxSessions     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 0xffffffff (unbegrenzt)

Standard: 0xff (dezimal 255)

Gibt die maximale Anzahl an Benutzersitzungen an, die der Datei-Server für den Macintosh verwalten kann.

PagedMemLimit     REG_DWORD

Wertebereich: 0x3e8 –0x3e800 (1000K – 256000K)

Standard: 0x4e20 (20000K)

Gibt die maximale Anzahl von Auslagerungsseiten an, die der Datei-Server für den Macintosh verwendet. Der Durchsatz des MacFile-Dienstes erhöht sich, wenn dieser Wert vergrößert wird. Der Wert sollte mindestens 1000 KB betragen. Sie sollten auf jeden Fall mit der Speicherkonfiguration vertraut sein, bevor Sie diesen Ressourcen-Parameter ändern. Dieser Wert läßt sich nicht mit dem Server-Manager, sondern nur über einen Registrierungseditor ändern.

NonPagedMemLimit     REG_DWORD

Wertebereich: 0xff – 0x3e80 (256K – 16000K)

Standard: 0xfa0 (dezimal 4000)

Legt fest, wie viele Nichtauslagerungseiten der Datei-Server für den Macintosh verwenden kann. Durch Erhöhen dieses Wertes wird zwar der Durchsatz des Datei-Servers gesteigert, aber gleichzeitig der Durchsatz anderer Systemkomponenten verringert.

ServerName     REG_SZ

Wertebereich: Servername

Standard: keine Standardvorgabe

Gibt den Namen des Servers an, auf dem SFM in einem Windows NT Server-Netzwerk ausgeführt wird. Verwenden Sie den Namen des Windows NT Servers auf diesem Server als Standardeinstellung, wenn Sie diesen Wert hinzufügen müssen.

ServerOptions     REG_DWORD

Standard: Bits 1, 2 und 3 gesetzt

Gibt Serveroptionen an, die im Server-Manager festgelegt werden. Zu Reparaturzwecken können Sie die Bits 1 bis 3 ändern, jedoch keines der anderen Bits. Bit 1 läßt im gesetzten Zustand Gast-Anmeldungen zu, Bit 2 erlaubt Kennwörter im Klartext, und Bit 3 ermöglicht Macintosh-Benutzern, Kennwörter auf ihren Arbeitsstationen zu speichern.

Volume     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: MaxVerbindungen Eigenschaften Kennword Pfad

Jeder Eintrag enthält Informationen zu einem Datenträger auf dem Server in einem Windows NT Server-Netzwerk, auf den von einem Macintosh zugegriffen werden kann. Solche Datenträger sollten mit dem Datei-Manager oder dem Server-Manager hinzugefügt werden.

MaxVerbindungen: Gibt die maximale Anzahl an Arbeitsstationen an, die gleichzeitig mit dem Datei-Server verbunden sein können. Theoretisch gibt es keine obere Grenze. Tatsächlich hängt die maximale Anzahl der Verbindungen von der Server-Hardware und dem Netzwerk ab.

Eigenschaften: Gibt Sicherheitseinstellungen an. Wenn Bit 1 den Wert 1 hat, ist der Datenträger schreibgeschützt. Wenn Bit 16 den Wert 1 hat, können Gäste auf diesen Datenträger zugreifen. Der Standardwert ist (binär) 1000000000000000, d. h. der Datenträger ist schreibgeschützt, und Gäste können nicht darauf zugreifen.

Kennwort: Enthält das verschlüsselte Kennwort. Ändern Sie diesen Wert nicht. Wenn ein Benutzer sein Kennwort vergessen hat, können Sie diesen Eintrag löschen. Der Benutzer muß sich dann ohne Kennwort anmelden und anschließend ein neues Kennwort angeben.

Pfad: Gibt den Pfad des Stammverzeichnisses auf dem Datenträger an. Wenn ein Datenträger gelöscht wurde, kann der Pfad trotzdem noch gültig sein. Sie sollten daher diesen Wert nicht löschen. Wenn Datenträger mit dem Datei-Manager oder em Windows NT Explorer gelöscht werden, können Sie diesen Wert entfernen.

Macintosh-Codeseiteneinträge befinden sich in der Registrierung unter dem NLS\CodePage-Teilschlüssel und sind unter dem Stichwort MacCP beschrieben.


Type_Creators-Einträge für MacFile

Die Werte im folgenden Registrierungs-Teilschlüssel enthalten alle Angaben zum Macintosh-Dokumenttyp-Ersteller, die den unter MS-DOS verwendeten Dateinamenerweiterungen entsprechen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\MacFile

\Parameters

\Type_Creators

Über den Datei-Manager ändern Sie diese Werte, indem Sie im Menü MacFile den Befehl Verknüpfen wählen. Über die Netzwerk-Umgebung geschieht diese Operation mit Bearbeiten/Optionen und die Registerkarte Dateitypen. Die Werteinträge in der Registrierung für jeden Erstellertyp haben das folgende Format

##     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: Creator=Wert Type=Wert Comment=Wert

Die drei Werte erscheinen in jedem Eintrag. Der Wert für Creator= und für Type= muß mindestens ein und darf höchstens vier Zeichen enthalten. Der Wert für Comment= kann 0 bis maximal 29 Zeichen enthalten.

Querverweis: Standardeinträge für Type_Creators


Standardeinträge für Type_Creators

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\MacFile

\Parameters

\Type_Creators

1 =  CREATOR=XCEL TYPE=XLC3 Comment=Excel Chart

10 =  CREATOR=XCEL TYPE=XLM4 Comment=MS Excel 4.0 Macrosheet

11 =  CREATOR=XCEL TYPE=XLW4 Comment=MS Excel 4.0 WorkSpace

12 =  CREATOR=XCEL TYPE=XLA Comment=Excel 4.0 Add-in MacroFile

13 = CREATOR=XCEL TYPE=XLT Comment=Excel 4.0 Template File

14 = CREATOR=MSWD TYPE=WDBN Comment=MS Word 4.0 Document

15 = CREATOR=MSWD TYPE=TEXT Comment=MS Word 4.0 Document

16 = CREATOR=MSPJ TYPE=MPP Comment=MS Project 1.x

17 = CREATOR=MSPJ TYPE=MPX Comment=Project 1.x Xchange Format

18 = CREATOR=MSPJ TYPE=MPP Comment=MS Project 1.x

19 = CREATOR=MSPJ TYPE=MPC Comment=MS Project 1.x Calendars

2 = CREATOR=XCEL TYPE=XLS3 Comment=MS Excel Spreadsheet

20 = CREATOR=MSPJ TYPE=MPV Comment=MS Project 1.x Views

21 = CREATOR=MSPJ TYPE=MPW Comment=MS Project 1.x WorkSpaces

22 = CREATOR=ALD3 TYPE=ALB3 Comment=Mac Pagemaker Publication

23 = CREATOR=ALD3 TYPE=ALT3 Comment=Mac Pagemaker Template

24 = CREATOR=ALD3 TYPE=TIFF Comment=Mac Pagemkr Tiff Graphics

25 = CREATOR=MORE TYPE=TEXT Comment=Symantec More File

26 = CREATOR=FOX+ TYPE=F+DB Comment=FoxBase Plus

27 = CREATOR=ALD2 TYPE=PUBF Comment=Mac PageMaker

28 = CREATOR=ARTZ TYPE=EPSF Comment=Adobe Illustrator

29 = CREATOR=SIT! TYPE=SIT! Comment=Aladdin Stuffit

3 = CREATOR=XCEL TYPE=XLM3 Comment=Excel Macrosheet

30 = CREATOR=PPT2 TYPE=SLD2 Comment=MS PowerPoint 2.0

31 = CREATOR=PPT3 TYPE=SLD3 Comment=MS PowerPoint 3.0

32 = CREATOR=L123 TYPE=LWK3 Comment=Lotus 1-2-3

33 = CREATOR=LMAN TYPE=DEXE Comment=LMAN Executables

4 = CREATOR=XCEL TYPE=XLW3 Comment=MS Excel Workspace

5 = CREATOR=XCEL TYPE=XLA Comment=MS Excel Add-in MacroFile

6 = CREATOR=XCEL TYPE=SLM3 Comment=MS Excel Template File

7 = CREATOR=XCEL TYPE=TEXT Comment=MS Excel 3.0

8 = CREATOR=XCEL TYPE=XLC4 Comment=MS Excel 4.0 Chart

9 = CREATOR=XCEL TYPE=XLS4 Comment=MS Excel 4.0 Spreadsheet


Winsock-Einträge für AppleTalk

Die TCP/IP-Einstellungen im Winsock-Teilschlüssel für AppleTalk werden vom System erzeugt und sollten nicht über Registrierungseditoren verändert werden. Die Standardwerte sind:

HelperDllName=C:\Winnt\System32\Sfmwshat.dll

Mapping=

MaxSockAddrLength=0x8

MinSockAddrLength=0x6

Querverweis: Windows Sockets-Einträge für TCP/IP


BootVerification-Diensteinträge

Der Services-Teilschlüssel für den BootVerification-Dienst erscheint standardmäßig nicht in der Registrierung. Sie können diesen Wert hinzufügen, wenn Sie den Systemstart von einem anderen Computer aus mit dem Programm BOOTVRFY.EXE überprüfen wollen, das mit Windows NT ausgeliefert wird. Dieser Dienst kann von einem nichtlokalen Computer aus gestartet werden. Der Dienst weist den Windows NT-Dienst-Controller an, die aktuelle Systemstart-Konfiguration als LastKnownGood-Steuersatz zu speichern, und beendet sich anschließend selbst.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\BootVerification

Wenn Sie den BootVerification-Schlüssel mit dem Registrierungseditor hinzufügen, geben Sie folgende Werteinträge an:

ErrorControl : REG_DWORD : 0x1

ImagePath : REG_EXPAND_SZ : bootvrfy.exe

ObjectName : REG_SZ : LocalSystem

Start  : REG_DWORD : 0x3

Type  : REG_DWORD : 0x2

Außerdem müssen Sie für ReportBootOK unter dem folgenden Registrierungspfad den Wert 1 eintragen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\WinLogon

Wenn ReportBootOK den Wert 0 hat, wird die (standardmäßige) automatische Anerkennung des Systemstarts gesperrt, die nach der ersten erfolgreichen Anmeldung stattfindet.

Diese alternative Methode zum Überprüfen des Systemstarts kann nicht in Verbindung mit dem BootVerificationProgram-Eintrag verwendet werden.


Suchdienst-Einträge

Die Parameter zum Steuern von Netzwerkbindungen für den Suchdienst werden unter dem Stichwort NetRules-Teilschlüssel beschrieben.

Unter dem folgenden Registrierungspfad befinden sich zwei Parameter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Browser

\Parameters

DGRcvr-Eintrag für den Suchdienst-Treiber

BackupPeriodicity     REG_DWORD

Wertebereich:	Sekunden: 300 – 4294967 (0x4189937 = 49 Tage, 8 Stunden)

Standard: 720

Legt fest, wie oft der Suchdienst den Master-Suchdienst kontaktiert. Da sich dieser Datenverkehr ausschließlich auf ein einzelnes Teilnetz bezieht, werden WAN-Verbindungen nicht davon beeinflußt. Siehe auch MasterPeriodicity.

Hinweis:  Damit Änderungen dieses Wertes Wirkung zeigen, müssen Sie den Computer neu starten.

CacheHitLimit     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 256

Standard: 1

Beschreibt die Anzahl der NetServerEnum-Anfragen, ab der die Antwort auf eine NetServerEnum-Anfrage gepuffert werden kann. Wenn der Suchdienst mehr als die unter CacheHitLimit angegebenen NetServerEnum-Anfragen mit einem bestimmten Parametersatz erhält, puffert er die Antwort und gibt diesen Wert zurück.

CacheResponseSize     REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 0xFFFFFFFF

Standard: 10

Gibt die maximale Anzahl an Antworten an, die für jeden Transport gepuffert werden. Sie können die Pufferung sperren, indem Sie diesen Wert auf 0 setzen.

IsDomainMasterBrowser     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Gibt bei TCP/IP eine Arbeitsstation in einer Arbeitsgruppe an, die in eine globale LMHOSTS-Datei eingetragen werden kann. Wenn dieser Parameter auf den Wert Yes gesetzt wird, erhöht sich die Priorität einer Arbeitsstation für den Suchdienst. Dadurch wird das Suchen in WAN-Netzen unterstützt.

Dieser Wert sollte auf einigen Systemen für die Arbeitsgruppe gesetzt werden, mit Zuordnungen für diese Systeme in der globalen LMHOSTS-Datei. Legen Sie zum Beispiel in einer Arbeitsgruppe mit 20 Mitgliedern diesen Wert auf drei Computern fest. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, daß die zugehörigen Suchdienste zu Hauptsuchdiensten werden. Arbeitsstationen können dann leichter in nichtlokalen Domänen suchen, deren Domänen-Hauptsuchdienst über Zuordnungen für diese speziellen Arbeitsgruppenmitglieder verfügt.

MaintainServerList     REG_SZ

Wertebereich: Boolean oder Auto

Standard:  Auto, falls kein Suchserver vorhanden ist. (Dieser Server setzt sich mit dem Haupt-Suchserver in Verbindung, der ihm mitteilt, ob er ein Suchserver werden soll.)

Ist dieser Wert No, so handelt es sich bei diesem Server nicht um einen Suchserver. Ist der Wert Yes, so wird dieser Server zu einem Such-Server, der sich bemüht, eine aktuelle Suchliste vom Haupt-Suchserver zu erhalten. Kann der Haupt-Suchserver nicht gefunden werden, so erzwingt der Suchdienst eine Wahl und stellt dabei selbst einen Kandidaten für den Hauptsuchdienst dar.

Hat MaintainServerList den Wert Auto, so kann dieser Server zu einem Suchserver werden oder nicht, abhängig vom Ergebnis des Registrierungsaustausches mit dem Haupt-Suchserver.

Hat MaintainServerList den Wert Yes, so wird der Computer immer als Ersatz-Suchdienst konfiguriert.

MasterPeriodicity     REG_DWORD

Wertebereich:	Sekunden: 300 – 4294967 (0x4189937 = 49 Tage, 8 Stunden)

Standard: 720

Legt fest, wie oft ein Haupt-Suchdienst den Domänen-Hauptsuchdienst kontaktiert. Da der Haupt-Suchdienst eines Teilnetzes wechseln kann, sollte dieser Eintrag für jeden Windows NT-Computer der Domäne gesetzt werden. Wenn Sie diesen Eintrag für den Domänen-Hauptsuchdienst setzen, legt er fest, wie oft dieser Suchdienst eine Domänenliste von WINS anfordert. Fällt dieser Wert zu niedrig aus (d.h. sind die Zeitabstände zu kurz), dann ergibt sich eine erhöhte Belastung von WANs. Siehe auchBackupPeriodicity.

Weitere Details finden Sie im Microsoft Knowledge Base-Artikel Q102878, "Information on Browser Operation."

Hinweis: Veränderungen dieses Eintrags zeigen auch ohne einen Neustart des Systems Wirkung.

QueryDriverFrequency     REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 900

Standard: 30

Gibt die Zeitspanne an, nach der der NetServerEnum-Antwortpuffer eines Hauptsuchdienstes ungültig wird, und die Zeitabstände, in denen der Hauptsuchdienst den Suchdiensttreiber anweist, die Serverliste anzufordern. Durch Erhöhen dieses Zeitabstands beschleunigt sich die Suche, aber die Suchergebnisse müssen nicht auf dem aktuellen Stand sein. Ein kleinerer Zeitabstand führt zu genaueren Suchergebnissen, erhöht aber die Belastung der CPU durch den Hauptsuchdienst.


DGRcvr-Einträge für den Suchdienst-Treiber

Die nachfolgenden Parameter für den Suchdiensttreiber befinden sich unter dem folgenden Registrierungspfad für den Datagramm-Empfang:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\DGRcvr

\Parameters

BrowserServerDeletionThreshold    REG_DWORD
BrowserDomainDeletionThreshold    REG_DWORD

Wertebereich:  0 bis 0xffffffff

Standard: 0xffffffff

Werden mehr als BrowserServerDeletionThreshold Server (oder mehr als BrowserDomainDeletionThreshold Domänen) innerhalb von 30 Sekunden entfernt, so wird ein Ereignis ausgelöst.

FindMasterTimeout    REG_DWORD

Wertebereich:  0 bis 0xffffffff Sekunden

Standard: 0xffffffff

Gibt an, wie viele Sekunden FindMaster-Anfragen maximal in Anspruch nehmen dürfen. In einem langsamen LAN können Sie diesen Wert erhöhen (wenn Ihnen der Microsoft Software-Service dazu geraten hat).

GetBrowserListThreshold     REG_DWORD

Wertebereich: Nummer

Standard: 0xffffffff (keine Protokollierung)

Ein vom Suchdienst verwendeter Schwellwert. Wenn auf mehr als GetBrowserListThreshold Anfragen in einer Stunde nicht reagiert werden konnte, trägt der Suchdienst ein entsprechendes Ereignis in das Protokoll ein.

MailslotDatagramThreshold      REG_DWORD

Wertebereich: Nummer

Standard: 0xffffffff (keine Protokollierung)

Ein vom Suchdienst verwendeter Schwellwert. Wenn mehr als MailslotDatagramThreshold Mailslots in einer Stunde verlorengegangen sind, trägt der Suchdienst ein entsprechendes Ereignis in das Ereignisprotokoll ein.


DiskPerf-Diensteinträge

Die DiskPerf-Teilschlüsseleinträge bestimmen, ob das System eine Statistik zum Datenträgerdurchsatz aufstellt und aktualisiert. Ist der Wert von Start gleich 0 (Systemstart), so stellen der Systemmonitor oder ähnliche Hilfsprogramme Statistiken auf. Das Aufstellen solcher Statistiken verringert den Datendurchsatz selbst auf einem vergleichsweise langsamen System (486-33) um weniger als 1 Prozent.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Diskperf

Sie können DiskPerf mit dem Dienstprogramm Diskperf ein- oder ausschalten. Geben Sie an der Eingabeaufforderung zum Beispiel diskperf -y ein, um DiskPerf einzuschalten.

Benutzer können keine Parameter für diesen Dienst festlegen. Die folgende Liste enthält die vorgegebenen Werte für die Standardeinträge:

ErrorControl = 0x1 (Normal)

Group = Filter

Start  = 0x4 (deaktiviert)

Tag = 0x4

Type  = 0x1 (Kerneltreiber)


DLC-Systemtreiber-Einträge

Der DLC-Teilschlüssel erscheint erst, wenn dieser Dienst installiert ist. In Windows NT muß das DLC-Protokoll (Data Link Control-Protokoll) nur auf Computern installiert werden, die auf IBM-Großrechner (in der Regel mit 3270-Anwendungen) zugreifen oder auf Druck-Server, die direkt auf Hewlett-Packard-Druckern ausdrucken. Netzwerkdrucker wie der HP III Si verwenden zum Beispiel das DLC-Protokoll, weil die übertragenen Rahmen leicht analysiert werden können.

Der DLC-Treiber funktioniert nur, wenn ein Dienst der Gruppe NDIS verfügbar ist, und ist durch den NDIS-Gerätetreiber an die Netzwerk-Adapterkarte gebunden. Jeder Adapter, der das DLC-Protokoll unterstützt, besitzt einen Teilschlüssel unter dem DLC\Parameters-Teilschlüssel. Mit dem Registrierungseditor können Sie die nachfolgenden Parameter für den DLC-Systemtreiber ändern.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\DLC

\Parameters

\Adaptername

Die folgenden TxTick-Parameter sind Multiplikatoren für die Werte T1, T2 und Ti, die Zeitabstände in Millisekunden darstellen und verwendet werden, wenn eine Station oder ein SAP (Service Access Point) geöffnet wird. Liegt der Wert für den Zeitabstand im Bereich von 1 bis 5, so wird die Zeitverzögerung wie folgt berechnet:

(Zeitabstand) * TxTickOne * 40 Millsekunden

Liegt der Wert für den Zeitabstand im Bereich von 6 bis 10, so wird die Zeitverzögerung wie folgt berechnet:

(Zeitabstand - 5) * TxTickTwo * 40 Millisekunden

Beim Berechnen der Werte für kurze Ticks (_One) und der Werte für lange Ticks (_Two) sollte für die Ergebniswerte von T1, T2 und Ti gelten: T2 < T1 < Ti.

T1Tick{One|Two}   REG_DWORD

Wertebereich:

Standard: T1TickOne = 5; T1TickTwo = 25

Gibt die Verzögerung an, nach der ein I-Rahmen erneut gesendet wird, falls die Sendung nicht bestätigt wird.

T2Tick_{One|Two}   REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 255 Millisekunden

Standard: T2TickOne = 1; T2TickTwo = 10

Gibt die Verzögerung an, nach der Rahmen im Empfangsfenster bestätigt werden, wenn das Empfangsfenster noch nicht aufgefüllt ist

TiTick{One|Two}   REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 255 Millisekunden

Standard: TiTickOne = 25; TiTickTwo = 125

Gibt die Verzögerung an, nach der überprüft wird, ob eine nicht aktive Station noch aktivierbar ist.

Swap     REG_DWORD

Wertebereich:   0 oder 1

Standard: 1

Wird bei Übertragungen über Ethernet verwendet, um bestimmte Token-Ring-Ethernet-Brücken beim Umwandeln der Zieladresse zu unterstützen, wenn DLC in einem Token-Ring-Netzwerk verwendet wird. Ist dieser Wert gleich 0, so werden die Bits der an die API-Schnittstelle übergebenen Adapteradressen nicht vertauscht, bevor sie übertragen werden.

UseDixOverEthernet     REG_DWORD

Wertebereich:   0 oder 1

Standard: 0

Gibt den Standardmodus für die verbindungsorientierten und verbindungslosen 802.2 LLC-Rahmen (LLC = Logical Link Control) an, die über Ethernet gesendet werden. Ist dieser Wert 1, so verwendet der DLC-Treiber in den zu versendenden Rahmen eine DIX-Codierung anstelle des 802.3 Ethernet-Formats.

Hinweis: Darüber hinausgehende Parameter, die mit dem Dienstprogramm COMTOKR des Microsoft LAN Managers festgelegt werden konnten, sind für DLC nicht definiert bzw. unnötig, weil Windows NT nicht den Speicherbeschränkungen von MS-DOS unterliegt.


DNS-Servereinträge

Dieser Teilschlüssel befindet sich unter dem folgenden Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\DNS

\Parameters

BindSecondaries     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1

Dieser Werteintrag ermöglicht die Interoperabilität von Microsoft DNS Server mit anderen DNS-Servern, die eine ältere und langsamere Version des DNS BIND-Diensts verwenden.

Wenn Sie hier den Wert 1 (oder einen beliebigen Wert ungleich 0) eintragen, dann sendet der Microsoft DNS-Server Zonentransfers an sekundäre DNS-Server anderer Hersteller mit jeweils einem Resourcen-Datensatz pro Nachricht und wird so der Tatsache gerecht, daß DNS-Server anderer Hersteller, die mit BIND-Versionen vor 4.9.4 arbeiten, nicht mit mehreren Ressourcen-Datensätzen im Rahmen einer einzigen Nachricht zurechtkommen.

Hat dieser Eintrag dagegen den Wert 0, dann packt der Microsoft DNS Server so viele Ressourcen-Datensätze wie möglich in eine einzige Nachricht und erhöht so den Datendurchsatz.

Hinweis:  Transfers zwischen Microsoft DNS-Servern verwenden unabhängig vom Wert von BindSecondaries grundsätzlich mehrere Ressourcen-Datensätze pro Nachricht.


Einträge des Protokolldiensts im Services-Teilschlüssel

Der Services-Teilschlüssel für den Protokolldienst (EventLog) enthält mindestens drei Teilschlüssel für die drei Protokollarten Application (Anwendung), Security (Sicherheit) und System. Diese Protokolldatei-Teilschlüssel enthalten Teilschlüssel, die die Position der zugehörigen Datei mit den Ereignismeldungen und die unterstützten Ereignisarten angeben:

Der Application-Schlüssel enthält Teilschlüssel für installierte Anwendungen und Dienste, die Einträge im Application-Ereignisprotokoll vornehmen.

Der Security-Schlüssel enthält Teilschlüssel für alle Komponenten des Sicherheits-Teilsystems.

Der System-Schlüssel enthält Teilschlüssel für Gerätetreiber.

Alle drei Protokolldatei-Teilschlüssel für den Ereignisprotokollierdienst können die in diesem Abschnitt beschriebenen Werteinträge enthalten. Im folgenden Registrierungspfad für diese Einträge steht Protokolldatei für System, Application oder Security.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Eventlog

\Protokolldatei

Diese Einträge dienen lediglich Informationszwecken und werden normalerweise über die Ereignisanzeige verwaltet. Das Hinzufügen neuer Schlüssel unter dem Application-Schlüssel ist nur unter Verwendung der Win32-Registrierungs-APIs sinnvoll.

Protokolldienst-Einträge


Protokolldienst-Einträge

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Eventlog

\Protokolldatei

File     REG_SZ

Wertebereich:  Pfad und Dateiname

Standard: \Systemroot\System32\Config\Filename

Gibt den vollständigen Pfadnamen der Datei für dieses Protokoll an. Dieser Wert kann über die Ereignisanzeige festgelegt werden.

MaxSize     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Kilobytes

Standard: 512

Gibt die maximale Größe der Protokolldatei an. Dieser Wert kann über die Ereignisanzeige festgelegt werden.

Retention     REG_DWORD

Wertebereich:  Number of Sekunden

Standard: 604800 (7 days)

Gibt an, daß Datensätze, die noch nicht länger als die mit diesem Wert angegebene Zeitspanne existieren, nicht überschrieben werden. Dadurch können sich zu viele Einträge im Protokoll befinden, was ein entsprechendes Ereignis auslöst. Dieser Wert kann über die Ereignisanzeige festgelegt werden.

Sources     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: Namen von Quellanwendungen

Standard: Keine Quelle. Dieser Wert wird dynamisch vom Ereignisprotokolldienst verwaltet.

Gibt die Anwendungen, Dienste oder Gruppen von Anwendungen an, die Ereignisse in dieses Protokoll eintragen. Jede Quelle ist ein Teilschlüssel des Protokolldatei-Schlüssels.

Die Quelle-Teilschlüssel unter einem Protokolldatei-Schlüssel werden von den Anwendungen angelegt, die Ereignisse im zugehörigen Ereignisprotokoll eintragen. Diese Teilschlüssel enthalten Informationen, die sich auf die Quelle des Ereignisses beziehen, und zwar unter den folgenden Werteinträgen:

EventMessageFile      REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Dateiname

Gibt den Pfad und Dateinamen für die Datei an, die die Meldungen für Ereignisse im Klartext enthält.

CategoryMessageFile     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Dateiname

Gibt den Pfad und Dateinamen für die Datei an, die Meldungen zur Kategorie enthält. Die Texte für Kategorie- und Ereignismeldungen können sich in derselben Datei befinden.

CategoryCount     REG_DWORD

Wertebereich: Nummer

Gibt die Anzahl der unterstützten Kategorien an.

TypesSupported     REG_DWORD

Wertebereich: Nummer

Gibt eine Bitmaske der unterstützten Typen an.


Einträge für Internet Protocol / Routing Information Protocol

Dieser Abschnitt beschreibt die Registrierungseinträge für das Routing Information Protocol (RIP) für das Internet Protocol (IP). Windows NT Server übernehmen das Routing zwischen verschiedenen Teilnetzen sowohl für IP als auch für IPX, wenn Sie für das entsprechende Protokoll die Routing-Funktionen aktivieren. (Systemsteuerung, Netzwerk, Registerkarte Protokolle, Auswahl des Protokolls, Registerkarte Routing).  Die zusätzlichen Dienste RIP für IP und RIP für IPX müssen nur dann installiert werden, wenn mehrere Windows NT Server existieren, die ihre Routing-Informationen untereinander austauschen sollen.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\IpRip

\Parameters

Bis auf SilentRIP sind sämtliche hier beschriebenen Einträge optional, d.h. müssen gegebenenfalls mit einem Registrierungseditor angelegt werden und geben dann Abweichungen von den Standardvorgaben des Routings an.

Hinweis: Standardmäßig ist die Ausgabe von RIP-Nachrichten an andere Router abgeschaltet ("Silent-Modus"). Das Standardverfahren für die Integration eines neuen Routers besteht aus zwei Schritten:

Installation des Routers und Test

Eintrag des Wertes 0 in SilentRIP

Auf diese Weise wird verhindert, daß ein Router während der Installationsphase unsinnige Daten an andere Router des Netzwerks weitergibt (die sich dort unter Umständen mehrere Stunden bis Tage halten könnten).

AcceptDefaultRoutes     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Wenn hier der Wert 1 eingetragen ist, werden Standard-Routen in (von anderen Servern) erhaltenen RIP-Nachrichten akzeptiert. Bei der Standardvorgabe 0 ignoriert der RIP diese Daten.

AcceptHostRoutes     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Wenn hier der Wert 1 eingetragen ist, werden Routen zu Hosts in (von anderen Servern) erhaltenen RIP-Nachrichten akzeptiert. Bei der Standardvorgabe 0 ignoriert der RIP diese Daten.

AnnounceDefaultRoutes      REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Wenn hier der Wert 1 eingetragen ist, beinhalten RIP-Nachrichten dieses Servers an andere Router Standard-Routen. Bei der Standardvorgabe 0 behält der RIP diese Daten für sich.

AnnounceHostRoutes     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Wenn hier der Wert 1 eingetragen ist, beinhalten RIP-Nachrichten dieses Servers an andere Router Host-Routen. Bei der Standardvorgabe 0 behält der RIP diese Daten für sich.

EnablePoisonedReverse      REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 1

Wenn hier der Wert 1 eingetragen ist, werden über eine Schnittstelle erlernte Routen unter Verwendung der Metrik 16 weitergegeben.

EnableSplitHorizon      REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 1

Wenn hier der Wert 1 eingetragen ist, werden über ein Teilnetz erlernte Routen bei der Weitergabe an Router dieses Teilnetzes nicht erneut mit eingeschlossen (weil der Router dieses Teilnetzes diese Routen schließlich bereits kennt). Ist der Wert eingetragen, dann erhalten die Router von Teilnetzen im Rahmen von Aktualisierungen auch ihre eigenen Routen zurück.

EnableTriggeredUpdates     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 1

Standardmäßig lösen neue Routen und metrische Veränderungen eine sofortige Aktualisierungsmeldung an andere Router aus, die ausschließlich diese Veränderungen enthält. Der minimale Zeitabstand zwischen zwei derartigen Aktualisierungen wird durch MaxTriggeredUpdateFrequency festgelegt.

Ist EnabledTriggeredUpdates auf 0 gesetzt, finden Aktualisierungen nur im Rahmen der periodischen Sendungen statt.

GarbageTimeout     REG_DWORD

Wertebereich:	Sekunden: 15 – 259200  (72 Stunden)

Standard: 120

Legt die Wartezeit für das endgültige Entfernen einer Route fest, die zuvor als Kandidat für die Müllabfuhr gekennzeichnet wurde (siehe RouteTimeout, weiter unten).

LoggingLevel     REG_DWORD

Wertebereich:	0 – 3

Standard: 1

Legt den Schwellwert für Einträge in das Ereignisprotokoll fest.

Gültige Werte sind:

0	keine Protokollierung
1	nur Fehler werden protokolliert
2	Fehler und Warnungen
3	Fehler, Warnungen und Informationen
MaxTriggeredUpdateFrequency     REG_DWORD

Wertebereich:	Sekunden: 1 – 86400  (24 Stunden)

Default = 5

Legt fest, wie viel Zeit zwischen zwei ausgelösten Aktualisierungen mindestens verstreichen muß. (Bei der Standardvorgabe 5 reagiert der RIP auf drei Veränderungen im Abstand von jeweils einer Sekunde mit einer sofortigen Aktualisierungsnachricht für die erste Veränderung, die Veränderungen zwei und drei werden in einer zweiten Nachricht zusammengefaßt, die fünf Sekunden nach der ersten Nachricht ausgegeben wird.)

RouteTimeout     REG_DWORD

Wertebereich:	Sekunden: 15 – 259200  (72 Stunden)

Standard: 180

Left fest, nach welcher Zeitspanne eine nicht mehr benutzte Route als Kandidat für die Müllabfuhr gekennzeichnet wird.

SilentRip     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 1

Wenn dieser Wert auf 1 gesetzt ist, werden keine periodischen RIP-Nachrichten ausgeben. Dieser Eintrag muß nach dem Test des Routers über einen Registrierungseditor auf 0 gesetzt werden.

UpdateFrequency     REG_DWORD

Wertebereich: Sekunden: 15 – 86400  (24 Stunden)

Standard: 30

Legt das Zeitraster für die periodische Ausgabe von RIP-Nachrichten fest, die die gesamte Routing-Tabelle enthalten.


NBF-Transporteinträge (NetBEUI-Einträge)

Dieser Teilschlüssel legt die Startparameter für den NetBEUI-Transport (NBF) fest.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\NBF

\Parameters

Hinweis: Die Parameter, die die Netzwerkbindungen für diesen Dienst steuern, sind im Abschnitt NetRules-Teilschlüssel Entries beschrieben. Die dort untergebrachten Einträge Export und Bind sollten über das Symbol Netzwerk der Systemsteuerung gesetzt werden.

Die Initxxx-Einträge für NBF definieren die anfängliche Reservierung und die Größe des Speichers, der für Elemente zur Verfügung steht. Die Maxxxx-Einträge definieren die Obergrenzen. Innerhalb dieser Bereiche nimmt das System Einstellungen automatisch vor. Standardmäßig nutzt der NBF-Dienst alle Ressourcen, die zur Bearbeitung von Client-Anfragen erforderlich sind. Wenn der Dienst nicht aktiv ist, benötigt er kaum Ressourcen. Durch Festlegen der Initxxx-Werte steuern Sie die anfängliche Reservierung und können so das System geringfügig beschleunigen, wenn feststeht, daß der Server ausgelastet sein wird. Durch Festlegen der Maxxxx-Werte steuern Sie die Obergrenzen, wenn Sie ausschließen wollen, daß der Server überlastet wird oder zu viel Speicher für Netzwerkdienste verwendet.

Mit den Registrierungseditoren können Sie die folgenden Startparameter für den NBF-Transport einstellen:

Defaultxxx-Einträge für NBF

Initxxx-Einträge für NBF

LLCxxx-Einträge für NBF

MAXxxx-Einträge für NBF

Andere Einträge für NBF


Defaultxxx-Einträge für NBF

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\NBF

\Parameters

DefaultT1Timeout     REG_DWORD

Wertebereich: Einheiten von 100 Nanosekunden

Standard: 6000000 (600 Millisekunden)

Gibt den anfänglichen Wert für die T1-Zeitüberschreitung an. T1 gibt die Zeit an, die NBF auf eine Antwort wartet, nachdem ein LLC-Pollpaket (LLC = Logical Link Control) gesendet wurde. Ist die Zeit vergangen, so wird das Paket erneut gesendet.

Ändern Sie diesen Parameter nur, wenn NBF die Verbindung über langsame Netzwerke oder zu langsamen Computern aufbaut (NBF paßt den Wert aber auch automatisch an).

DefaultT2Timeout     REG_DWORD

Wertebereich: Einheiten von 100 Nanosekunden

Standard: 1500000 (150 Millisekunden)

Gibt den anfänglichen Wert für die T2-Zeitüberschreitung an. T2 gibt die Zeit an, die NBF nach dem Empfang eines LLC-Pollpakets mit der Antwort warten kann. Der Wert muß deutlich kleiner sein als T1, im allgemeinen kleiner als der halbe Wert von T1. Ändern Sie diesen Parameter nur, wenn NBF die Verbindung über langsame Netzwerke oder zu langsamen Computern aufbaut.

DefaultTiTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: Einheiten von 100 Nanosekunden

Standard: 300000000 (30 Sekunden)

Gibt den anfänglichen Wert für die Ti-Zeitüberschreitung an. Ti gibt die Zeitspanne für Inaktivität an. Wenn die eingestellte Zeit vergangen ist, sendet NBF ein LLC-Pollpaket, um sicherzustellen, daß die Verbindung noch aktiv ist. Ändern Sie diesen Parameter nur, wenn NBF die Verbindung über Netzwerke mit ungewöhnlichen Anforderungen an die Zuverlässigkeit, über langsame Netzwerke oder zu langsamen Computern aufbaut.


Initxxx-Einträge für NBF

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Nbf

\Parameters

InitAddresses     REG_DWORD

Wertebereich: 1 oder höher; 0 = keine Obergrenze

Standard: 0 (keine Obergrenze)

Gibt die Anzahl der Adressen an, die zu Beginn innerhalb des zulässigen Speicherbereichs für NBF reserviert werden sollen. Adressen entsprechen NetBIOS-Namen. Eine Adresse steht für den tatsächlichen Namen, und eine Adreßdatei steht für einen TDI-Client (TDI = Transport Driver Interface), der diesen Namen verwendet. Die Anzahl ist also normalerweise gleich, aber wenn zwei Benutzer dieselbe Adresse öffnen, gibt es zwei Adreßdateien und nur eine Adresse.

Legen Sie diesen Parameter fest, wenn feststeht, daß viele Adressen benötigt werden. Ansonsten reserviert das System den Speicher für Adressen je nach Bedarf..

InitAddressFiles     REG_DWORD

Wertebereich: 1 oder höher; 0 = keine Obergrenze

Standard: 0 (keine Obergrenze)

Gibt die Anzahl der Adreßdateien an, die zu Beginn innerhalb des zulässigen Speicherbereichs für NBF reserviert werden sollen. Legen Sie diesen Parameter fest, wenn Sie wissen, daß viele Adreßdateien benötigt werden. Ansonsten reserviert das System den Speicher für Adreßdateien je nach Bedarf.

InitConnections     REG_DWORD

Wertebereich: 1 oder höher; 0 = keine Obergrenze

Standard: 1

Gibt die Anzahl der Verbindungen (NetBIOS-Sitzungen) an, die zu Beginn innerhalb des zulässigen Speicherbereichs für NBF reserviert werden sollen. Legen Sie diesen Parameter fest, wenn Sie wissen, daß viele Verbindungen benötigt werden. Ansonsten reserviert das System den Speicher für Verbindungen je nach Bedarf.

InitLinks     REG_DWORD

Wertebereich: 1 oder höher; 0 = keine Obergrenze

Standard: 2

Gibt die Anzahl der LLC-Verknüpfungen an, die zu Beginn innerhalb des zulässigen Speicherbereichs für NBF reserviert werden sollen. Normalerweise besteht eine Verbindung pro LLC-Verknüpfung zu einer anderen Netzwerk-Adapterkarte, weil der Redirector-Dienst alle Verknüpfungen mit einem Computer in einer Verbindung zusammenfaßt. Es können aber auch mehrere Verbindungen bestehen, wenn zwei Computer miteinander kommunizieren oder eine NetBIOS-Anwendung ausgeführt wird. Legen Sie diesen Parameter fest, wenn Sie wissen, daß viele Verknüpfungen benötigt werden. Ansonsten reserviert das System den Speicher für Verknüpfungen je nach Bedarf.

InitPackets     REG_DWORD

Wertebereich: 1 oder höher; 0 = keine Obergrenze

Standard: 30

Gibt die Anzahl der Sendepakete an, die zu Beginn reserviert werden sollen. Sendepakete werden von NBF verwendet, wenn verbindungsbezogene Daten im Namen eines Clients gesendet werden. Normalerweise wird dieser Wert je nach Bedarf festgelegt, mit die-sem Parameter können aber Sie den Speicher bereits vorher reservieren, wenn feststeht, daß viele Datenrahmen benötigt werden oder wenn im Systemmonitor häufig die Meldung “Sendepakete erschöpft” erscheint.

InitReceiveBuffers     REG_DWORD

Wertebereich: 1 oder höher; 0 = keine Obergrenze

Standard: 5

Gibt die Anzahl der Empfangspuffer an, die zu Beginn reserviert werden sollen. Empfangspuffer werden von NBF beim Aufruf von NDIS TransferData für empfangene Datagramme verwendet. Normalerweise wird der Wert je nach Bedarf festgelegt, aber mit diesem Parameter können Sie den Speicher bereits vorher einstellen, wenn feststeht, daß viele Datagramm-Rahmen empfangen werden.

InitReceivePackets     REG_DWORD

Wertebereich: 1 oder höher; 0 = keine Obergrenze

Standard: 10

Gibt die Anzahl der Empfangspakete an, die zu Beginn reserviert werden sollen. Empfangspakete werden von NBF beim Aufruf von NDIS TransferData für empfangene Datagramme verwendet. Normalerweise wird dieser Wert je nach Bedarf festgelegt, aber mit diesem Parameter können Sie den Speicher bereits vorher reservieren, wenn feststeht, daß viele UI-Rahmen empfangen werden.

InitRequests     REG_DWORD

Wertebereich: 1 oder höher; 0 = keine Obergrenze

Standard: 5

Gibt die Anzahl der Anfragen an, die zu Beginn innerhalb des zulässigen Speicherbereichs für NBF reserviert werden sollen. Anfragen treten als aktive Verbindungsanfragen, Statusanfragen für nichtlokale Adapter, Anfragen zur Suche von Namen usw. auf. Legen Sie diesen Parameter fest, wenn feststeht, daß viele Anfragen benötigt werden. Ansonsten reserviert das System den Speicher für Anfragen je nach Bedarf.

InitUIFrames     REG_DWORD

Wertebereich: 1 oder höher; 0 = keine Obergrenze

Standard: 5

Gibt die Anzahl der UI-Rahmen an, die zu Beginn reserviert werden sollen. UI-Rahmen werden von NBF für verbindungslose Dienste (wie Datagramme) oder zum Einrichten von Verbindungen verwendet. Normalerweise wird dieser Wert je nach Bedarf festgelegt, aber mit diesem Parameter können Sie den Speicher bereits vorher reservieren, wenn feststeht, daß viele UI-Rahmen benötigt werden.


LLCxxx-Einträge für NBF

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\NBF

\Parameters

LLCMaxWindowSize     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Rahmen

Standard: 10

Gibt die Anzahl an LLC I-Rahmen an, die gesendet werden kann, bevor NBF abfragt und auf eine Antwort vom nichtlokalen Computer wartet. Ändern Sie diesen Parameter nur, wenn NBF über ein Netzwerk kommuniziert, dessen Zuverlässigkeit sich häufig unerwartet ändert.

LLCRetries     REG_DWORD

Wertebereich: 1 oder höher; 0 = keine Obergrenze

Standard: 8

Gibt an, wie oft NBF eine nichtlokale Arbeitsstation abfragt, nachdem es zu einer T1-Zeitüberschreitung gekommen ist. Nach dieser Anzahl an Versuchen schließt NBF die Verknüpfung. Ändern Sie diesen Parameter nur, wenn NBF Verbindungen über ein Netzwerk mit ungewöhnlichen Anforderungen an die Zuverlässigkeit aufbaut


MAXxxx-Einträge für NBF

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\NBF

\Parameters

MaxAddresses     REG_DWORD

Wertebereich: 1 oder höher; 0 = keine Obergrenze

Standard: 0 (keine Obergrenze)

Gibt die maximale Anzahl an Adressen an, die NBF innerhalb des zulässigen Speicherbereichs reserviert. Adressen sind NetBIOS-Namen, die im Netzwerk von NBF registriert werden. Eine Adresse steht für den tatsächlichen Namen, und eine Adreßdatei steht für einen TDI-Client, der diesen Namen verwendet.

Verwenden Sie diesen optionalen Parameter, um die Ausnutzung des NBF-Speichers zu optimieren. Normalerweise wird dieser Para-meter zum Steuern von Adreß-Ressourcen verwendet, wenn NBF keinen Beschränkungen unterliegt.

MaxAddressFiles     REG_DWORD

Wertebereich: 1 oder höher; 0 = keine Obergrenze

Standard: 0 (keine Obergrenze)

Gibt die maximale Anzahl an Adressen an, die NBF innerhalb des zulässigen Speicherbereichs reserviert. Jede Adreßdatei entspricht einem Client, der eine Adresse öffnet.

Verwenden Sie diesen optionalen Parameter, um die Ausnutzung des NBF-Speichers zu optimieren. Normalerweise wird dieser Parameter zum Steuern von Adreßdateien verwendet, wenn NBF keinen Beschränkungen unterliegt.

MaxConnections     REG_DWORD

Wertebereich: 1 oder höher; 0 = keine Obergrenze

Standard: 0 (keine Obergrenze)

Gibt die maximale Anzahl an Verbindungen an, die NBF innerhalb des zulässigen Speicherbereichs reserviert. Verbindungen werden zwischen NBF-Clients und ähnlichen Objekten auf Computern im Netzwerk hergestellt.

Verwenden Sie diesen optionalen Parameter, um die Ausnutzung des NBF-Speichers zu optimieren. Normalerweise wird dieser Parameter zum Steuern von Verbindungsressourcen verwendet, wenn NBF keinen Beschränkungen unterliegt.

MaximumIncomingFrames     REG_DWORD

Wertebereich: 1 oder höher = NDIS-Paketzahl; 0 = aus

Standard: 4 Pakete

Steuert in manchen Fällen, wie viele eingehende Rahmen von NBF empfangen werden, bevor eine Bestätigung an einen nichtlokalen Computer gesendet wird. Normalerweise ermittelt NBF automatisch, wann Bestätigungen gesendet werden müssen. Bei der Kommunikation mit bestimmten nichtlokalen Computern über Microsoft LAN-Manager oder LAN-Server, die mit einem sehr kleinen Wert für maxout konfiguriert wurden, kann dieser Parameter auf denselben oder einen kleineren Wert gesetzt werden, um den Netzwerkdurchsatz zu erhöhen. (Dieser Parameter entspricht in etwa dem Parameter maxin des Microsoft LAN-Managers.) Mit dem Wert 0 wird dieser Parameter deaktiviert, d. h. NBF verhält sich dann wie zuvor. Für die Kommunikation mit den meisten nichtlokalen Computern wird dieser Parameter nicht verwendet.

MaxLinks     REG_DWORD

Wertebereich: 1 oder höher; 0 = keine Obergrenze

Standard: 0 (keine Obergrenze)

Gibt die maximale Anzahl an Verknüpfungen an, die NBF innerhalb des zulässigen Speicherbereichs reserviert. Verknüpfungen werden für jeden Adapter im Netzwerk eingerichtet, mit dem NBF kommuniziert.

Verwenden Sie diesen optionalen Parameter, um die Ausnutzung des NBF-Speichers zu optimieren. Normalerweise wird dieser Parameter zum Steuern von Verknüpfungsressourcen verwendet, wenn NBF keinen Beschränkungen unterliegt.

MaxMemoryUsage    REG_DWORD

Wertebereich: 1 oder höher = Bytezahl; 0 = keine Obergrenze

Standard: 0

Legt fest, wie viel Speicher NBF insgesamt anfordern darf. Bei der Standardvorgabe 0 übernimmt das System eine eventuell notwendige Begrenzung dynamisch.

MaxRequests     REG_DWORD

Wertebereich: 1 oder höher; 0 = keine Obergrenze

Standard: 0 (keine Obergrenze)

Gibt die maximale Anzahl an Anfragen an, die NBF innerhalb des zulässigen Speicherbereichs reserviert. Anfragen werden von NBF verwendet, um Sende-, Empfangs-, Verbindungs- oder Warte-Operationen zu steuern.

Verwenden Sie diesen optionalen Parameter, um die Ausnutzung des NBF-Speichers zu optimieren. Normalerweise wird dieser Parameter zum Steuern von Anfrageressourcen verwendet, wenn NBF keinen Beschränkungen unterliegt.


Andere Einträge für NBF

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\NBF

\Parameters

AddNameQueryRetries     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl

Standard: 3

Gibt die Anzahl der Wiederholungsversuche an, wenn NBF die Rahmen ADD_NAME_QUERY und ADD_GROUP_NAME_ QUERY sendet. Ändern Sie diesen Parameter nur, wenn NBF Adressen in einem Netzwerk registriert, das viele Pakete ignoriert.

AddNameQueryTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: Einheiten von 100 Nanosekunden

Standard: 5000000

Gibt die Zeitspanne an, die bei NBF zwischen dem Senden aufeinanderfolgender ADD_NAME_QUERY- und ADD_GROUP_ NAME_QUERY-Rahmen vergeht. Ändern Sie diesen Parameter nur, wenn NBF Adressen in einem Netzwerk mit langsamen Computern oder über ein langsames Netzwerk registriert.

GeneralRetries     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl

Standard: 3

Gibt an, wie oft NBF das Senden von STATUS_QUERY- und FIND_NAME-Rahmen wiederholt. Ändern Sie den Parameter nur, wenn NBF auf einem Netzwerk arbeitet, das viele Pakete ignoriert.

GeneralTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: Einheiten von 100 Nanosekunden

Standard: 5000000

Gibt die Zeitspanne an, die bei NBF zwischen dem Senden aufeinanderfolgender STATUS_QUERY- und FIND_NAME-Anfragen vergeht. Ändern Sie diesen Parameter nur, wenn NBF auf einem Netzwerk mit langsamen Computern oder über ein langsames Netzwerk arbeitet.

NameQueryRetries     REG_DWORD

Wertebereich: Number

Standard: 3

Gibt an, wie oft NBF die Sendung von NAME_QUERY-Rahmen wiederholt. Ändern Sie diesen Parameter nur, wenn NBF die Verbindung zu Computern in einem Netzwerk aufbaut, das viele Pakete ignoriert.

NameQueryTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: Einheiten von 100 Nanosekunden

Standard: 5000000

Gibt die Zeitspanne an, die bei NBF zwischen dem Senden aufeinanderfolgender NAME_QUERY-Rahmen vergeht. Ändern Sie diesen Parameter nur, wenn NBF Verbindungen zu langsamen Computern oder über ein langsames Netzwerk aufbaut.

QueryWithoutSourceRouting     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (false)

Wenn Sie NBF über einen Token-Ring-Treiber verwenden, weist dieser Parameter NBF an, die Hälfte der Abfragen ohne Quell-Routing-Angaben zu senden, wenn eine Verbindung zu einem nichtlokalen Computer aufgebaut wird. Dadurch wird Hardware von Bridges unterstützt, die Rahmen mit Quell-Routing-Angaben nicht weiterleiten kann.

ReceivePacketPoolSize     REG_DWORD

Wertebereich: 0; 1 oder höher

Standard: 30

Legt fest, wie viele Empfangspuffer NDIS beim Start für den Empfangspuffer-Pool belegt. Auch wenn sich aus diesem Wert direkt ergibt, wie viele Aufrufe zum Belegen von Puffern NDIS beim Start ausführt, stellt ReceivePacketPoolSize keine absolute Obergrenze der Pool-Größe oder der Aufrufzahl dar. Wenn hier der Wert 0 eingetragen ist, legt das System die Anzahl der Empfangspuffer selbständig fest.

Hinweis: Dieser Wert wird dynamisch vom System angepaßt. Direkte Änderungen können bewirken, daß NBF den verfügbaren Speicher nicht mit maximaler Effizienz nutzt.

SendPacketPoolSize     REG_DWORD

Wertebereich: 1 oder höher; 0 = keine Obergrenze

Standard: 100

Legt fest, wie viele Sendepuffer NDIS beim Start für den Sendepuffer-Pool belegt. Auch wenn sich aus diesem Wert direkt ergibt, wie viele Aufrufe zum Belegen von Puffern NDIS beim Start ausführt, stellt SendPacketPoolSize keine absolute Obergrenze der Pool-Größe oder der Aufrufzahl dar. Wenn hier der Wert 0 eingetragen ist, legt das System die Anzahl der Sendepuffer selbständig fest

Hinweis: Dieser Wert wird dynamisch vom System angepaßt. Direkte Änderungen können zur Folge haben, daß NBF den verfügbaren Speicher nicht mit maximaler Effizienz nutzt.

UseDixOverEthernet     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (false)

Gibt an, ob DIX-Codierung verwendet werden soll, wenn NBF an Ethernet-MAC gebunden ist. Wenn die Verwendung von DIX-Codierung aktiviert ist, kann NBF keine Verbindung zu Computern herstellen, die die Standardcodierung nach IEEE 802.3 verwenden.

WanNameQueryRetries     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl

Standard: 5

Gibt an, wie oft NBF die Sendung von NAME_QUERY-Rahmen wiederholt, wenn eine Verbindung mit RAS aufgebaut wird. Ändern Sie diesen Parameter nur, wenn NBF Verbindungen mit Computern über ein Netzwerk aufbaut, das viele Pakete ignoriert.


NetLogon-Diensteinträge

Der Registrierungspfad für die Parameter des Anmeldedienstes ist:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Netlogon

\Parameters

Hinweis: Der NetLogon-Freigabename sollte auch im Pfad für Anmeldeskripten erscheinen.

ChangeLogSize     REG_DWORD

Wertebereich: 64K bis 4 MB

Standard: 64K

Gibt die Größe des Änderungsprotokolls in Bytes an. Das Änderungsprotokoll liegt sowohl im Speicher als auch auf der Festplatte auf Systemroot\Netlogon.chg. Um zu verhindern, daß diese Einstellung  die Systemleistung beeinträchtigt, arbeiten Sie besser mit dem Wert 0x4000000 (4 MB) als mit der Standardeinstellung von 64 KB. Dann ist nämlich sichergestellt, daß die Domänen-Datenbank nicht vollständig repliziert wird, wenn künftig große Änderungen vorgenommen werden.

ChangeLogSize sollte auf allen BDCs gleich sein, damit BDC und PDC dieselben Werte für ChangeLogSize aufweisen.

Die Mindest-(und übliche)-Größe eines Eintrags beträgt 32 Bytes. Also enthält ein Änderungs-Log von 64 KB über 2000 Einträge.

MaximumMailslotMessages     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 0xFFFFFFFF Nachrichten

Standard: 500

Gibt die maximale Anzahl Mailslot-Nachrichten an, die sich in der Warteschlange des Nachrichtendienstes befinden. Obwohl der Nachrichtendienst so konzipiert ist, daß er eingehende Mailslot-Nachrichten sofort bearbeitet, kann es vorkommen, daß Anfragen auf einem extrem belasteten System zurückgestellt werden. Jede Mailslot-Nachricht belegt 1500 Bytes im nicht virtuell verwalteten Speicher, bis sie verarbeitet wird. Ist dieser Parameter niedrig, verfügen Sie über den gesamten virtuell verwalteten Speicher, der überhaupt belegt werden kann. Ist der Wert jedoch zu niedrig, vergißt NetLogon wichtige eingehende Mailslot-Nachrichten.

MaximumMailslotTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: 5 bis 0xFFFFFFFF Sekunden

Standard: 10

Legt fest,wie lange (in Sekunden) eine eingehende Mailslot-Nachricht zurückliegen darf, bevor sie ignoriert wird. Somit läßt sich NetLogon auch dazu bewegen, länger zurückliegende Nachrichten zu bearbeiten. Wenn der Parameter zu niedrig gesetzt wird, kann es sein, daß NetLogon wichtige Nachrichten ignoriert. Idealerweise bearbeitet NetLogon eine Nachricht ja in einem Bruchteil einer Sekunde, so daß dieser Parameter auch nur auf überlasteten Windows NT-Servern wichtig ist.

MailslotDuplicateTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 5 Sekunden

Standard: 2

Legt das Zeitintervall fest (in Sekunden), innerhalb dem doppelt eingehende Mailslot-Nachrichten ignoriert werden. NetLogon vergleicht jede erhaltene Mailslot-Nachricht mit der vorhergegangenen. Wenn also innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens, der in diesem Parameter bestimmt wird, zwei identische Nachrichten eingehen, wird die erste ignoriert.

Wenn Ihr Netzwerk so konfiguriert ist, daß es bestimmte Nachrichten nur erkennen, nicht aber beantworten kann, sollten Sie diese Funktion ausschalten, wenn also beispielsweise eine DC von einer Windows NT-Workstation durch eine Bridge/Router getrennt ist. In diesem Fall erlaubt die Bridge/ Router zwar den Empfang von NBF-Mailslot-Nachrichten, filtert hinausgehende jedoch. So kann NetLogon möglicherweise die eine NBF-Mailslot-Nachricht (die nicht herausgefiltert wurde) beantworten, die nächste vielleicht schon wieder nicht. Entweder schalten Sie also diese Funktion mit der Einstellung 0 ab oder Sie konfigurieren die Bridge/Router um. In beiden Fällen ist das Problem dann gelöst. Wenn Sie im Gegensatz dazu den Parameter zu hoch setzen, kümmert sich NetLogon nicht weiter um wiederholte Anfrageversuche seitens des Clients.

Pulse     REG_DWORD

Wertebereich: 60 bis 172 800 Sekunden (48 Stunden)

Standard: 300 (5 Minuten)

Legt die typische Impulshäufigkeit in Sekunden fest. Alle SAM/LSA-Änderungen, die in diesem Zeitraum gemacht werden, werden gesammelt. Nach Ablauf dieser Zeit wird ein Implus an alle BDCs geschickt, die diese Änderungen benötigen. Ist ein BDC bereits auf dem neusten Stand, erhält es keinen Impuls.

Ist dieser Wert in der Registrierung nicht angegeben, sucht sich NetLogon selbständig einen Optimalwert, der vom Domänen-Controller abhängig ist.

PulseConcurrency     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 500 Pulse

Standard: 20

Legt die maximale Anzahl der Impulse fest, die der PDC (Primärer Domänen Controller) gleichzeitig an den BDC (Backup Domänen Controller) schickt. NetLogon sendet Impulse an einzelne BDCs und der BDC fragt nach erfolgten Datenbankänderungen. Um die Maximallast zu kontrollieren, die diese Anworten an den PDC ausmachen, ist immer nur eine bestimmte Anzahl von Impulsen erlaubt, die im PulseConcurrency festgelegt werden. Der PDC muß natürlich leistungsfähig genug sein, um diese große Anzahl gleichzeitiger RPC-Aufrufe auch bewältigen zu können. Je größer der Wert von PulseConcurrency, desto größer auch die Systemlast. Kleinere Werte hingegen vergrößern das Zeitintervall für die Domäne mit vielen BDCs, eine SAM-/LA-Änderung an alle BDCs zu senden.

PulseMaximum     REG_DWORD

Wertebereich: 60 bis 172 800 Sekunden (48 Stunden)

Standard: 7200 (2 Stunden)

Bestimmt die maximale Impulshäufigkeit (in Sekunden). Jeder BDC schickt mindesten einen Impuls  auf dieser Frequenz ohne Rücksicht daraf, ob seine Datenbank bereits auf dem neuesten Stand ist.

PulseTimeout1     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 120 Sekunden

Standard: 5

Legt die Zeitspanne fest (in Sekunden), wie lange ein PDC auf eine Antwort eines BDCs wartet. Wenn ein BDC also einen Impuls erhält, muß er innerhalb dieses festgelegten Zeitraums antworten, ansonsten wird er als nicht antwortbereit betrachtet. Ein nicht antwortbereiter BDC wirkt sich nicht auf das PulseConcurrency-Limit aus, das PDCs erlaubt, Impulse zu den anderen BDCs der Domäne zu schicken. Wird dieser Wert zu hoch angegeben, benötigt eine Domäne mit vielen nicht antwortbereiten BDCs sehr lange, um eine partielle Replikation durchzuführen, ist der Wert zu klein, kann es sein, daß ein langsamer BDC fälschlicherweise als nicht antwortbereit eingestuft wird. Wenn der BDC dann endlich doch antwortet, repliziert er vom PDC und erhöht damit unnötigerweise die Last des PDC.

PulseTimeout2     REG_DWORD

Wertebereich: 60 bis 3600 Sekunden

Standard: 300 (5 Minuten)

Legt die Zeitspanne fest (in Sekunden), wie lange ein PDC auf einen BDC wartet, bis dieser die partielle Replikation ausgeführt hat. Obwohl der BDC bereits auf den Impuls geantwortet hat (wie es in PulseTimeout1 beschrieben ist), muß er auf jeden Fall mit der Replizierung fortfahren, ansonsten betrachtet ihn der PDC als nicht antwortbereit. Zu diesem zweck, erhält der BDC jedes Mal, wenn er vom PDC gerufen wird, einen Wert PulseTimeout2-Sekunden, um weiter als antwortbereit zu gelten. Ist dieser Wert zu groß, belegt ein langsamer BDC einen der PulseConcurrency-Slots. Ist der Wert zu klein, erhöht sich damit unnötigerweise die Last des PDC, da viele BDCs jeweils für sich eine Aktualisierung vornehmen.

Hinweis: Dieser Parameter gilt nur dann, wenn ein BDC nicht alle Änderungen der SAM/LSA-Datenbank in einem einzigen RPC-Aufruf erledigen kann. Dies passiert nur, wenn viele Änderungen an der Datenbank aufgetreten sind.

Randomize     REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 120 Sekunden

Standard: 1

Legt das Zeitintervall  (in Sekunden) fest, wie lange der BDC nachdem er einen Impuls empfangen hat, wartet,  ehe er den PCD ruft. Diese Zeitspanne liegt zwischen 0 und Randomize Sekunden. Dieser Impuls wird an einzelne BDCs geschickt, so daß Sie diesen Parameter möglichst klein halten sollten. Randomize sollte kleiner sein als PulseTimeout1. Die Zeit, die notwendig ist, um SAM-/LSA-Änderungen auf allen BDCs einer Domäne zu replizieren, ist größer als

[(Randomize/2) * NumberOfBdcsInDomain] / PulseConcurrency

Wenn der Wert in der Registrierung fehlt, bestimmt NetLogon selbständig einen Optimalwert, der von der Last des Domänen-Controllers abhängt.

ReplicationGovernor     REG_DWORD

Wertebereich: 0 to 100 percent

Standard: 100

Legt sowohl den Umfang der Daten fest, die bei jedem Aufruf an den PDC übertragen werden, als auch die Häufigkeit dieser Aufrufe. Wenn beispielsweise ReplicationGovernor auf 50 % gesetzt ist, wird ein 64-KB-Puffer genutzt anstatt eines 128-KB-Puffers und nur noch maximal 50 % der Zeit steht ein Replikationsaufruf auf dem Netz an. Setzen Sie den Wert für ReplicationGovernor nicht zu niedrig, da ansonsten die Replikation nie vollständig ausgeführt wird. Der Wert 0 weist NetLogon an, niemals zu replizieren, und die Synchronisierung der SAM/LSA-Datenbank gerät völlig in Unordnung.

BDCs können für die verschiedenen WAN-Typen konfiguriert werden. Mit ReplicationGovernor kontrolliert der Administrator die partiellen Synchronisierungsparameter, die für jeden einzelnen BDC separat zu setzen sind.

Hinweis: Man kann verschiedene Replikationswiederholungen zu verschiedenen Tageszeiten konfigurieren mit einer Skript-Datei mit einem AT-Befehl (beispielsweise: net stop NetLogon, regine scriptfile, net start NetLogon). Die Skript-Datei beinhaltet den Pfad zum Parameter ReplicationGovernor und den neuen Registrierungseinträgen. Regini.exe ist auf der CD-ROM zur Technischen Referenz enthalten.

Scripts     REG_SZ

Wertebereich:  Pfadname

Standard: NULL

Gibt den vollständigen Pfadnamen für das Anmeldeskript an. Dieser Wert kann über das Symbol Dienste in der Systemsteuerung oder mit dem Server-Manager festgelegt werden.

Update     REG_SZ

Wertebereich: Yes oder No

Standard: No

Wenn dieser Wert auf Yes gesetzt wird, synchronisiert der NetLogon-Dienst die Datenbank immer dann vollständig, sobald er gestartet wird.


NetworkProvider-Diensteinträge

Wenn mehrere Netzwerke unter Windows NT installiert wurden, besitzt jedes Netzwerk einen Services-Teilschlüssel, in dem unter Group die Gruppe NetworkProvider und der zugehörige Teilschlüssel mit der Bezeichnung NetworkProvider enthalten sind.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Dienst- oder Treiber-Schlüsselname

\NetworkProvider

Für alle Netzwerke, die der Computer unterstützt, sollten die folgenden Werteinträge unter dem NetworkProvider-Teilschlüssel erscheinen:

ProviderName     REG_SZ

Wertebereich: Name

Standard: Durch Netzwerk-Anbieter definiert

Gibt den Namen der Netzwerkunterstützung an, der als Netzwerkname in Such-Dialogfeldern erscheint. Dieser Name wird durch den Netzwerk-Anbieter festgelegt und enthält in der Regel den Produktnamen.

ProviderPath     REG_SZ

Wertebereich: DLL-Pfadname

Standard: Durch Netzwerk-Anbieter definiert

Gibt den vollständigen Pfad der DLL an, die die Netzwerkunterstützung zur Verfügung stellt.

Der NetworkProvider-Teilschlüssel unter CurrentControlSet\Control enthält eine Liste der verfügbaren Netzwerkunterstützungen.


NWLink-Transporteinträge (IPX/SPX)

NWLink ist eine Implementierung der IPX/SPX-Protokolle, die in NetWare-Netzwerken verbreitet sind. Darüber hinaus unterstützt das Modul NWNBLink die Novell-Implementierung des NetBIOS-Protokolls. Mit den Registrierungseditoren können Sie die folgenden Einstellungen ändern:

NWNBLink-Einträge für die Microsoft-Erweiterungen zu Novell- NetBIOS

Dabei handelt es sich um die NetBIOS-Komponente von NWNBLink sowie die Parameter, die die Microsoft-Erweiterungen zum Novell-NetBIOS unterstützen.

NWNBLink-Einträge für Novell NetBIOS oder Microsoft-Erweiterungen

Dabei handelt es sich um Parameter für die IPX/SPX-Komponente von NWLink.

NWLink-Einträge für IPX/SPX für die Netzwerkkarte

NWLink-Einträge für das Routing Information Protocol (RIP)

NWLink-Einträge für globale IPX- Parameter

NWLink-Einträge für globale SPX Parameter

In den beiden letzten Abschnitten geht es um Parameter, die sich auf den Einsatz von NWLink in einem Token-Ring-Netzwerk auswirken.

Vorsicht: Alle Einträge verfügen über Standardwerte, die normalerweise nicht verändert werden müssen. Gehen Sie beim Ändern eines Wertes vorsichtig vor, da sich jede Änderung leicht auf den Durchsatz beim Datenaustausch zwischen Sender und Empfänger auswirken kann.

Die NWLink-Schlüssel erscheinen erst in der Registrierung, wenn dieser Dienst mit dem Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung installiert wurde. Selbst dann erscheinen nicht immer alle Einträge in der Registrierung. Ist ein Eintrag nicht vorhanden, so wird der Standardwert für diesen Eintrag verwendet.


NWNBLink-Einträge für die Microsoft-Erweiterungen zu Novell-NetBIOS

Die Microsoft-Erweiterungen zum Novell-NetBIOS wurden aufgenommen, um die Leistungsfähigkeit des Novell-NetBIOS-Protokolls zu erhöhen. NWNBLink stellt automatisch fest, ob eine Kommunikation mit einer Novell-NetBIOS-Implementierung aufgebaut wurde, die nicht über die Erweiterungen verfügt. In diesem Fall verwendet NWNBLink lediglich das Standardprotokoll von Novell-NetBIOS, das derzeit in NetWare-Netzwerken verwendet wird.

Deutliche Leistungssteigerungen sind jedoch möglich, wenn diese Erweiterungen verwendet werden (was zum Beispiel bei einer NetBIOS-Kommunikation zwischen zwei Windows NT-Computern der Fall ist).

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\NWNBLink

\Parameters

ACKxxx-Einträge für NBNWLink

Andere Einträge für NWNBLink


ACKxxx-Einträge für NBNWLink

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\NWNBLink

\Parameters

AckDelayTime     REG_DWORD

Wertebereich: 50 bis 65535 Millisekunden

Standard: 250 (kein Eintrag = Standard)

Legt den Wert des Zeitgebers für die verzögerte Bestätigung fest.

AckWindow     REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 65535 Rahmen

Standard: 2 (kein Eintrag = Standard)

Gibt die Anzahl der Rahmen an, die empfangen werden müssen, bevor eine Bestätigung gesendet wird. Der AckWindow-Eintrag wird als Zeittakt in Netzwerken verwendet, in denen sich der Sender in einem schnellen LAN befindet und der Empfänger auf der anderen Seite eine langsamere Verbindung verwenden muß. Durch das automatische Erzwingen von Bestätigungen kann der Sender ununterbrochen Rahmen senden. Befinden sich sowohl Sender als auch Empfänger in einer schnellen Verbindung, so können Sie AckWindow auf 0 setzen und so das Senden einer Bestätigung an den Sender ausschalten. Alternativ kann NWNBLink dynamisch bestimmen, ob die AckWindow-Parameter in Abhängigkeit von der AckWindowThreshold-Einstellung verwendet werden sollen. Siehe auch AckWindowThreshold.

AckWindowThreshold     REG_DWORD

Wertebereich:  0 bis 65535 Millisekunden

Standard: 500 (kein Eintrag = Standard)

Gibt den Schwellwert für die Rücksendezeit an, der definiert, nach welcher Zeitspanne AckWindow ignoriert wird. Die Rücksendezeit ist die geschätzte Zeitspanne, die zum Senden und Empfangen eines Rahmens von einer Arbeitsstation erforderlich ist. NWNBLink bestimmt diese Zeitspanne und legt in Abhängigkeit von diesem Wert fest, ob automatische Bestätigungen gesendet werden müssen. Hat AckWindowThreshold den Wert 0, so verwendet NWNBLink den AckWindow-Eintrag. Siehe auch AckWindow.


Andere Einträge für NWNBLink

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\NWNBLink

\Parameters

EnablePiggyBackAck     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (aktiviert; kein Eintrag = Standard)

Ermöglicht dem Empfänger, Piggyback-Bestätigungen ("Huckepack-Bestätigungen") zu versenden. Solche Bestätigungen können auftreten, wenn der Empfänger das Ende einer NetBIOS-Nachricht erkannt hat. Wenn Sender und Empfänger keine Zweiweg-NetBIOS-Verbindung aufgebaut haben, sollten Sie EnablePiggyBackAck auf 0 setzen. Ein Beispiel für eine Einweg-Verbindung ist eine Anwendung zum Aktualisieren des Warenbestands, in der ein Server ständig NetBIOS-Nachrichten an Clients sendet, aber keine Antworten von den Clients erwartet.

Hat EnablePiggyBackAck den Wert 1, ohne daß Daten empfangen werden, so wartet NWNBLink die durch AckDelayTime angegebene Zeitspanne in Millisekunden ab, sendet die Bestätigung und schaltet anschließend die Unterstützung für Piggyback-Bestätigungen aus. Wenn die Arbeitsstation zu einem bestimmten Zeitpunkt sowohl Daten sendet als auch Daten empfängt, schaltet NWNBLink die Unterstützung für Piggyback-Bestätigungen wieder ein. Siehe auch AckDelayTime.

Extensions     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (TRUE; kein Eintrag = Standard)

Gibt an, ob die in diesem Abschnitt diskutierten NWNBLink-Erweiterungen verwendet werden sollen.

RcvWindowMax     REG_DWORD

Wertebereich:  1 bis 49152 Rahmen

Standard: 4 (kein Eintrag = Standard)

Gibt die maximale Anzahl an Rahmen an, die der Empfänger gleichzeitig empfangen kann. Der in RcvWindowMax angegebene Wert wird während der Initialisierung der Sitzung an den Sender geschickt und teilt ihm mit, wie viele Rahmen maximal gleichzeitig gesendet werden können. Siehe auch AckDelayTime, AckWindow, AckWindowThreshold, EnablePiggyBackAck und RcvWindowMax.


NWNBLink-Einträge für Novell-NetBIOS oder Microsoft-Erweiterungen

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\NWNBLink

\Parameters

BroadcastCount     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535

Standard: 3 (kein Eintrag = Standard)

Gibt an, wie oft eine Rundsendung geschickt werden soll. Hat Internet den Wert 1, so wird BroadcastCount verdoppelt. Siehe auch BroadcastTimeout.

BroadcastTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535 halbe Sekunden

Standard: 1 (kein Eintrag = Standard)

Gibt die Zeitspanne zwischen dem Senden von FIND_NAME-Anfragen an. Dieser Wert bleibt unverändert, wenn Internet den Wert 1 hat. Siehe auch BroadcastCount.

ConnectionCount     REG_DWORD

Wertebereich: 1 to 65535

Standard: 5 (kein Eintrag = Standard)

Gibt an, wie oft ein Verbindungstest gesendet werden soll. Ein Verbindungstest wird vom Initiator einer Sitzung gesendet, wenn eine Verbindung zum Computer im Netz nicht hergestellt werden konnte. Hat den Wert 1, so wird der Wert von ConnectionCount verdoppelt. Siehe auch ConnectionTimeout.

ConnectionTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: 1bis 65535 halbe Sekunden

Standard: 2 (kein Eintrag = Standard)

Gibt beim Initiieren einer Sitzung die Zeitspanne zwischen Verbindungstests an.

InitialRetransmissionTime     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535 Millisekunden

Standard: 500 (kein Eintrag = Standard)

Gibt den Startwert für die Zeitspanne an, nach der erneut übertragen wird. Siehe auch RetransmitMax.

Internet     REG_DWORD

Wertebereich:  0 oder 1

Standard: 1 (True; kein Eintrag = Standard)

Gibt an, ob der Pakettyp von 0x04 in 0x14 (Novell WAN-Rundsendung) geändert werden soll (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0).

KeepAliveCount     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535

Standard: 8 (kein Eintrag = Standard)

Gibt an, wie oft ein Testrahmen zum Überprüfen der Sitzung gesendet werden soll, bevor es zu einem Abbruch wegen Zeitüberschreitung kommt, wenn der Empfänger nicht antwortet. Siehe auch KeepAliveTimeout.

KeepAliveTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535 halbe Sekunden

Standard: 60 (kein Eintrag = Standard)

Gibt die Zeitspanne zwischen dem Senden von Testrahmen zum Überprüfen der Sitzung an. Siehe auch KeepAliveCount.

RetransmitMax     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535

Standard: 8 (kein Eintrag = Standard)

Gibt an, wie oft der Sender maximal die Übertragung wiederholen soll, bevor er annehmen kann, daß die Verbindung gestört ist. Siehe auch InitialRetransmissionTime.


NWLink-Einträge für IPX/SPX: NWLink-Parameter für die Netzwerkkarte

Jede Bindung von NWLink an eine Netzwerk-Adapterkarte verfügt über einen eigenen Satz an Parametern.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\NWLinkIPX

\NetConfig

\Driver01

Sourcexxx-Einträge für NWLinkIPX für Netzwerkkarten

Andere Einträge für NWLinkIPX für Netzwerkkarten


Andere Einträge von NWLinkIPX für Netzwerkkarten

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\NWLinkIPX

\NetConfig

\Driverx

AdapterName     REG_DWORD

Wertebereich: Name

Gibt den Namen des von NWLink verwendeten Adapters an. Sie können diesen Parameter durch Binden von NWLink festlegen, indem Sie mit dem Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung eine Netzwerk-Adapterkarte wählen. In dieser Version wird nur eine Karte unterstützt.

BindSap     REG_DWORD

Wertebereich: Typfeld

Standard: 8137 (hexadezimal)

Gibt den Wert für Ethertype an, wenn Ethernet II als Rahmenformat verwendet wird. Dieser Wert ist nur von Bedeutung, wenn Ethernet-II-Rahmen gesendet oder empfangen werden müssen. Sie können den Rahmentyp mit dem Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung wählen. Siehe auch PktType.

DefaultAutoDetectType     REG_DWORD

Wertebereich: 0, 1, 2, 3 oder 4

Standard: 2

Gibt das Paketformat an, wenn IPX bei der Erkennung der Netzwerkkarte keinen Server finden kann. Wird ein neues Format gefunden, wird der Wert angepaßt. Gültige Werte sind:

0 = Ethernet_II

1 = Ethernet_802.3

2 = 802.2

3 = SNAP

4 = ArcNet

EnableFuncaddr     REG_DWORD

Wertebereich: Boolean

Standard: 1 (True)

Der Wert 1 für diesen Parameter gibt an, daß die “IPX Functional Address” aktiviert wird, wenn es sich um eine Token-Ring-Karte handelt. Ist dieser Wert 0, so wird die “IPX Functional Address” nicht hinzugefügt. Die “IPX Functional Address” ist C00000800000 (hexadezimal). Novell unterstützt diese Adresse nicht mehr, aber sie wird vereinzelt noch verwendet. Die Anwendung entscheidet selbst, ob sie diese Adresse verwendet. In der Regel wird statt dessen die Rundsendeadresse FFFFFFFFFFFF (hexadezimal) verwendet..

EnableWanRouter     REG_DWORD

Wertebereich: Boolean

Standard: 1 (True)

Ist der Wert auf 1 (wahr) gesetzt, sollte der RIP-Router für diesen Adapter aktiviert sein.

MaxPktSize     REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 65535

Standard: 0

Gibt die maximale Rahmengröße an, die die Netzwerk-Adapterkarte übertragen darf. Ist dieser Wert 0, so erhält NWLink diese Information vom Treiber der Netzwerkkarte. Mit diesem Parameter kann der Administrator die maximale Übertragungsgröße für eine Karte auf einen Wert beschränken, der unter dem mit der Karte möglichen Wert liegt. Eine Änderung dieses Wertes kann in einer Umgebung sinnvoll sein, in der die Netzwerk-Adapterkarte auf einer Seite einer Kommunikation eine Verbindung hat, die größere Rahmen zuläßt als die Verbindung der anderen Seite. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die sendende Station mit einem 16 Mbps Token-Ring-Netzwerk verbunden ist und die empfangende Station mit einem Ethernet-Netzwerk.

NetworkNumber     REG_DWORD

Wertebereich: Nummer

Standard: 0

Gibt die Netzwerknummer (als hexadezimalen Wert) an, die für diesen Adapter verwendet werden soll. Ist diese Nummer 0, so erhält NWLink die Netzwerknummer vom Netzwerk nach dem Start. Dieser Parameter wird mit dem Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung festgelegt. IPX-Netzwerknummern sind 4 Byte (oder 8 Hexadezimalzeichen) lang. Eine IPX-Netzwerknummer ist zum Beispiel AABBDDFF. Sie müssen in der Regel keinen bestimmten Wert eingeben, weil NWLink den Wert automatisch ermittelt. Erfragen Sie die Netzwerknummer für Ihr IPX-Teilnetz vom Netzwerkadministrator, wenn Sie eine bestimmte Nummer eingeben wollen.

PktType     REG_DWORD

Wertebereich:  0, 1, 2, 3 oder 4

Standard: 1 (802.3)

NWLink unterstützt die Topologien Ethernet, Token Ring, FDDI und ARCnet. Der PktType-Parameter gibt das zu verwendende Paketformat an. Zulässige Werte sind:

0 = Ethernet_II

1 = Ethernet_802.3

2 = 802.2

3 = SNAP

4 = Arcnet

Handelt es sich um einen Ethernet-Adapter, dann wählen Sie einen Wert von 0 bis 3. Handelt es sich um einen Token-Ring- oder FDDI-Adapter, dann wählen Sie zwischen den Werten 2 und 3. Wenn Sie einen ARCnet-Adapter verwenden, wählen Sie den Wert 4. Bei Token-Ring- oder FDDI-Adapter gibt es keinen Unterschied zwischen den Werten 0, 1 und 2. Siehe auch BindSap.


Sourcexxx-Einträge von NWLinkIPX für Netzwerkkarten

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\NWLinkIPX

\NetConfig

\Driver01

SourceRouteBcast     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Legt fest, über welche Route ein Paket mit der MAC-Rundsendeadresse FFFFFFFFFFF (hexadezimal) übertragen werden soll (MAC =Media Access Control). Ist dieser Wert 0, so wird das Paket als einzeln geroutete Rundsendung (0xC2, 0x70) übertragen. Ist der Wert 1, so wird das Paket über sämtliche verfügbaren Routen (0x82, 0x70) übertragen. Siehe auch SourceRouteDef, SourceRouting und SourceRouteMCast.

SourceRouteDef     REG_DWORD

Wertebereich:  0 oder 1

Standard: 0

Gibt die zu verwendende Quell-Route an, wenn ein Paket an eine eindeutige MAC-Adresse übertragen werden soll, die sich nicht in der Quell-Routing-Tabelle befindet. Befindet sich die MAC-Adresse in der Quell-Routing-Tabelle, so wird die in der Tabelle angegebene Route verwendet. Ist dieser Wert 0, so wird das Paket über eine einzelne Route (0xC2, 0x70) übertragen. Ist der Wert ungleich 0, so wird das Paket über sämtliche verfügbaren Routen (0x82, 0x70) übertragen. Siehe auch SourceRouteBcast, SourceRouting und SourceRouteMCast.

SourceRouteMcast     REG_DWORD

Wertebereich: Boolean

Standard: 0

Gibt die Quell-Route an, die verwendet werden soll, wenn ein Paket an eine Multicast-MAC-Adresse (C000xxxxxxxx) übertragen werden soll. Ist dieser Wert 0, so wird das Paket über eine einzelne Route (0xC2, 0x70) übertragen. Ist der Wert ungleich 0, so wird das Paket über sämtliche verfügbaren Routen (0x82, 0x70) übertragen. Siehe auch SourceRouteBcast, SourceRouteDef, and SourceRouting.

SourceRouting     REG_DWORD

Wertebereich:  Boolean

Standard: 1 (True, aktiv)

Gibt an, ob Quell-Routing verwendet werden soll. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn es sich um einen Token-Ring-Adapter handelt. Befinden sich keine Brücken zum Quell-Routing im Token Ring, sollten Sie mit diesem Eintrag die gesamte auf dem Quell-Routing basierende Logik sperren. Siehe auch SourceRouteBcast, SourceRouteDef, and SourceRouteMCast.


NWLink-Einträge für das Routing Information Protocol (RIP)

Der NWLink-Teilschlüssel für RIP befindet sich unter dem folgenden Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\NwlnkRip

\Parameters

NetbiosRouting     REG_DWORD

Wertebereich:	0, 2, 4 oder 6

Standard: 2

Legt fest, in welcher Weise NetBIOS-Rundsendungen über IPX vom und zum LAN weitergeleitet werden. Der RAS-Server kann zusätzlich NetBIOS-Rundsendepakete (IPX-Typ 20) zwischen RAS-Clients und dem lokalen Netzwerk vermitteln. Siehe auch DisableDialinNetbios.

Gültige Werte sind:

0	NetBIOS-Routing für IPX abgeschaltet
2	Weiterleitung von NetBIOS-Rundsendungen des entfernten Clients an das LAN
4	Weiterleitung von NetBIOS-Rundsendungen vom LAN an den entfernten Client
6	Weiterleitung von NetBIOS-Rundsendungen in beide Richtungen: vom entfernten Client zum LAN und umgekehrt


NWLink-Einträge für globale IPX-Parameter

Die folgenden Parameter sind global für den gesamten Transport.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\NwLnkIpx

\Parameters

ConnectionCount     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535

Standard: 10

Gibt an, wie oft ein Verbindungstest gesendet wird, wenn SPX die Verbindung zu einem nichtlokalen Knoten aufbauen will. Wenn nach dem Senden des Verbindungstests keine Antwort empfangen wird, tritt ein Fehler auf. Siehe auch ConnectionTimeout.

ConnectionTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535 halbe Sekunden

Standard: 2 (1 Sekunde)

Gibt die Zeitspanne zwischen Verbindungstests an, wenn SPX die Verbindung zu einem nichtlokalen Knoten aufbauen will. Siehe auch ConnectionCount.

DedicatedRouter     REG_DWORD

Wertebereich: Boolean

Standard: 0 (False)

Wenn dieser Eintrag auf 1 (True) gesetzt ist, gilt der Computer als dezidierter Router, und es laufen darauf keinerlei Dienste.

DisableDialinNetbios     REG_DWORD

Wertebereich:	0 bis 3

Standard: 1

Kontrolliert die Weiterleitung von Paketen des IPX-Typs 20 zwischen einem entfernten RAS-Client, dem LAN (d.h. dem Router) und dem RAS-Server, auf dem eine IPX-NetBIOS-Anwendung läuft (d.h. dem internen Netz). Dieser Eintrag gilt nur für Einwählverbindungen auf RAS-Servern.

Mögliche Werte sind:

0	IPX-Pakete des Typs 20 werden vom RAS-Server an entfernte Clients sowie von entfernten Clients an den RAS-Server und von dort aus über den IPX-Router an das LAN rundgesendet. (Vorausgesetzt natürlich, daß der Router für die Weiterleitung von IPX-Paketen konfiguriert wurde.)
1	IPX-Pakete des Typs 20 entfernter Clients werden an das interne LAN und den RAS IPX-Router rundgesendet; Rundsendungen vom internen LAN an entfernte Clients finden nicht statt. Diese Einstellung ist die Standardvorgabe.
2	IPX-Pakete des Typs 20 werden vom internen Netz an entfernte Clients rundgesendet, Rundsendungen entfernter Clients an das interne Netz sind dagegen gesperrt.
3	IPX-Pakete des Typs 20 werden weder in die eine noch in die andere Richtung rundgesendet.
DisableDialoutSap     REG_DWORD

Wertebereich: Boolean

Standard: 0 (false)

Ist der Wert 1 gesetzt (wahr), unterbindet IPX SAP-Meldungen und -Antworten über die Außenleitungen des WAN (dial-out). Dies verhindert, daß die WAN-Leitung mit dem Router-zu-Router-SAP-Verkehr verknüpft wird. So kann der Gateway- oder der Client-Dienst für NetWare WAN-Server korrekt erkennen.

EthernetPadToEven     REG_DWORD

Wertebereich: Boolean

Standard: 1 (True)

Wenn hier der Wert 1 (True) eingetragen ist, werden Ethernet-Sendungen nötigenfalls durch Anhängen eines Füllbytes auf eine geradzahlige Länge gebracht und damit den Anforderungen der ODI-Treiber angepaßt, die nichts mit ungeradzahligen Frame-Größen anfangen können.

InitDatagrams     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535

Standard:  10

Gibt die Anzahl der Datagramme an, die zu Beginn von IPX reserviert sind. Siehe auch MaxDatagrams.

KeepAliveCount     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535

Standard: 8

Gibt an, wie oft ein Keep-Alive-Test gesendet werden soll, bevor es zu einer Zeitüberschreitung kommt, wenn keine Antwort empfangen wird. Siehe auch KeepAliveTimeout.

KeepAliveTimeout     REG_DWORD

Wertebereich:  1 bis 65535 halbe Sekunden

Standard: 12 (6 Sekunden)

Gibt an, wie lange der lokale Knoten warten soll, bevor er einen Test an den nichtlokalen Knoten sendet und überprüft, ob die SPX-Verbindung noch steht. Siehe auch KeepAliveCount.

MaxDatagrams     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535

Standard: 50

Gibt die maximale Anzahl der Datagramme an, die IPX reserviert. Siehe auch InitDatagrams.

RipAgeTime     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535 Minuten

Standard: 5 Minuten

IPX verwaltet einen RIP-Cache, um festzustellen, wo sich Computer in einem Netzwerk befinden. Der RipAgeTime-Eintrag legt die Zeitspanne fest, die IPX bis zum Anfordern einer RIP-Aktualisierung für einen Eintrag wartet. Dieser Zeitgeber wird zurückgesetzt, wenn für einen Eintrag im RIP-Cache eine RIP-Ankündigung empfangen wird.

RipCount     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535

Standard: 5

Wenn die RIP-Protokollschicht nach einem Weg durch ein Netzwerk sucht, gibt dieser Parameter an, wie oft eine Anfrage gesendet werden kann. Siehe auch RipTimeout.

RipTableSize     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535

Standard: 7

Gibt die Anzahl der Buckets in der RIP-Hash-Tabelle an.

RipTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535 halbe Sekunden

Standard: 1 (0,5 Sekunden)

Gibt an, wann es zu einer Zeitüberschreitung zwischen dem Senden von RIP-Anfragepaketen kommt, wenn die RIP-Protokollschicht einen Weg durch das Netzwerk sucht, vgl.  RipCount.

RipUsageTime     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535 Minuten

Standard: 15 Minuten

IPX verwaltet einen RIP-Cache, um festzustellen, an welcher Stelle Computer sich in einem nichtlokalen Netzwerk befinden. Der RipAgeTime-Eintrag legt fest, wie viele Minuten IPX warten muß, bevor ein Eintrag im RIP-Cache aus dem Cache gelöscht werden kann; der RipAgeTime-Eintrag zählt die Alterung hoch und wird zurückgesetzt, wenn ein Paket an den nichtlokalen Computer gesendet wird.

SingleNetworkActive     REG_DWORD

Wertebereich: Boolean

Standard: 0 (False)

Ist hier der Wert 1 (True) eingetragen, kann entweder die LAN- oder die WAN-Leitung aktiv sein, nicht aber beide gleichzeitig. Diese Einstellung erlaubt dem Gateway- oder und dem Client-Dienst für NetWare die korrekte Erkennung von NetWare-Servern auf dem WAN bei Einwählverbindungen.

SocketEnd     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535

Standard: 0x8000

Legt das Ende der Reihe fest, die IPX für die automatische Zuweisung der Sockets benutzt. Siehe auch SocketStart und SocketUniqueness.

SocketStart     REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 65535

Standard: 0x4000

Legt den Beginn der Reihe fest, die IPX für die automatische Zuweisung der Sockets benutzt. Siehe auch SocketEnd und SocketUniqueness.

SocketUniqueness     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535

Standard: 8

Legt die Anzahl der Sockets fest, die IPX bei der automatischen Zuweisung eines Sockets unberücksichtigt läßt. Wenn beispielsweise SocketUniqueness auf 8 und SocketStart auf 0x4000 gesetzt ist, reserviert IPX die Reihe 0x4000-0x4007. Siehe auch SocketEnd.

SourceRouteUsageTime     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535 Minuten

Standard: 10

Gibt an, wieviel Minuten ein nicht verwendeter Eintrag im Quell-Routing-Cache des Token Ring verbleiben kann, bevor er daraus entfernt wird.

WindowSize     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 10 IPX-Pakete

Standard: 4

Gibt das in den IPX-Paketen zu verwendende Fenster an. IPX teilt dem nichtlokalen Knoten im Allocation-Feld des IPX-Pakets mit, wie viele Empfangsstationen zum Empfangen von Daten bereitstehen. Der WindowSize-Eintrag gibt an, welcher Wert in das Allocation-Feld des IPX-Pakets eingetragen werden soll.


NWLink-Einträge für globale SPX-Parameter

Die folgenden Parameter gelten global für den gesamten Transport.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\NWLinkSPX

\Parameters

ConnectionCount     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535

Standard: 10

Gibt an, wie oft die Probedaten gesendet werden, wenn SPC versucht, die Verbindung zu einem entfernten Knoten aufzubauen. Erhält SPC auch nach ConnectionCount Wiederhoungen keine Antwort, erfolgt eine Fehlermeldung. Siehe auch ConnectionTimeout.

ConnectionTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535 halbe Sekunden

Standard: 2 (1 Sekunde)

Wenn SPX versucht, die Verbindung zu einem entfernten Knoten aufzubauen, legt dieser Parameter das Zeitintervall zwischen den einzelnen Versuchen fest. Siehe auch ConnectionCount.

InitPackets     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535

Standard: 5

Legt fest, für wie viele Pakete SPX anfänglich Speicherplatz reserviert.

InitialRetransmissionTime     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535 Millisekunden

Standard: 500 Millisekunden

Legt fest, wie lange SPX auf eine Bestätigung wartet, bevor Probedaten gesendet werden.

KeepAliveCount     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535

Standard: 8

Legt fest, wie oft KeepAlive-Probedaten gesendet werden, bevor beim Ausbleiben einer Antwort ein Abbruch erfolgt. Siehe auch KeepAliveTimeout.

KeepAliveTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535 halbe Sekunden

Standard: 12 (6 Sekunden)

Legt fest, wie lange das lokale System beim Ausbleiben von Netzwerkverkehr wartet, bis Probedaten zur Prüfung der Verbindung an den entfernten Partner gesendet werden (d.h. die Prüfung erfolgt, ob die Verbindung noch steht). Siehe auch KeepAliveCount.

MaxPackets     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535

Standard: 30

Legt die maximale Anzahl der Pakete fest, die SPX reserviert.

MaxPacketSize     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535

Standard: 4096

Legt die maximale Größe der Pakete fest, die SPX-2 benutzt, um die Paketgrößen mit dem entfernten Netzwerkknoten zu verhandeln. SPX-2 wählt die für das Netzwerk korrekte Größe, wenn der Wert kleiner ist als in MaxPacketSize angegeben.

RetransmissionCount     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535

Standard: 8

Legt fest, wie oft SPX Probedaten schickt, während es auf eine Bestätigung der Daten wartet.

SpxSocketEnd     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535

Standard: 0x7fff

Legt das Ende der Reihe fest, die SPX für die automatische Zuweisung der Sockets benutzt.

SpxSocketStart     REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 65535

Standard: 0x4000

Legt den Beginn der Reihe fest, die SPX für die automatische Zuweisung der Sockets benutzt.

SpxSocketUniqueness     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535

Standard: 8

Legt die Anzahl der Sockets fest, die SPX bei der automatischen Zuweisung eines Sockets unberücksichtigt läßt. Wenn beispielsweise SpxSocketUniqueness auf 8 und SocketStart auf 0x4000 gesetzt ist, reserviert SPX die Reihe 0x4000-0x4007.

WindowSize     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 10 SPX-Pakete

Standard: 4

Legt das Fenster fest, das in den SPX-Paketen genutzt wird. SPX teilt im Feld  “Zuweisung” eines SPX-Pakets dem entfernten Knoten mit, wie viele Empfänge für den Datenempfang verfügbar sind. Der Eintrag WindowSize legt fest, welcher Wert in das SPX-Allocation-Feld eingetragen wird.


Redirector-Diensteinträge

Der Teilschlüssel für den Rdr-Dienst (Redirector-Dienst) hat den folgenden Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

\CurrentControlSet

\Services

\Rdr

\Parameters

Zu den Größen des Suchpuffers, die in den folgenden Einträgen definiert werden: Ist der für die Suche übergebene Puffer kleiner als der Wert von LowerSearchThreshold, fordert das System LowerSearchBufferSize Datenbytes vom Server an. Liegt die Puffergröße zwischen dem Wert von LowerSearchThreshold und dem Wert von UpperSearchBufferSize, dann verwendet das System die angegebene Puffergröße. Bei einer langsamen Verbindung (zum Beispiel über RAS), die länger als 5 Sekunden zum Abfragen von Daten benötigt, verwendet der Redirector-Dienst die vom Benutzer angeforderte Puffergröße.

ConnectTimeout     REG_DWORD

Wertebereich:  Anzahl Sekunden

Standard: 300 (5 Minuten)

Gibt an, wie lange der Redirector maximal darauf wartet, daß ein Verbindungsaufbau oder -abbau abgeschlossen wird.

LowerSearchBufferSize     REG_DWORD

Wertebereich:  Anzahl Kilobytes

Standard: 16 (Kilobytes)

Gibt die Anzahl der Bytes an, die der Redirector bei kleinen Suchvorgängen verwendet.

LowerSearchThreshold     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Kilobytes

Standard: 16 (Kilobytes)

Wenn weniger als die durch LowerSearchThreshold angegebene Anzahl an Bytes übertragen werden, fordert der Redirector eine Suche mit LowerSearchBufferSize. Ist die Suchgröße größer als dieser Wert, wird sie gegebenenfalls auf UpperSearchBufferSize) begrenzt und dann direkt verwendet.

RawIoTimeLimit     REG_DWORD

Wertebereich:	0, 5 oder 9

Standard: Langsame Verbindungen (<=14,400 bps):	deaktiviert (0)

Schnelle Verbindungen	(>14,000 bps): aktiviert (5)

Dieser Eintrag spielt nur in Konfigurationen eine Rolle, die den NetBIOS-Gateway benutzen, und weist dort den Redirector an, Daten in Blocks mit jeweils 64 KByte zu setzen. Wenn RawIoTimeLimit aktiviert ist, erhöht sich der Datendurchsatz um 10-15 Prozent, bei werden allerdings alle anderen simultanen Datentransfers blockiert.

Standardmäßig ist dieses Feature für langsame WAN-Verbindungen (<= 14400 bps) abgeschaltet und für schnelle Verbindungen wie etwa ISDN aktiviert.

Gültige Werte für ISDN-Verbindungen sind:

0	Blockweise E/A ist auch dann abgeschaltet, wenn zwei ISDN-Kanäle mit 64 KBit zur Verfügung stehen
5	Bei der Verbindung über einen ISDN-Kanal ist blockweise E/A abgeschaltet; steht ein zweiter Kanal zur Verfügung, wird sie aktiviert
9	Blockweise E/A wird auch dann verwendet, wenn nur ein ISDN-Kanal verfügbar ist.
StackSize     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Kilobytes

Standard: 4 (KByte)

Legt die Standardgröße des IRP-Stacks für den Redirector fest..

UpperSearchBufferSize     REG_DWORD

Wertebereich:  Anzahl Kilobytes

Standard: 32 (KByte)

Gibt die Anzahl an Bytes an, die der Redirector für umfangreiche Suchvorgänge verwendet.

UseAsyncWriteBehind     REG_DWORD

Wertebereich:  0 oder 1

Standard: 1 (True)

Aktiviert asynchrone verzögerte Schreibvorgänge im Rahmen der Optimierung mit verzögerten Schreibvorgängen.

UseWriteBehind     REG_DWORD

Wertebereich:  0 oder 1

Standard: 1 (True)

Aktiviert die Optimierung durch verzögerte Schreibvorgänge.


Einträge für RAS (Remote Access Service)

Der RemoteAccess-Teilschlüssel wird in die Registrierung eingetragen, wenn Sie RAS auf einem Server mit dem Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung installieren. Die dort eingetragenen Standardwerte und die Werte der zugehörigen Teilschlüssel eignen sich ohne Änderungen für alle Windows NT-Operationen (wie dem Kopieren von Dateien, Nutzen von Netzwerk-Ressourcen und Senden bzw. Empfangen von E-Mail). Bei manchen Systemen müssen Sie die Parameter jedoch individuell einstellen, um bestimmte Leistungs- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Mit Ausnahme von EnableNetbiosGateway sind alle in diesem Abschnitt beschriebenen Registrierungseinträge optional: Wenn sie nicht in der Registrierung erscheinen, verwendet das System eigene Standardvorgaben. Wenn Sie eine dieser Standardvorgaben verändern wollen, müssen Sie den entsprechenden Schlüssel mit einem Registrierungseditor eintragen.

Informationen zu den Konfigurationsdateien für Remote Access und zu anderen Parametern finden Sie in Anhang A des Bandes "Netzwerk" der Dokumentation zu Windows NT Server.

Die Teilschlüssels unterhalb von CurrentControlSet\Services\RemoteAccess umfassen die folgenden Einträge:

Remote Access\Parameters-Teilschlüssel

RAS-NetBIOSGateway-Teilschlüssel

RAS-AsyncMAC-Teilschlüssel

RAS-IP-Teilschlüssel

RAS-NWLink RIP-Teilschlüssel

RAS-NdisWAN-Teilschlüssel

RAS-PPTPE-Teilschlüssel

RAS-RasArp-Teilschlüssel

RAS-RasMan-Teilschlüssel

RAS-Autodial-Teilschlüssel


RemoteAccess\Parameters-Teilschlüsseleinträge

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\RemoteAccess

\Parameters

Änderungen werden erst wirksam, wenn Sie den Remote Access Service beenden und erneut starten. Die Funktionen und Einstellungen dieser Werteinträge sind:

AuthenticateRetries     REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 10

Standard: 2

Legt fest, wie viele erfolglose Wiederholungen beim Scheitern der Echtheitsbestätigung erlaubt sind.

Hinweis: Diesen Wert können Sie auch über den Systemrichtlinien-Editor setzen.

AuthenticateTime     REG_DWORD

Wertebereich: 20 – 600 Sekunden

Standard: 120 Sekunden

Sets the maximum time limit within which a user must be successfully authenticated. If the client does not initiate the authentication process within this time, the user is disconnected.

Hinweis: You can set this value by using the System Policy Editor.

CallbackTime     REG_DWORD

Wertebereich: 2 – 12 Sekunden

Standard: 2 Sekunden

Legt fest, wie lange der Server wartet, bis er den Client zurückruft, wenn der Client eine Rückrufberechtigung hat. Jeder Client gibt eine eigene Rückrufzeit an, wenn er eine Verbindung mit einem Remote Access Server aufbaut. Gibt der Client keinen Wert für die Rückrufzeit an (was zum Beispiel bei Remote Access-Clients der Versionen 1.0 und 1.1 der Fall ist), so wird der Wert des CallbackTime-Parameters zum Standardwert.

Hinweis: You can set this value by using the System Policy Editor.

EnableAudit     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (aktiviert)

Bestimmt, ob Fernzugriffüberwachung ein- oder ausgeschaltet ist. Ist diese Einstellung aktiviert, so werden alle Überwachungen im Sicherheits-Ereignisprotokoll aufgezeichnet, das Sie mit der Ereignisanzeige ansehen können.

NetbiosGatewayEnabled     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (aktiviert)

Durch diese Einstellung wird der Server zu einem NetBIOS-Gateway, d. h. Clients können auf das LAN zugreifen. Ist diese Einstellung deaktiviert, so können RAS-Clients lediglich auf die Ressourcen des Remote Access Servers in einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung zugreifen. Eingewählte Benutzer können dann das Netzwerk nicht sehen und haben keinen Zugriff auf Netzwerk-Ressourcen.

Vorsicht: Ändern Sie diesen Wert nicht mit dem Registrierungseditor, da verschiedene Netzwerkbindungen ebenfalls geändert werden müssen. Dieser Parameter sollte ausschließlich mit dem Programm RAS-Verwaltung geändert werden.


RAS-NetBIOSGateway-Teilschlüsseleinträge

Soweit in den folgenden Beschreibungen nicht explizit angegeben, haben diese Einträge den folgenden Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\RemoteAccess

\Parameters

\NetbiosGateway

MAXxxx-Einträge für RAS-NetBIOSGateway

RemoteListen-Eintrag für RAS-NetBIOSGateway

RASMan-PPP-Einträge

 	RASMan-PPP-Teilschlüssel

Enablexxx- und Disablexxx-Einträge für RAS-NetBIOSGateway

Andere Einträge für RAS-NetBIOSGateway


MAXxxx-Einträge für RAS-NetBIOSGateway

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\RemoteAccess

\Parameters

\NetbiosGateway

MaxBcastDgBuffered     REG_DWORD

Wertebereich: 16 – 255

Standard: 32

Legt die Anzahl der Rundsendungsdatagramme fest, die der Gateway für einen Client puffert. Wenn Sie eine Anwendung einsetzen, in der umfangreiche Übertragungen von Multicast- oder Rundsendungsdatagrammen erfolgen, dann sollten Sie diesen Parameter erhöhen, damit der Remote Access Server alle Datagramme zuverlässig ausliefern kann.

MaxDgBufferedPerGroupName     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 255

Standard: 10

Legt die Anzahl an Datagrammen fest, die pro Gruppenname gepuffert werden können. Durch Erhöhen dieses Wertes werden mehr Datagramme pro Gruppe gepuffert, allerdings wird auch zusätzlicher virtueller Speicher benötigt.

MaxDynMem     REG_DWORD

Wertebereich: 131072 – 4294967295

Standard: 655350

Legt die Größe des virtuellen Speichers fest, der zum Puffern der Daten von NetBIOS-Sitzungen für jeden RAS-Client verwendet wird.

Da der Remote Access Server einen Gateway zwischen der langsamen Leitung und dem LAN darstellt, speichert (oder puffert) er Daten in seinem Speicher, wenn sie von der schnellen Leitung (dem LAN) kommen, bevor die Daten an die langsame (asynchrone) Leitung weitergeleitet werden.

Der Remote Access Server verbraucht so wenig physischen Systemspeicher wie möglich, indem er eine minimale Seitenanzahl (ca. 64 KB pro Client) reserviert und ansonsten virtuellen Speicher (bis zum Wert von MaxDynMem) verwendet, um die übrigen Daten zu speichern. Sie können daher diesen Wert nach Bedarf erhöhen, solange auf der Festplatte genügend Speicher zum Erweitern von PAGEFILE.SYS zur Verfügung steht.

Wenn Sie eine Anwendung mit einem schnellen Sender (LAN) und einem langsamen (asynchronen) Empfänger haben und der Sender mehr Daten sendet, als der Remote Access Server in dem mit MaxDynMem angegebenen Puffer zwischenspeichern kann, verwendet der Remote Access Server eine Art Flußprotokoll auf der NetBIOS-Ebene, indem er solange nicht NCB.RECEIVE an die Sitzung übermittelt, bis genügend Speicherplatz zum Aufnehmen der eingehenden Daten zur Verfügung steht. Daher sollten Sie bei solchen Anwendungen den Wert für NetBIOS SEND/RECEIVE-Zeitüberschreitungen erhöhen, damit sich der schnelle Sender an den langsamen Empfänger anpassen kann.

MaxNames     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 255

Standard: 255

Legt fest, wieviel eindeutige NetBIOS-Namen jeder Client maximal haben kann, wobei die Obergrenze für alle Clients zusammen bei 255 liegt.

RAS-Clients unter Windows NT und Windows für Workgroups benötigen jeweils bis zu sieben oder acht Namen. Sie können diese Arbeitsstationen unterbringen, indem Sie den Wert von MaxNames auf 8 festlegen und die Anzahl der Schnittstellen auf dem Remote Access Server reduzieren. Wenn Sie Windows NT- oder Windows- für-Workgroups-Clients haben, die sich in Server einwählen, auf denen Remote Access, Version 1.1 oder niedriger, ausgeführt wird, dann legen Sie diesen Parameter auf den Wert 8 oder höher fest.

MaxSessions     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 255

Standard: 255

Legt fest, wieviel NetBIOS-Sitzungen für jeden Client maximal gleichzeitig aktiv sein können. Die Obergrenze für alle Clients zusammen beträgt 255. Wenn mehrere Clients gleichzeitig die Verbindung aufbauen und jeder dieser Clients 4 oder 5 Sitzungen ausführt, dann verringern Sie diesen Parameter, damit die Gesamtanzahl an Sitzungen nicht 255 überschreitet.


RemoteListen-Eintrag für RAS-NetBIOSGateway

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\RemoteAccess

\Parameters

\NetbiosGateway

RemoteListen     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 2

Standard: 1 (Nachrichten)

Legt fest, in welchem Umfang NCB_LISTEN von RAS-Clients abgesetzt werden kann. Mögliche Werte sind:

Wert	Beschreibung	Bedeutung
0	gesperrt	Sperrt die Möglichkeit eines Clients, NCB_LISTEN für einen NetBIOS-Namen abzusetzen. Weil jeder Auftrag dieser Art eine Sitzung erfordert, können Sie Sitzungen einsparen, indem Sie diesen Parameter auf 0 festlegen.
1 (default)	Nachrichten	Ermöglicht Clients, NCB_LISTEN auf Windows NT Server-Nachrichtenaliasen abzusetzen. Führt ein RAS-Client den Nachrichtendienst aus, so kann er Nachrichten von LAN-Benutzern, Druckern o.ä. erhalten.
2	Alles	Ermöglicht NCB_LISTEN für alle NetBIOS-Namen auf dem RAS-Client, d. h. RAS-Clients können NetBIOS-Serveranwendungen ausführen. Durch diese Einstellung können alle RAS-Clients zu NetBIOS-Servern im Netzwerk werden.
Am besten eignet sich der Standardwert 1 (Nachrichten) für den Parameter RemoteListen. NCB_LISTEN für RAS-Clients erfordert sehr viele Systemressourcen und ist daher nicht empfehlenswert.

Hat RemoteListen den Wert 2, so setzt der Remote Access Server ein NCB_LISTEN für alle NetBIOS-Namen von RAS-Clients ab. Da der durchschnittlichen Windows NT Server-Arbeitsstation ca. sieben oder acht NetBIOS-Namen zugeordnet sind, würde für insgesamt 7 * 64 oder 8 * 64 NetBIOS-Namen (das Maximum an Clients pro Remote Access Server) ein NCB_LISTEN abgesetzt, wodurch die Obergrenze von 255 überschritten würde.


Enablexxx- und Disablexxx-Einträge für RAS-NetBIOSGateway

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\RemoteAccess

\Parameters

\NetbiosGateway

DisableMcastFwdWhenSessionTraffic     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (aktiviert)

Vergibt für den Datenverkehr in NetBIOS-Sitzungen (zum Beispiel Windows NT-Anwendungen) eine höhere Priorität als für Multicast-Datagramme (zum Beispiel Server-Meldungen). Mit anderen Worten: Multicast-Datagramme werden nur übertragen, wenn kein Datenverkehr durch NetBIOS-Sitzungen stattfindet. Dieser Parameter sollte aktiviert bleiben, solange Sie keine Anwendung ausführen, die Multicast-Datagramme erfordert..

EnableBroadcast     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (deaktiviert)

Legt fest, ob Rundsendungsdatagramme an nichtlokale Arbeitsstationen weitergeleitet werden. Rundsendungsdatagramme sind nur bedingt einsetzbar und benötigen eine zu große Bandbreite in einer langsamen Verknüpfung. Dieser Parameter sollte daher nur dann aktiviert werden, wenn Sie eine Anwendung ausführen, die Rundsendungsdatagramme erfordert.

EnableNetbiosSessionsAuditing    REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (deaktiviert)

Aktivieren Sie diesen Parameter, um im Ereignisprotokoll die Einrichtung von NetBIOS-Sitzungen zwischen den RAS-Clients und den LAN-Servern aufzuzeichnen. Sie können dann nachvollziehen, auf welche NetBIOS-Ressourcen im LAN zugegriffen wurde.


Andere Einträge für RAS-NetBIOSGateway

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\RemoteAccess

\Parameters

\NetbiosGateway

AutoDisconnect     REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 60000 Sekunden (1000 Minuten)

Standard: 1200 Sekunden (20 Minuten)

Legt das Zeitintervall fest, nach dem inaktive Verbindungen abgebaut werden. Die Inaktivität wird daran gemessen, daß keine Datenübertragungen (wie Kopieren von Dateien, Zugreifen auf Netzwerk-Ressourcen oder Senden bzw. Empfangen von E-Mail) im Rahmen der NetBIOS-Sitzung mehr stattfinden. Sie sollten diesen Eintrag auf 0 Sekunden festlegen, wenn Clients Anwendungen ausführen, die NetBIOS-Datagramme übertragen. Durch den Wert 0 wird AutoDisconnect ausgeschaltet.

Hinweis: You can set this value by using the System Policy Editor.

MultiCastForwardRate     REG_DWORD

Wertebereich: –1 (deaktiviert); 0 – 32676 Sekunden

Standard: 5

Regelt das Multicasting von Gruppennamen-Datagrammen an alle nichtlokalen Arbeitsstationen. Durch diesen Parameter werden an Gruppennamen gesendete Datagramme gefiltert, indem die Weiterleitung nach dem abgegebenen Zeitintervall erfolgt.

Der Wert –1 sperrt das Weiterleiten. Der Wert 0 garantiert die Auslieferung von Gruppennamen-Datagrammen. Beim Wert n werden Datagramme alle n Sekunden weitergeleitet, sofern n im Bereich von 1 bis 32676 liegt.

Hat der Parameter EnableBroadcast den Wert 0, so werden keine Rundsendungen weitergeleitet, auch dann nicht, wenn der Parameter MultiCastForwardRate einen positiven Wert hat (in diesem Fall werden nur Multicast-Datagramme weitergeleitet). Die Leitung wird überlastet. Hat MultiCastForwardRate den Wert –1, so werden Rundsendungen immer noch nicht weitergeleitet, selbst wenn EnableBroadcast den Wert 1 hat. Siehe auch EnableBroadcast unter dem Stichwort Enablexxx- und Disablexxx-Einträge für RAS- NetBIOSGateway.

NumRecvQueryIndications     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 32

Standard: 3

Erlaubt einem RAS-Client, mehrere Netzwerkverbindungen gleichzeitig aufzubauen. Führt ein RAS-Client eine NetBIOS-Anwendung aus, die gleichzeitig mehrere NCB.CALL-Befehle ausführt, so erhöhen Sie diesen Parameter, um den Durchsatz zu verbessern.

RcvDgSubmittedPerGroupName     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 32

Standard: 3

Bestimmt die Anzahl an NetBIOS-Befehlen des Typs Receive Datagram, die gleichzeitig pro Gruppenname auf dem LAN-Stapel übermittelt werden können. Halten Sie diesen Wert so klein wie möglich, um die von den Systemressourcen benötigte Speichermenge zu minimieren. Jeder empfangene Datagramm-Befehl benötigt ca. 1,5 KB physischen Systemspeicher.

SizWorkBufs     REG_DWORD

Wertebereich: 1024 – 65536

Standard: 4500

Legt die Größe von Arbeitspuffern fest. Die Standardeinstellung ist für das SMB-Protokoll (SMB = Server Message Block) optimiert, das zwischen der Arbeitsstation und dem Server auf dem Windows NT Server-System eingesetzt wird.


RAS AsyncMAC-Teilschlüsseleinträge
RAS-AsyncMAC-Teilschlüsseleinträge

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\AsyncMacn

\Parameters

Damit Änderungen in diesem Teil der Registrierung wirksam werden, müssen sie den Computer neu starten.

MaxFrameSize     REG_DWORD

Wertebereich: 576 – 1514

Standard: 1514

Bestimmt die maximale Rahmengröße. Verwenden Sie kleinere Rahmengrößen, wenn Verbindungen durch Rauschen gestört werden. Durch einen kleineren Wert werden weniger Daten pro Rahmen gesendet, was den Durchsatz verringert. Ändern Sie diesen Parameter nicht für ältere RAS-Versionen. Der Wert wird intern zwischen dem Server und den Windows NT-Clients festgelegt.

TimeoutBase     REG_DWORD

Wertebereich: 500 – 1000

Standard: 500

Legt fest, wie viel Zeit vergehen muß, bevor der NetBIOS-Gateway auf "Zeitüberschreitung" erkennt und eine Verbindung schließt. Wenn auf Ihrem System eine ungewöhnlich hohe Zahl von Zeitüberschreitungen (mehr als 10 Timeouts pro 100 KByte empfangener Daten) auftritt und dieses System mit einer Sicherheitseinrichtung ausgerüstet ist oder die Computermodems entweder mit Fehlerkontrolle oder Hardware-Komprimierung arbeiten, dann sollten Sie TimeoutBase von 500 auf 1000 erhöhen.

Hinweis: In seltenen Fällen können Netzwerke auf die Erhöhung von TimeoutBase mit Fehlfunktionen reagieren - etwa langsamer reagieren oder es notwendig machen, daß Sie Netzwerkbefehle mehrfach eingeben.


RAS IP-Teilschlüsseleinträge

Die Einträge dieses Teilschlüssels stellen Parameter für den Remote Access Service über das Internet-Protokoll (IP) dar.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\

CurrentControlSet

\Services

\RemoteAccess

\Parameters

\IP

DNSNameServers     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: IP-Adressen

Standard: DNS Server

Dieser Eintrag erscheint normalerweise nur in der Registrierung, wenn eine aktive Verbindung zu einem RAS-Server besteht. Wenn Sie DNSNameServers mit einem Registrierungseditor permanent zur Registrierung hinzufügen, können Sie auf diese Weise die automatische Zuweisung von DNS-Servern zu RAS-Clients außer Kraft setzen, die der RAS-Server normalerweise ausführt.

WINSNameServer     REG_SZ

Wertebereich: IP-Adresse

Standard: WINS Server

Dieser Eintrag erscheint normalerweise nur in der Registrierung, wenn eine aktive Verbindung zu einem RAS-Server besteht. Wenn Sie WINSNameServer mit einem Registrierungseditor permanent zur Registrierung hinzufügen, können Sie auf diese Weise die automatische Zuweisung eines WINS-Servers zu RAS-Clients außer Kraft setzen, die der RAS-Server normalerweise ausführt.

WINSNameServerBackup     REG_SZ

Wertebereich: IP-Adresse

Standard: WINS Server

Dieser Eintrag erscheint normalerweise nur in der Registrierung, wenn eine aktive Verbindung zu einem RAS-Server besteht. Wenn Sie WINSNameServerBackup mit einem Registrierungseditor permanent zur Registrierung hinzufügen, können Sie auf diese Weise die automatische Zuweisung eines WINS-Backup-Servers zu RAS-Clients außer Kraft setzen, die der RAS-Server normalerweise ausführt.


RAS NdisWAN-Teilschlüsseleinträge
RAS-NdisWAN-Teilschlüsseleinträge

Dieser Teilschlüssel erscheint nur in der Registrierung, wenn RAS auf dem jeweiligen Computer installiert ist. Seine Einträge konfigurieren den Remote Access Service (RAS).

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\NdisWan

\Parameters

Querverweis: NdisWanx-Teilschlüssel.

NetworkAddress     REG_SZ

Wertebereich: " xxxxxx"

Einige Anwendungen setzen voraus, daß die IEEE-Adresse der Netzwerkkarte verfügbar ist. Da RAS über Modems (und nicht über Netzwerkkarten) arbeitet, existiert normalerweise keine IEEE-Adresse, die sich mit diesem Eintrag bei Bedarf simulieren läßt.

NetworkAddress legt die ersten vier Bytes der IEEE-Adresse explizit fest. (Die letzten beiden Bytes sind zur Identifikation des verwendeten Ports reserviert.) Von einer IEEE- oder MAC-Adresse wie 03-1F-2C-81-92-34 werden bei WAN-Verbindungen nur die ersten vier Bytes (03-1F-2C-81) gelesen, die Bytes 92-34 identifizieren den zur Verbindung verwendeten Port.

Damit diese Änderung wirksam wird, müssen Sie den Computer neu starten.


Ndiswanx-Teilschlüssel

Neben dem NdisWan-Teilschlüssel erzeugt das System im Services-Teilschlüssel für jede serielle Schnittstelle, die für RAS konfiguriert ist, einen Unterschlüssel der Form Ndiswanx, wobei x für eine Ziffer steht.

Bei der Konfiguration der Ports können Sie über diese Schlüssel festlegen, ob RAS-Clients nur auf den RAS-Server (PPP-Verbindung) oder auf  das gesamte Netzwerk Zugriff haben..

Auf einem Computer, der über zwei für RAS konfigurierte Ports verfügt, erscheinen beispielsweise die folgenden Teilschlüssel in der Registrierung:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\NDisWan

\Parameters

\NdisWan1

\NdisWan2


RAS PPTP-Teilschlüsseleinträge
RAS-PPTPE-Teilschlüsseleinträge

Die Einträge dieses Teilschlüssels enthalten Daten für den PPTP-Dienst (d.h. das Point-to-Point-Tunneling-Protokoll).

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\RasPptpe

\Parameters

\Configuration

Querverweis: DontAddDefaultGateway (in HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ CurrentControlSet\ Services\ Netzkarte#\ Parameters\ Tcpip.

AuthenticateIncomingCalls     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Legt fest, ob das PPTP-Protokoll Aufrufe von beliebigen IP-Adressen aus (Wert: 0) oder nur von den IP-Adressen aus erlaubt, die unter PeerClientIPAddresses eingetragen sind (Wert: 1). Wenn Sie hier den Wert 1 eintragen und PeerClientIPAddresses leer lassen, dann ist überhaupt keine Verbindung möglich.

PeerClientIPAddresses     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: IP-Adresse(n)

Standard: Leerstring

Dieser Eintrag wird nur verwendet, wenn AuthenticateIncomingCalls auf 1 gesetzt ist und gibt dann die IP-Adresse(n) an, von denen aus PPTP-Protokollaufrufe möglich sind.


RAS-RasArp-Teilschlüsseleinträge

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\RasArp

\Parameters

DisableOtherSrcPackets     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (Vorgabe, nicht in der Registrierung enthalten)

Legt fst, ob ein RAS-Computer, der als einfacher Einwähl-Router arbeitet, Pakete von LAN-Clients über die PPP-Verbindung sendet (Wert: 0) oder nicht (Wert: 1 bzw. kein Registrierungseintrag).

Dieser Werteintrag ist ausschließlich für kleine LANs mit statischer Netzwerk-Konfiguration vorgesehen und wird in Netzwerken mit Multiprotokoll-Routing durch den Windows NT Server nicht benötigt.

Wenn dieser Wert auf 1 gesetzt ist (oder der Eintrag komplett in der Registrierung fehlt), dann bekommt der entfernte Client nur IP-Pakete zu sehen, die als Quelle die IP-Adresse des RAS-Servers enthalten. Ist hier der Wert 0 eingetragen, dann sendet der RAS-Server auch Pakete anderen LAN-Clients (mit den IP-Adressen dieser Computer) an den RAS-Client.

FilterBroadcasts	     REG_DWORD

Wertebereich: 0 (deaktiviert) oder 1 (aktiviert)

Standard: 1

Wenn hier der Wert 1 eingetragen ist, überträgt RAS Rundsendepakete (IP-Zieladresse 255.255.255.255) und Multicast-Pakete für Subnetze (IP-Zieladressen x.y.255.255). Diesen Parameter können Sie auf 0 setzen, wenn Clients eine Verbindung über RAS-Router von anderen Anbietern herstellen, die ihrerseits das Weiterleiten von Rundsendungen und Multicasts unterstützen.

Bitte beachten Sie, daß Windows NT RAS-Server Broadcasts und Multicasts nicht an RAS-Clients weiterleiten.


RAS-RasMan-Teilschlüsseleinträge (Übersicht)
RAS-RasMan-Teilschlüsseleinträge

Die Einträge dieses Teilschlüssels enthalten Konfigurationsdaten für den Remote Access Service (RAS). Abhängig von den installierten Diensten kann der RasMan-Teilschlüssel seinerseits zwei weitere Teilschlüssel namens Parameters und PPP enthalten.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\RasMan

Diese Teilschlüssel und die darin enthaltenen Werteinträge werden in den folgenden Abschnitten beschrieben:

RAS-RasMan\Parameters-Teilschlüsseleinträge

RAS-RasMan\PPP-Einträge

RAS-RasMan\PPP-Teilschlüssel


RAS-RasMan\Parameters-Teilschlüsseleinträge

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\RasMan

\Parameters

DisableSavePassword     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Legt fest, ob die Speicherung von Kennwörtern für Einwählverbindungen im Telefonbuch möglich ist (Wert: 0) oder nicht (Wert: 1).

Wenn Sie hier den Wert 1 eintragen, löscht das System sämtliche im Telefonbuch gespeicherten Kennwörter und schaltet das Kästchen Kennwort speichern ab.

Die Standardvorgabe 0 erlaubt die Speicherung von Kennwörtern, wobei die Suche und Entschlüsselung bei umfangreicheren Telefonbüchern zu einer leichten Verzögerung im Dialogfeld Verbinden mit führen kann.

Logging     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Legt fest, ob die einzelnen Schritte der Verbindungsaufnahme über serielle Ports protokolliert werden (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0).

Wenn hier der Wert 1 eingetragen ist, schreibt das System Befehle an und Antworten vom Modem in eine Datei namens Systemroot\System32\Ras\Device.log. Die Protokollierung findet ausschließlich statt, so lange das Modem im Kommandomodus läuft, d.h. wird beim Zustandekommen der Verbindung beendet (und erst bei einer weiteren Verbindungsaufnahme fortgesetzt).

Wenn die Größe der Datei Device.log 100 KByte überschreitet, löscht Windows NT diese Datei, die Protokollierung wird nach dieser Löschoperation ggf. fortgesetzt. Des weiteren wird Device.log gelöscht, wenn Sie sämtliche RAS-Komponenten anhalten und danach die erste RAS-Komponente fortsetzen.


RASMan-PPP-Teilschlüsseleinträge

Dieser Teilschlüssel enthält Einträge für den Point-to-Point-Protokolldienst des Remote Access Service (RAS).

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Rasman

\PPP

Neben den hier beschriebenen Einträgen enthält der PPP-Teilschlüssel weitere Teilschlüssel, die Pfade zu den von diesem Dienst verwendeten dynamischen Bibliotheken angeben. Diese Teilschlüssel sind unter dem Stichwort RASMan-PPP-Teilschlüssel beschrieben.

DefaultCallbackDelay     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 255 Sekunden

Standard: 12

Legt die Zeitspanne zwischen Anruf und Rückruf durch den RAS-Server fest. Dieser Eintrag ist normalerweise nicht in der Registrierung enthalten: Wenn Sie die Standardvorgabe von 12 Sekunden verändern wollen, müssen Sie ihn explizit in der Registrierung des RAS-Clients (nicht des RAS-Servers) anlegen.

DisableSoftwareCompression     REG_DWORD

Wertebereich: 0 (aktiviert) oder 1 (deaktiviert)

Standard: 0

Legt fest, ob RAS-Verbindungen Software-Komprimierung der Daten erlauben (Wert: 0, Standardvorgabe) oder nicht (Wert: 1).

ForceEncryptedPassword     REG_DWORD

Wertebereich: 0 (deaktiviert) oder 1 (aktiviert)

Standard: 1

Dieser Parameter gilt nur für Server. Damit wird bei der Zugangsberechtigungsprüfung der Clients zwingend das Cryptohandshake-Berechtigungsprüfungsprotokoll verwendet. Das bedeutet, daß das Paßwort nicht während der Zugangsberechtigungsprüfung durch die Leitung geschickt wird.

Logging     REG_DWORD

Wertebereich: 0 (deaktiviert) oder 1 (aktiviert)

Standard: 1

Legt fest, ob ob PPP-Ereignisse in einer Transaktionsdatei \Systemroot\System32\Ras\Ppp.log protokolliert werden (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Dieser Eintrag ist in erster Linie für die Problembehebung bei PPP-und RAS-Verbindungen gedacht.

MaxConfigure     REG_DWORD

Wertebereich: Nummer

Standard: 10

Gibt die Anzahl der Konfigurationsanforderungspakete an, die ohne ein vorausgeschicktes Konfigurations-Ack, -Nak oder -Reject gesendet werden, in der Annahme, daß der Peer-Rechner nicht antworten kann.

MaxFailure     REG_DWORD

Wertebereich: Nummer

Standard: 10

Legt fest, wie viele Configure-Nak-Pakete maximal ohne Configure-Ack gesendet werden können, bevor das System davon ausgeht, daß keine Verständigung möglich ist.

MaxReject     REG_DWORD

Wertebereich: Nummer

Standard: 5

Legt fest, wie viele Config-Reject-Pakete maximal gesendet werden können, bevor das System von einer nicht konvergierenden PPP-Verhandlung ausgeht.

MaxTerminate     REG_DWORD

Wertebereich: Nummer

Standard: 2

Legt fest, wie viele Terminate-Request-Pakete maximal gesendet werden können, bevor das System bei einem ausbleibenden Terminate-Ack davon ausgeht, daß der Peer nicht mehr reagiert.

NegotiateTime     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 0xFFFFFFFF Sekunden

Standard: 150

Legt fest, wie viel Zeit eine PPP-Verhandlung bis zum erfolgreichen Abschluß benötigen darf. Wenn dieser Zeitrahmen überschritten wird, beendet das System die Verbindung. Wenn Sie hier den Wert 0 eintragen, findet keine Prüfung des Zeitrahmens statt.

RestartTimer     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 0xFFFFFFFF Sekunden

Standard: 3

Legt den Zeitrahmen für die Übertraguing von Configure-Request- und Terminate-Request-Paketen fest. Überschreitungen dieses Zeitrahmens werden als Timeout behandelt und haben die Wiederholung der jeweiligen Sendung zur Folge.


RAS-PPP-Teilschlüssel
RASMan-PPP-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel enthält seinerseits eine Reihe weiterer Teilschlüssel, die den Speicherort der vom PPP-Dienst verwendeten DLLs angeben.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Rasman

\PPP

\CBCP

\CHAP

\COMPCP

\IPCP

\IPXCP

\NBFCP

\PAP

Neben diesen Teilschlüsseln enthält der PPP-Teilschlüssel auch einige direkte Einträge mit Konfigurationsdaten für den PPP-Dienst. Diese Einträge sind unter dem Stichwort RasMan-PPP-Teilschlüsseleinträge  beschrieben.

CBCP-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel enthält einen benannten Wert (Path), der Suchweg und Name der für das Rückruf-Steuerprotokoll („Callback Control Protocol“) zuständigen DLL angibt. Dieser Eintrag hat das folgende Format:

Path     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich:	DLL-Pfad und Dateiname

Standard: Systemroot\System32\Rascpcp.dll

CHAP-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel enthält einen benannten Wert (Path), der Suchweg und Name der für das Krypto-Handshake-Authentisierungsprotokoll „Crypto-Handshake Authentication Protocol“) zuständigen DLL angibt. Dieser Eintrag hat das folgende Format:

Path     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich:	DLL-Pfad und Dateiname

Standard: Systemroot\System32\Raschap.dll

COMPCP-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel enthält einen benannten Wert (Path), der Suchweg und Name der für das Komprimierungs-Steuerprotokoll („Compression Control Protocol „) zuständigen DLL angibt. Dieser Eintrag hat das folgende Format:

Path     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich:	DLL-Pfad und Dateiname

Standard: Systemroot\System32\Rasccp.dll

IPCP-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel enthält die folgenden Werteintraäge für das Internet Protocol Control Protocol (IPCP):

Path     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich:	DLL-Pfad und Dateiname

Standard: Systemroot\System32\Rasipcp.dll

Gibt Suchweg und Name der für das IP-Kontrollprotokoll („Internet Protocol Control Protocol“) zuständigen DLL an. Dieser Werteintrag erscheint nur in der Reistrierung, wenn TCP/IP installiert und RAS für TCP/IP konfiguriert ist.

AcceptVJCompression     REG_DWORD

Wertebereich:	0 (False) oder 1 (True)

Standard: 	1  (nicht in der Registrierung enthalten)

Legt fest, ob IPCP die Standardoption 0x02 - IP-Header-Komprimierung nach Van Jacobson (VJ) - akzeptiert (Wert: 1 bzw. kein Registrierungseintrag) oder nicht. Dieser Eintrag erscheint nur in der Registrierung, wenn er explizit mit einem Registrierungseditor hinzugefügt wurde.

PriorityBasedOnSubNetwork      REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 	nicht in der Registrierung

Lokale und entfernte Teilnetze gehören zur selben Reihe von Netzwerknummern. Standardmäßig leitet RAS Pakete über die RAS-Verbindung weiter, wenn die beiden Schnittstellen zum selben Netzwerk gehören. Wenn dieser Wert auf 1 gesetzt ist, leitet RAS  Pakete mit Teilnetznummer weiter und zeigt diese Maschine auf dem LAN, auch wenn es über das RAS hereingeholt wurde.

Legt bei Computern mit mehreren IP-Verbindungen (Netzkwerkkarte und RAS-Verbindung über ein Modem) fest, ob die Prioritätenvergabe anhand der Subnetznummer geschieht (Wert: 1) oder nicht (Wert 0). Determines whether. Dieser Eintrag erscheint nur in der Registrierung, wenn er explizit hinzugefügt wurde.

Wenn eine RAS-Verbindung besteht und ihr eine Adresse mit derselben Netzwerk-Nummer wie für das LAN zugeordnet wurde, dann werden sämtliche Pakete auch dann über die RAS-Verbindung gesendet, wenn RAS- und LAN-Verbindung verschiedene Subnetz-Nummern haben.

Hat beispielsweise die Netzwerkkarte die IP-Adresse 10.1.1.1 (Subnet Mask 255.255.0.0) und die RAS-Verbindung die IP-Adresse 10.2.1.1, dann werden sämtliche Pakete mit IP-Zieladressen der Form 10.x.x.x über die RAS-Verbindung gesendet, so lange PriorityBasedOnSubNetwork auf 0 gesetzt ist. Ist dieser Wert dagegen gesetzt, dann verwendet der Computer RAS für die IP-Zieladresse 10.2.x.x und die Netzwerkkarte für die IP-Adresse 10.1.x.x.

Querverweis: DisableOtherSrcPackets

RequestNameServerAddresses     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 	1 (nicht in der Registrierung)

Legt fest, ob IPCP auf der Client-Seite die Microsoft-Erweiterungen (0x81, 0x82, 0x83, und 0x84) bei der Verhandlung von WINS- und DNS-Serveradressen verwendet (Wert 1 bzw. kein Eintrag in der Registrierung) oder nicht (Wert: 0).

RequestVJCompression     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: (nicht in der Registrierung)

Legt fest, ob IPCP die Stnadardoption 0x02 (IP-Vorspannkomprimierung nach Van Jacobson) fordert (Wert 1 bzw. kein Registrierungseintrag) oder nicht (Wert: 0).

IPXCP-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel enthält einen Werteintrag (Path), der Name und Speicherort der für das Internetwork Packet Exchange Control Protocol (IPXCP) zuständigen DLL angibt. Er erscheint in der Registrierung, wenn RAS für die Verwendung von IPX konfiguriert ist und der NetWare-Client bzw. der Gateway Service für NetWare installiert ist. Der Werteintrag hat das folgende Format:

Path     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich:	DLL-Pfad und Dateiname

Standard: Systemroot\System32\Rasipxcp.dll

NBFCP -Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel enthält einen Werteintrag (Path), der Namen und Speicherort der für das NetBEUI Framing Control Protocol (NBFCP) zuständigen DLL angibt. Er erscheint in der Registrierung, wenn NetBEUI installiert und RAS für die Verwendung von NetBEUI konfiguriert ist. Der Werteintrag hat das folgende Format:

Path     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich:	DLL-Pfad und Dateiname

Standard: Systemroot\System32\Rasnbfcp.dll

PAP-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel enthält einen Werteintrag (Path) , der Namen und Speicherort der für das Kennwortbestätigungsprotokoll („Password Authentication Protocol“ zuständigen DLL angibt. Der Werteintrag hat das folgende Format:

Path     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich:	DLL-Pfad und Dateiname

Standard: Systemroot\System32\Raspap.dll


RAS Autodial-Teilschlüsseleinträge

Die Werteinträge dieses Teilschlüssels enthalten benutzerdefinierte Einstellungen im Zusammenhang mit der Selbstwählmöglichkeit von RAS.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\RAS Autodial

\Control

DisabledAddresses     REG_MULTI_SZ

Wertebereich:	IP-Adressen oder Computernamen

Standard: 	(keine bzw. leere Liste)

Gibt bei Bedarf die Computer (über ihre IP-Adresse oder ihren NetBIOS-Namen) an, bei denen die Selbstwählfunktion auch dann deaktiviert ist, wenn sie für das jeweilige Ziel global aktiviert wurde. Dieser Eintrag wird nicht bei der Installation von RAS, sondern erst bei der ersten Selbstwahl erzeugt. Die NetBIOS-Computernamen dieser Liste unterscheiden nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung.


Verzeichnisreproduktions-Diensteinträge

Der Registrierungspfad mit Einträgen für den Verzeichnisreproduktionsdienst ist:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Replicator

\Parameters

Export- und Import-Einräge für den Verzeichnisreproduktionsdienst

Andere Einträge für den Verzeichnisreproduktionsdienst


Export- und Import-Einräge für den Verzeichnisreproduktionsdienst

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Replicator

\Parameters

ExportList     REG_SZ

Wertebereich: Liste

Standard: (keiner)

Gibt eine unbegrenzte Liste von Servern oder Domänen an, die Benachrichtigungen erhalten, wenn das Exportverzeichnis aktualisiert wird. Diese Server reproduzieren anschließend das Verzeichnis vom Exportserver. Wird Liste nicht angegeben, so sendet der Exportserver eine Nachricht an seine Domäne. Mehrere Namen in Liste müssen mit einem Semikolon (;) voneinander getrennt werden. Dieser Wert wird ignoriert, wenn Replicate den Wert 2 (Import) hat.

In dieser Liste angegebene Computernamen sind NetBIOS-Namen, d.h. werden im Gegensatz zu UNC-Namen nicht mir zwei umgekehrten Schrägstrichen eingeleitet.

Verwenden Sie die Steuerelemente zur Verzeichnisreproduktion im Server-Manager oder das Symbol Server in der Systemsteuerung, um diesen Wert festzulegen.

ExportPath     REG_SZ oder REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Pfadname

Standard: Systemroot\System32\Repl\Export

Gibt den Exportpfad an. Alle zu reproduzierenden Dateien müssen sich in einem Unterverzeichnis des Exportverzeichnisses befinden. Dieser Wert wird ignoriert, wenn Replicate den Wert 2 (Import) hat. Verwenden Sie die Steuerelemente zur Verzeichnisreproduktion im Server-Manager oder das Symbol Server in der Systemsteuerung, um diesen Wert festzulegen. UNC-Namen sind nicht zulässig.

ImportList     REG_SZ

Wertebereich: Liste

Gibt eine unbegrenzte Liste von Servern oder Domänen an, die Benachrichtigungen erhalten, wenn das Importverzeichnis aktualisiert wird. Diese Server reproduzieren anschließend das Verzeichnis vom Importserver. Wird Liste nicht angegeben, so kommen die Aktualisierungen von der Domäne des Importservers. Mehrere Namen in Liste müssen mit einem Semikolon (;) voneinander getrennt werden. Dieser Wert wird ignoriert, wenn Replicate den Wert 1 (Export) hat.

In dieser Liste angegebene Computernamen sind NetBIOS-Namen, d.h. werden im Gegensatz zu UNC-Namen nicht mir zwei umgekehrten Schrägstrichen eingeleitet.

Verwenden Sie die Steuerelemente zur Verzeichnisreproduktion im Server-Manager oder das Symbol Server in der Systemsteuerung, um diesen Wert festzulegen.

ImportPath     REG_SZ oder REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Pfadname

Standard: Systemroot\System32\Repl\Import

Gibt den Pfad auf dem Importserver an, in dem von Exportservern reproduzierte Verzeichnisse abgelegt werden sollen. Dieser Wert wird ignoriert, wenn Replicate den Wert 1 (Export) hat. Verwenden Sie die Steuerelemente zur Verzeichnisreproduktion im Server-Manager oder das Symbol Server in der Systemsteuerung, um diesen Wert festzulegen. UNC-Namen sind nicht zulässig.


Andere Einträge für den Verzeichnisreproduktionsdienst

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Replicator

\Parameters

CrashDir     REG_SZ

Wertebereich: Name eines Verzeichnisses auf oberster Ebene

Dieser Wert wird temporär vom Verzeichnisreproduktionsdienst in die Registrierung eingetragen. Wenn er sich nach dem Beheben eines Systemschadens noch in der Registrierung befindet, können Sie ihn mit dem Registrierungseditor löschen.

GuardTime     REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis halber Wert von Interval (siehe unten)

Standard: 2 (Minuten)

Legt fest, wie lange ein exportiertes Verzeichnis unverändert bleiben muß, bevor ein Importserver die in diesem Verzeichnis enthaltenen Dateien repliziert.

Dieser Eintrag wird nur bei Verzeichnissen mit Baum-Integrität berücksichtigt.

Interval     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 60 Minuten

Standard: 5 Minuten

Legt fest, wie oft ein Exportserver die reproduzierten Verzeichnisse auf Änderungen überprüft. Diese Einstellung wird von Importservern ignoriert.

Pulse     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 10 Zyklen

Standard: 3

Gibt an, wie oft der Exportserver die Sendung der letzten Aktualisierungsnachricht wiederholt. Diese Aktualisierungsnachrichten werden selbst dann versendet, wenn keine Änderungen aufgetreten sind, damit Importserver, die die ursprüngliche Aktualisierungsnachricht nicht erhalten haben, die Nachricht trotzdem noch bekommen. Der Server wartet eine bestimmte Zeit, die sich aus der Multiplikation von Pulse und Interval ergibt, bevor er eine Aktualisierungsnachricht sendet.

Random     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 120 Sekunden

Standard: 60

Gibt an, wie lange Importserver maximal warten können, bevor sie eine Aktualisierung anfordern. Ein Importserver verwendet den Random-Wert des Exportservers zum Erzeugen einer zufälligen Zeitspanne in Sekunden (von 0 bis zum Wert von Random). Der Importserver wartet nach dem Erhalten einer Aktualisierungsnachricht die ermittelte Zeitspanne ab, bevor er das zu reproduzierende Verzeichnis vom Exportserver anfordert. Dadurch wird der Exportserver vor Überlastung durch gleichzeitige Aktualisierungsanforderungen geschützt.

Replicate     REG_DWORD

Wertebereich: 1, 2 oder 3

Standard: 3

Gibt die Art der Reproduktion gemäß der folgenden Liste an:

1 = Export—Export – Der Server verwaltet einen Hauptbaum, der reproduziert werden soll.

2 = Import—Import – Der Server erhält Aktualisierungsnachrichten vom Exportserver.

3 = Beide – Der Server exportiert und importiert Verzeichnisse oder Dateien.

Verwenden Sie die Steuerelemente zur Verzeichnisreproduktion im Server-Manager oder das Symbol Server in der Systemsteuerung, um diesen Wert festzulegen.


Schedule-Diensteinträge

Für den Zeitplandienst können in diesem Pfad keine Parameter hinzugefügt werden.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Schedule

Mit dem Zeitplandienst können Sie festlegen, daß eine Aktion, zum Beispiel das Ausführen einer Datei oder Stapelverarbeitungsdatei, zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet. Sie müssen Zugriffsberechtigungen auf den Schedule-Schlüssel selbst definieren, wenn die Ausführung nicht im Rahmen eines angemeldeten Administratorkontos erfolgen soll.


Server-Diensteinträge

Mit dem Registrierungseditor können Sie die Startparameter für den Serverdienst verändern. Sofern nicht anders angegeben, befinden sich diese Parameter im folgenden Pfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\LanmanServer

\Parameters

Enablexxx-Einträge für den Serverdienst

Initxxx-Einträge für den Serverdienst

MAXxxx-Einträge für den Serverdienst

MINxxx-Einträge für den Serverdienst

Scavxxx-Einträge für den Serverdienst

Sessxxx-Einträge für den Serverdienst

Threadxxx-Einträge für den Serverdienst

Andere Einträge für den Serverdienst

Die Parameter zum Steuern von Netzwerkbindungen für diesen Dienst sind im Abschnitt NetRules-Teilschlüsseleinträge  beschrieben.


Andere Einträge für den Serverdienst

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\LanmanServer

\Parameters

AlertSched     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 65535 Minuten

Standard: 5

Gibt beim Microsoft LAN-Manager und bei Windows NT an, wie oft der Server auf Warnzustände prüft und die erforderlichen Warnmeldungen versendet.

AutoDisconnect     REG_DWORD

Wertebereich:	Minuten: 0 – 0xFFFFFFF

Standard: 15

Legt fest, wie lange ein virtueller Kreis ohne neue Nachrichten bleiben darf, bevor die Verbindung getrennt wird. Wenn über diesen Kreis noch Dateien offengehalten werden oder Suchoperationen ausstehen, findet keine automatische Trennung der Verbindung statt. Wenn Sie hier einen niedrigeren Wert eintragen, sparen Sie Ressourcen auf dem Server, müssen aber eventuell mit Einbrüchen bei Clients rechnen, die dann öfter eine Verbindung neu herstellen.

AutoShareServer     REG_DWORD

Wertebereich:	0 (deaktiviert) oder 1 (aktiviert)

Standard: 1

Legt fest, ob Windows NT 4.0 Server automatisch verborgene Freigabenamen für lokale Laufwerke erzeugt (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Auf solche automatisch erzeugten Freigabenamen haben ausschließlich Administratoren Zugriff.

Hinweis:  Manuell angelegte Freigaben werden von diesem Eintrag nicht beeinflußt. Dieser Wert läßt sich auch über den Systemrichtlinien-Editor setzen.

AutoShareWks     REG_DWORD

Wertebereich:	0 (deaktiviert) oder 1 (aktiviert)

Standard: 1

Legt fest, ob Windows NT 4.0 Server automatisch verborgene Freigabenamen für lokale Laufwerke erzeugt (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Auf solche automatisch erzeugten Freigabenamen haben ausschließlich Administratoren Zugriff.

Hinweis:  Manuell angelegte Freigaben werden von diesem Eintrag nicht beeinflußt. Dieser Wert läßt sich auch über den Systemrichtlinien-Editor setzen.

BlockingThreads     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 9999 üor Windows NT Server 3.5

Standard: (konfigurationsabhängig, maximal 4 für Windows NT 3.5 Workstation)

Gibt die Anzahl der Threads an, die vom Server abgestellt werden, um Anforderungen zu bedienen, die den Thread für einen zu langen Zeitraum blockieren könnten. Größere Werte führen zwar zur Leistungssteigerung, sind aber speicherintesiv; ein zu großer Wert kann die Leistung aber auch durch ein exzessives Tastswitching mindern.

Hinweis: Dieser Eintrag gilt nur für Betriebssystem-Versionen vor 3.51.

Comment     REG_SZ

Wertebereich: Textstring

Standard: NULL

Kann zum Festlegen eines Kommentars verwendet werden, den der Server in Ankündigungsnachrichten einsetzt und bei Anfragen über NetServerGetInfo zusammen mit anderen Daten zurückliefert.

ConnectionlessAutoDisc     REG_DWORD

Wertebereich: Minuten: 15 – unbegrenzt

Standard: 15 (Minuten)

Maximalzahl für untätige Clients, die IPX direkt auf dem Server nutzen. Wenn ein Client länger als ConnectionlessAutoDisc Minuten keine Anfrage an den Server sendet, wird die Verbindung auch dann unterbrochen, wenn dieser Client noch offene Dateien oder Pipes unterhält.

CriticalThreads     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 9999

Standard: 1

Legt die Anzahl von Threads fest, die für für zeitkritische Aufgaben reserviert sind.

Hinweis: Dieser Eintrag gilt nur für Betriebssystem-Versionen vor 3.51.

DiskSpaceThreshold     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 99 Prozent

Standard: 10 Prozent

Gibt den Prozentsatz an freiem Speicherplatz auf dem Datenträger an, der unterschritten werden muß, damit eine Warnung erfolgt.

EnableWFW311DirectIpx     REG_DWORD

Wertebereich: True oder False

Standard: False

Legt fest, ob der Server IPX-Verbindungen alten Stils (direct host) akzeptiert oder nicht. Einige ältere Clients für Windows für Workgroups unterstützen Named Pipes bei IPX-Direktverbindungen nur unzureichend, was unter Umständen zum Absturz der jeweiligen Anwendung führen kann. Wenn Named Pipes nicht benötigt werden, können Sie diesen Wert auf True setzen und so normale Dateiein- und ausgaben erlauben.

ErrorThreshold     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 65535

Standard: 10

Legt fest, wie viele Fehler innerhalb eines durch AlertSched festgelegten Zeitraums auftreten können, bevor der Server eine Warnmeldung sendet.

Hidden     REG_BINARY

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (False)

Legt fest, ob Name und Kommentar des Servers für andere Teilnehmer der Domäne sichtbar sind (Wert: 0) oder ob der Server versteckt bleibt, d.h. keine Ankündigungsnachrichten versendet (Wert: 1).

IRPstackSize     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 12

Standard: 4

Legt die Anzahl von Stackplätzen in den vom Server verwendeten Ein-Ausgabe-Anforderungspaketen (IRPs = I/O Request Packets) fest. Für bestimmte Transporte, MAC-Treiber und lokale Dateisysteme kann es notwendig sein, diesen Wert zu erhöhen. Jede Erhöhung um 1 ist pro Anforderung mit 36 Bytes zusätzlichem Platzbedarf im Hauptspeicher verbunden.

LinkInfoValidTime     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 100,000 Sekunden

Standard: 60

Gibt an, wie lange die Informationen zu Transportverbindungen gültig bleiben. Ist dieser Zeitraum seit der letzten Abfrage vergangen, so fordert der Server aktuelle Informationen zur Transportverknüpfung an. .

MaxGlobalOpenSearch     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – beliebig

Standard: 4096

Legt die maximale Anzal der Kern-Suchvorgänge fest, die auf dem Server gleichzeitig aktiv sein können. Diese Grenze sorgt dafür, daß Suchvorgänge im Dateisystem nicht mehr als einen vorgegebenen Prozentsatz an Ressourcen konsumieren können. Höhere Werte erlauben eine größere Zahl gleichzeitiger Suchen und gehen mit entsprechendem Ressourcenverbrauch einher, niedrigere Werte schonen die Ressourcen des Server, setzen aber die Leistungs von Clients herab, die mit vielen Suchvorgängen gleichzeitig arbeiten.

MaxRawWorkItems     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 512 Arbeitsbereiche

Standard: (konfigurationsabhängig)

Legt fest, wie viele Arbeitsbereiche („raw work items“) der ein Client maximal belegen kann. Wenn diese Grenze überschritten wird, weist der Server zusätzliche unformatierte Ein-/Ausgabeoperationen („raw I/O operations“) des jeweiligen Clients zurück.

NetworkErrorThreshold     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 100 Prozent

Standard: 5 Prozent

Legt fest, wie viele Netzwerk-Operationen innerhalb des durch AlertSched vorgegebenen Zeitraums fehlschlagen können, bevor eine Warnmeldung ausgegeben wird.

NonBlockingThreads     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 9999

Standard: (konfigurationsabhängig, maximal 8 für for Windows NT Workstation 3.5)

Legt fest, wie viele Threads der Server für Anforderungen reserviert, die diese Threads nicht für längere Zeiträume blockieren können. Höhre Werte erhöhen den Datendurchsatz und gehen mit entsprechend gestiegenem Speicherplatzbedarf einher; übergroße Werte führen zu Einbrüchen aufgrund pausenloser Taskwechsel.

Hinweis: Dieser Eintrag gilt nur für die Betriebssytsem-Versionen vor 3.51.

NullSessionPipes     REG_SZ

Wertebereich: Liste der Pipes

Standard: (keiner)

Liste der Pipes, auf die der Client für eine Null-Session zugreifen kann. Befindet sich ein Pipe nicht auf dieser Liste, wird die Zugriffsanforderung abgewiesen. Diese Liste wird auch im Zusammehang mit RestrictNullSessionAccess und NullSessionShares benutzt.

NullSessionShares     REG_SZ

Wertebereich: Liste der Freigabenamen

Standard: (keiner)

Liste der Freigabenamen, auf die der Client über Null-Sessions zugreifen kann. Befindet sich eine Freigabe nicht in dieser Liste, werden Zugriffsversuche über Null-Sessions abgewiesen. Diese Liste wird auch im Zusammenhang mit RestrictNullSessionAccess  und NullSessionPipes benutzt.

Veränderungen von NullSessionPipes und NullSessionShares haben sofortige Wirkung - ein Herunterfahren und Neustarten des Servers ist hier nicht notwendig.

OpenSearch     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 2048 Suchoperationen

Standard: 2048

Gibt die maximale Anzahl ausstehender Suchvorgänge auf dem Server pro Verbindung an. Ein einzelner Client kann maximal die durch diesen Wert angegebene Anzahl an aktiven Suchvorgängen besitzen. Darin sind alle Arten von Suchvorgängen eingeschlossen, also auch durch MS-DOS-, OS/2- und Windows NT-Verbindungen.

OplockBreakWait     REG_DWORD

Wertebereich: 10 – 180 Sekunden

Standard: 35

Gibt an, wie lange der Server auf die Antwort eines Clients bei einer Oplock-Abbruchanforderung wartet. Bei kleineren Werten können abgestürzte Clients schneller erkannt werden, allerdings gehen gepufferte Daten möglicherweise verloren.

RawWorkItems     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 512 items

Standard: (konfigurationsabhängig)

Gibt die Anzahl der vom Server verwendeten besonderen Arbeitsobjekte an, die für direkte Ein- und Ausgaben vorgesehen sind. Ein größerer Wert für diesen Parameter kann den Durchsatz verbessern, erfordert aber mehr Speicher.

RemoveDuplicateSearches     REG_DWORD

Wertebereich: True oder False

Standard: True

Legt fest, ob der Server doppelte Suchvorgänge ein- und desselben Clients schließen soll. Diese Automatik vermindert die Wahrscheinlichkeit, daß der Server die durch MaxGlobalOpenSearch gesetzte Grenze jemals erreicht. Wenn Sie mit Clients arbeiten, die auf parallele, identische Suchvorgänge angewiesen sind, müssen Sie diesen Eintrag auf False setzen.

RestrictNullSessionAccess     REG_DWORD

Wertebereich: True oder False

Standard: True

Gibt an, ob der Server Null-Session-Anforderungen auf bestimmte Objekte beschränken soll (True) oder nicht (False). Wenn hier der Wert True eintragen ist, wertet der Server Einraäge NullSessionPipes und NullSessionShares aus.

SharingViolationRetries     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 1000

Standard: 5

Legt fest, wie oft der Server eine Operation wie das Öffnen, Umbenennen und Schließen einer Datei wiederholt, wenn diese Operation an einer Share-Verletzung scheitert. Die autotmatische Wiederholung durch den Server hält den Verkehr auf dem Netzwerk in Grenzen - die Alternative wäre in den meisten Fällen ein Client, der bei Share-Verletzungen selbst eine Wiederholung der Operation versucht.

SharingViolationDelay     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 1000 Millisekunden

Standard: 200

Legt den Zeitraum (in Millisekunden) zwischen den einzelnen Neuversuchen des Servers bei Share-Verletzungen fest. Ist dieser Wert zu niedrig, ist die Sharing-Verletzung beim nächsten Versuch des Servers wahrscheinlich bereits gravierender. Wird die Meldung an den Client länger als notwendig verzögert, was auf Kosten der Leistung geht..

SizReqBuf     REG_DWORD

Wertebereich: 512 – 65536 Bytes

Standard: 4356

Gibt die Größe des vom Server verwendeten Anfragepuffers an. Kleine Puffer erfordern weniger Speicher, große Puffer können den Durchsatz verbessern.

Users     REG_DWORD

Wertebereich:	1 – 0xFFFFFFFF

Standard: 0xFFFFFFFF (unbegrenzt, maximal 10 für Windows NT Workstation)

Gibt an, wieviel Benutzer maximal gleichzeitig an den Server angemeldet sein können.

XactMemSize     REG_DWORD

Wertebereich: 64K – 16 MB

Standard: 1 MB

Gibt an, wieviel virtuellen Speicher der Xactsrv-Dienst maximal verwenden kann. Ein großer Wert für diesen Parameter sorgt dafür, daß Speicher für Clients auf unteren Ebenen zur Verfügung steht, erfordert aber virtuellen Adreßraum und möglicherweise auslagerbaren Speicher.


Enablexxx-Einträge für den Serverdienst

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\LanmanServer

\Parameters

EnableFCBopens     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (true)

Gibt an, ob die File Control Blocks (FCBs) von MS-DOS überlagert werden, damit das Öffnen mehrerer Dateien von nichtlokalen Computern auf dem Server als das Öffnen einer einzelnen Datei erscheint. Dadurch werden Ressourcen auf dem Server eingespart..

EnableOplockForceClose     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (False)

Wenn ein Client ein Oplock (Opportunistic Lock = konkurrierende Sperre) hält und nicht auf eine Oplock-Abbruchanforderung reagiert, gibt es zwei Möglichkeiten, die mit diesem Parameter eingestellt werden:

0 = False. Das zweite Öffnen wird abgebrochen, d. h. der Zugriff auf die Datei wird eingeschränkt. Dies ist der Regelfall für einen Client, auf dem LAN-Manager, Version 2.0, ausgeführt wird.

1 = True. Das Schließen der geöffneten Client-Instanz, die über den Oplock verfügt, wird erzwungen, auch wenn dadurch gepufferte Daten verlorengehen können. Dies ist der Regelfall für einen Client, auf dem LAN-Manager (Version 2.1) ausgeführt wird.

EnableOplocks     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (true)

Gibt an, ob der Server den Clients erlaubt, Oplocks auf Dateien anzuwenden. Oplocks führen zu einer deutlichen Leistungssteigerung, können aber in einigen Netzwerken zum Verlust gepufferter Daten führen, insbesondere in WANs (Wide-Area Networks).

EnableRaw     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (True)

Gibt an, ob Server Message Blocks (SMBs) direkt vom Server verarbeitet werden können. Falls dieser Parameter aktiviert ist, werden mehr Daten pro Transaktion übertragen und damit der Durchsatz verbessert. Es kann jedoch auch vorkommen, daß die direkte Verarbeitung von SMBs den Durchsatz in bestimmten Netzwerken verringert. Dieser Parameter wird vom Server automatisch eingestellt.

EnableSharedNetDrives     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1

Wenn die NetWare-Dienste installiert sind, sollten Sie diesen Wert auf 1 setzen und es Windows NT so erlauben, über den Gateway for NetWare verbundene Laufwerke dem restlichen als Freigaben von Windows NT darzustellen. (Mit einer erneuten oder anders aufgebauten Freigabe lokaler Laufwerke eines NT Servers hat dieser Eintrag nichts zu tun.)

EnableSoftCompat     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (true)

Gibt an, ob der Server eine Anfrage zum Öffnen einer Datei mit Nur-Lese-Zugriff als Anfrage zum Öffnen mit gemeinsamem Lesezugriff interpretiert. Bei einer solchen Interpretation können mehrere MS-DOS-Computer eine einzelne Datei mit Lesezugriff öffnen. Durch diese Einstellung kann es jedoch zu Problemen bei manchen MS-DOS-Anwendungen kommen.


Initxxx-Einträge für den Serverdienst
Initxxx-Einräge für den Serverdienst

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\LanmanServer

\Parameters

InitConnTable     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 128

Standard: 8

Gibt die Zahl der Verbindungen von Verzeichnisstrukturen an, für die zu Beginn Speicher in der Verbindungstabelle zur Verfügung gestellt wird. Der Server erhöht diesen Wert ggf. automatisch. Das Festlegen des Parameters auf einen höheren Wert stellt deshalb eine nicht unbedingt notwendige Optimierung dar, die während des Betriebs Zeit sparen kann.

InitFileTable     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 256

Standard: 16

Gibt die Zahl der Einträge an, für die zu Beginn Speicher in der Dateitabelle jeder Serververbindung zur Verfügung gestellt wird.

InitSearchTable     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 2048

Standard: 8

Gibt die Zahl der Einträge an, die sich zu Beginn in der Suchtabelle der Verbindung befinden.

InitSessTable     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 64

Standard: 4

Gibt die Zahl der Einträge an, für die zu Beginn Speicher in der Sitzungstabelle jeder Serververbindung reserviert wird.

InitWorkItems     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 512

Standard: (konfigurationsabhängig)

Gibt die Anzahl der Empfangspuffer (oder Arbeitsobjekte) an, die zu Beginn vom Server verwendet werden. Das Reservieren von Arbeitsobjekten erfordert zwar zu Beginn eine bestimmte Menge an Speicher, aber das spätere Reservieren von zusätzlichen Puffern würde mehr Speicher erfordern.


MAXxxx-Einträge für den Serverdienst

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\LanmanServer

\Parameters

MaxFreeConnections     REG_DWORD

Wertebereich: 2 – 8

Standard: (konfigurationsabhängig)

Gibt an, wie viele freie Verbindungsblöcke maximal pro Endpunkt verwaltet werden.

MaxLinkDelay     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 100000 Sekunden

Standard: 60

Gibt an, wie lange eine Verbindung maximal verzögert werden kann. Wird sie länger verzögert, so deaktiviert der Server die Möglichkeit zu direkten Ein- und Ausgaben für diese Verbindung.

MaxKeepSearch     REG_DWORD

Wertebereich: 10 – 10000 Sekunden

Standard: 1800

Gibt an, wie lange ein unvollständiger MS-DOS-Suchvorgang maximal vom Server aufrechterhalten wird. Durch höhere Werte wird die Zusammenarbeit mit MS-DOS-Dienstprogrammen (zum Beispiel zum Kopieren von Verzeichnisstrukturen oder Löschen von Verzeichnissen) verbessert. Es kann aber auch zu einem ungewöhnlichen lokalen Verhalten (zum Beispiel dem Abbrechen einer lokalen Operation zum Löschen eines Verzeichnisses) und zu einem erhöhten Speicherverbrauch auf dem Server kommen.

MaxMpxCt     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 100 Anforderungen

Standard: 50

Gibt für Clients an, wieviel gleichzeitige Anfragen an den Server maximal ausstehen können. Ein höherer Wert kann die Leistung des Servers erhöhen, erfordert aber zusätzliche Server-Arbeitsobjekte.

MaxNonpagedMemoryUsage     REG_DWORD

Wertebereich: 1 MB – beliebig

Standard: (system- und konfigurationsabhängig)

Gibt die maximale Größe des Nichtauslagerungsspeichers an, den der Server zu einem beliebigen Zeitpunkt reservieren kann. Passen Sie diesen Parameter an, wenn Sie Speicherquoten selber steuern wollen.

MaxPagedMemoryUsage     REG_DWORD

Wertebereich: 1 MB – beliebig

Standard: (system- und konfigurationsabhängig)

Specifies the maximum size of pageable memory that the server can allocate at any time. Adjust this value entry if you want to administer memory quota control.

MaxWorkItems     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 64 on Windows NT Workstation; 1 – 65,535 on Windows NT Server

Standard: (depends on configuration)

Gibt die maximale Größe des Auslagerungsspeichers an, die der Server zu einem beliebigen Zeitpunkt reservieren kann. Passen Sie den Parameter an, wenn Sie Speicherquoten selber steuern wollen.

MaxWorkItemIdleTime     REG_DWORD

Wertebereich: 10 – 1800 Sekunden

Standard: 300

Gibt an, wie lange ein Arbeitsobjekt in der Leerlauf-Warteschlange verbleiben kann, bevor es freigegeben wird.


MINxxx-Einträge für den Serverdienst

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\LanmanServer

\Parameters

MinFreeConnections     REG_DWORD

Wertebereich: 2 – 5

Standard: (konfigurationsabhängig

Gibt an, wie viele FCBs (Free Connection Blocks) mindestens pro Endpunkt verwaltet werden.

MinFreeWorkItems     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 10

Standard: 2

Gibt an, wieviel verfügbare Empfangspuffer (oder Arbeitsobjekte) mindestens erforderlich sind, damit der Server einen möglicherweise blockierenden SMB verarbeiten kann. Ein größerer Wert für diesen Parameter sorgt dafür, daß Arbeitsobjekte häufiger für nicht-blockierende Anfragen zur Verfügung stehen, erhöht aber auch die Wahrscheinlichkeit, daß blockierende Anfragen zurückgewiesen werden.

MinKeepSearch     REG_DWORD

Wertebereich: 5 – 5000 Sekunden

Standard: 480

Gibt an, wie lange der Server unvollständige MS-DOS-Suchvorgänge mindestens aufrechterhält, auch wenn weitere Sucheinträge benötigt werden. Dieser Parameter ist nur dann von Bedeutung, wenn der Server die maximale Anzahl zulässiger aktiver Suchvorgänge beinahe erreicht hat.

MinLinkThroughput     REG_DWORD

Wertebereich: Bytes pro Sekunde: 0 – beliebig

Standard: 0

Gibt an, welchen Mindestdurchsatz der Server zuläßt, bevor er direkte Sperren und Oplocks für diese Verbindung deaktiviert.

MinRcvQueue     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 10 Objekte

Standard: 2

Gibt die Anzahl freier Empfangspuffer (oder Arbeitsobjekte) an, die der Server mindestens benötigt, bevor er weitere reservieren kann. Ein großer Wert für diesen Parameter sorgt dafür, daß immer Arbeitsobjekte zur Verfügung stehen. Ein zu großer Wert ist jedoch ineffizient.


Scavxxx-Einträge für den Serverdienst

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\LanmanServer

\Parameters

ScavTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 300 Sekunden

Standard: 30

Gibt an, wie lange der Scavenger-Thread (die „Müllabfuhr“) im Leerlauf bleibt, bevor er Anfragen bedient. Ein kleinerer Wert für diesen Parameter verbessert die Reaktionszeit des Servers auf verschiedene Ereignisse, erfordert aber zusätzliche CPU-Zyklen.

ScavQosInfoUpdateTime     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 100000 Sekunden

Standard: 300

Gibt die Zeit an, die vergehen kann, bevor der Scavenger-Thread die Liste der aktiven Verbindungen durchläuft, um die Verbindungsinformationen zu aktualisieren.


Sessxxx-Einträge für den Serverdienst

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\LanmanServer

\Parameters

SessConns     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 2048 Verbindungen

Standard: 2048

Gibt an, wie viele Verzeichnisstruktur-Verbindungen auf dem Server maximal mit einer einzigen virtuellen Verbindung aufgebaut werden können.

SessOpens     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 2048 Dateien

Standard: 2048

Gibt an, wie viele Dateien maximal gleichzeitig über eine einzige virtuelle Verbindung geöffnet sein können.

SessUsers     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 64 Benutzer

Standard: 32

Gibt an, wie viele Benutzer maximal an einem Server über eine einzige virtuelle Verbindung angemeldet sein können.


Threadxxx-Einträge für den Serverdienst

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\LanmanServer

\Parameters

ThreadCountAdd     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 10 Threads

Standard: (konfigurationsabhängig)

Der Server verwendet einen Arbeits-Thread pro Prozessor für den Computer, auf dem er ausgeführt wird. Dieser Parameter gibt an, wie viele zusätzliche Threads der Server verwenden soll. Weitere Threads können den Durchsatz verbessern, erfordern aber zusätzlichen Speicher. Zu viele Threads können den Durchsatz verringern, da häufig zwischen Tasks gewechselt werden muß.

Hinweis: Dieser Eintrag gilt nur für Betriebsystem-Versionen vor 3.51.

ThreadPriority     REG_DWORD

Wertebereich: 0, 1, 2 oder 15

Standard: 1

Gibt die Priorität aller Server-Threads in Relation zur Basispriorität des Prozesses an. Eine höhere Priorität kann zu einer besseren Leistung des Servers führen, kann aber auch die lokale Reaktionszeit verlängern. Eine geringere Priorität gleicht die Anforderungen des Servers an die Anforderungen der anderen Prozesse im System an. Die Werte 0, 1 und 2 beziehen sich auf normale oder Hintergrundprozesse. Der Standardwert 1 entspricht dem Prozeß im Vordergrund. Beim Wert 15 werden Server-Threads mit Echtzeit-Priorität ausgeführt, was nicht empfehlenswert

MaxThreadsPerQueue     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 65535

Standard: 30

Der Server paßt die Anzahl der Threads, die er für den Client eines Diensts verwendet, dynamisch an, wobei er grundsätzlich versucht, mit der kleinstmöglichen Zahl an Threads auszukommen und so den maximalen Durchsatz zu erreichen. Der Server unterhält für jeden Prozessor des Systems eine eigene Warteschlange, die Client-Anforderungen aufnimmt.

Mit diesem Eintrag legen Sie fest, wie viele Threads der Server maximal erzeugt, um die Anforderungen aus diesen Warteschlangen zu bearbeiten.


SNMP\Parameters-Teilschlüssels
SNMP\Parameters-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel enthält Konfigurationsdaten des  SNMP-Diensts für TCP/IP, die ihrerseits zwar überwiegend in Form weiterer Teilschlüssel gespeichert sind, letztendlich aber wie Werteinträge funktionieren: Jedes Konfigurationsdatum ist innerhalb eines eigenen Teilschlüssels als (benannter) Werteintrag untergebracht.

Dieser Teil der Registrierung sollte nicht direkt mit einem Registrierungseditor, sondern ausschließlich über die Systemsteuerung (Dienste : SNMP : Eigenschaften) bearbeitet werden.

Registierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Snmp

\Parameters

\EnableAuthenticationTraps

\ExtensionAgents

\PermittedManagers

\TrapConfiguration

\Community-Name

\ValidCommunities

EnableAuthenticationTraps-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel enthält einen einzigen Werteintrag (Switch), der seinerseits festlegt, ob der SNMP-Dienst einen Trap sendet, wenn er eine Anforderung enthält, die keinem Community-Namen oder Host-Filter in seinen Listen entspricht..

Switch     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1

Wenn hier der Wert 1 eingetragen ist, reagiert SNMP auf unbekannte Community-Namen mit einem Trap.

ExtensionAgents-Teilschlüssel

Die Werteinträge unterhalb dieses Teilschlüssels geben die Pfade an, unter denen die Registrierung Konfigurationsdaten für die SNMP-Erweiterungsagenten speichert. Die Namen der einzelnen Werteinträge bestehen aus Ziffern, wobei die erste Ziffer grundsätzlich eine 0 ist; der zugeordnete Wert ist der Registrierungspfad zu den Daten, die von der DLL des jeweiligen Erweiterungsagenten geladen wurden. Alle Werteinträge unter diesem Teilschlüssel haben den Datentyp REG_SZ.

Ein Beispiel:

0 : REG_SZ : Software\Microsoft\W3SVC\CurrentVersion

In diesem Beispiel befinden sich die Konfigurationsdaten unter HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\W3SVC\CurrentVersion.

PermittedManagers-Teilschlüssel

Jeder Werteintrag unterhalb dieses Teilschlüssels repräsentiert einen Host, der die Erlaubnis zum Senden von Anforderungen an einen Agenten hat. Die Namen der einzelnen Werteinträge bestehen aus Ziffern, wobei die erste Ziffer grundsätzlich eine 0 ist; der zugeordnete Wert ist der Hostname. Alle Werteinträge unter diesem Teilschlüssel haben den Datentyp REG_SZ.

Ein Beispiel:

1 : REG_SZ : Host01

In diesem Beispiel wird dem Host Host01 erlaubt, Anforderungen an den Agenten zu senden.

Hinweis:  Dieser Wert läßt sich mit dem Systemrichtlinien-Editor verändern.

TrapConfiguration-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel enthält keine Werteinträge, sondern ein oder mehrere weitere Teilschlüssel, die ihrerseits Communities repräsentieren. Die Werteinträge in diesen Community-Teilschlüsseln geben die Hosts an, denen der SNMP-Dienst Traps sendet.

Die Namen der einzelnen Werteinträge bestehen aus Ziffern, wobei die erste Ziffer grundsätzlich eine 0 ist; der zugeordnete Wert kann ein Hostname, eine IP-Adresse oder eine IPX-Adresse sein. Alle Werteinträge unter diesem Teilschlüssel haben den Datentyp REG_SZ.

Ein Beispiel: der Teilschlüssel \Snmp\Parameters\TrapConfiguration enthält einen Teilschlüssel Community01, der eine gültige Community repräsentiert. Dieser Teilschlüssel (\Snmp\Parameters\TrapConfiguration\Community01) enthält seinerseits ein oder mehrere Einträge der Form:

2 : REG_SZ : 138.10.12.86

In diesem Beispiel sendet der SNMP-Dienst Traps an den Host mit der IP-Adresse 138.10.12.86.

Hinweis:  Dieser Wert läßt sich mit dem Systemrichtlinien-Editor verändern.

ValidCommunities-Teilschlüssel

Jeder Werteintrag unterhalb dieses Teilschlüssels repräsentiert eine Community, von der der SNMP-Dienst Anforderungen entgegennimmt. Die Namen der einzelnen Werteinträge bestehen aus Ziffern, wobei die erste Ziffer grundsätzlich eine 0 ist; der zugeordnete Wert ist der Community-Name. Alle Werteinträge unter diesem Teilschlüssel haben den Datentyp REG_SZ.

Ein Beispiel:

3 : REG_SZ : Community01

Dieser Eintrag weist den SNMP-Dienst an, Anforderungen von der Community Community01 entgegenzunehmen.

Hinweis:  Dieser Wert läßt sich mit dem Systemrichtlinien-Editor verändern.


TCP/IP-Transporteinträge

Die verschiedenen TCP/IP-Schlüssel erscheinen erst in der Registrierung, wenn TCP/IP mit dem Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung installiert wurde. Mit dem Registrierungseditor können Sie die nachfolgend beschriebenen Parameter für den TCP/IP-Transport ändern. Dieser Abschnitt behandelt nicht alle TCP/IP-Parameter, die mit dem Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung festgelegt werden können. Sie müssen Ihr System neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.

Die in diesem Abschnitt definierten Startparameter befinden sich in den folgenden Teilschlüsseln von HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services:

TCPIP\Parameters-Teilschlüsseleinträge

Adaptername\Parameters\TCPIP

TCPIP\Parameters\PersistentRoutes

DHCP-Clientdiensteinträge für TCP/IP

NetBT\Parameters-Einträge für TCP/IP

NetBTAdapter-Einträge für TCP/IP

Streams\Parameters

Windows Sockets-Einträge für TCP/IP

Parameter für Netzwerkbindungen zu diesem Dienst sind im Abschnitt NetRules-Teilschlüssel Entries beschrieben.

Querverweis: IsDomainMasterBrowser unter Browser-Diensteinträge


TCP/IP\Parameters-Teilschlüsseleinträge
TCPIP\Parameters-Teilschlüsseleinträge

Die Einträge für TCP/IP-Parameter erscheinen unter dem folgenden Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Tcpip

\Parameters

TCPxxx-Einträge für TCP/IP-Parameter

Systemsteuerungs-Einträge für TCP/IP-Parameter

Andere Einträge für TCP/IP-Parameter


Systemsteuerungs-Einträge für TCPIP

Dieser Abschnitt beschreibt die Werteinträge im TCPIP\Parameters-Teilschlüssel, die über das Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung direkt oder indirekt gesetzt werden.

Registrierungspfad;

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Tcpip

\Parameters

Andere über die Systemsteuerung verwaltete TCP/IP-Parameter werden pro Netzwerkarte festgelegt und erscheinen in der Registrierung unter dem Pfad  HKEY_LOCAL_MACHINE\ CurrentControlSet\ Services\ AdapterName\ Parameters\ Tcpip. Diese Einträge sind unter dem Stichwort Systemsteuerungs-Einträge für Netzwerkkarten. beschrieben.

Domain     REG_SZ

Wertebereich: Domänenname

Standard: (keiner)

Legt den DNS-Domänennamen des Computers fest. Dieser Wert wird unter anderem von der Windows Sockets-Schnittstelle benutzt.

EnableSecurityFilters     REG_DWORD

Wertebereich: 0 (False) oder 1 (Frue)

Standard: 0

Wenn dieser Wert auf 1 gesetzt ist, filtert der Server alle eingehenden UDP-Datagramme, IP-Datagramme (raw-Format) und TCP-SYNs . Welche Werte der Server hier akzeptiert, wird für jede Schnittstelle separat durch die der Registrierungseinträge UdpAllowedPorts, TcpAllowedPorts und RawIpAllowedProtocols festgelegt. Eingehende Pakete werden auf den Transportebenen (nicht in IP) bei der Auslieferung an den lokalen Computer gefiltert, über IP geroutete Pakete sind von dieser Filterung nicht betroffen.

Hostname     REG_SZ

Wertebereich: DNS-Hostname

Standard: Computername des Host-Computers

Legt den DNS-Hostnamen des Computers fest. Dieser Wert wird unter anderem vom Befehl hostname angezeigt.

IPEnableRouter     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Wenn dieser Wert auf 1 gesetzt ist, kann ein an mehrere Netzwerke angeschlossenes System IP-Pakete zwischen diesen Netzwerken vermitteln, d.h. arbeitet als IP-Router. Ist der Eintrag auf 0 gesetzt, findet kein IP-Routing statt.

NameServer     REG_SZ

Wertebereich: IP-Adresse(n), durch einzelne Leerzeichen voneinander getrennt

Standard: (keiner)

Legt den oder die DNS-Namensserver fest, die Windows Sockets zur DNS-Namensauflösung abfragen soll. Wenn dieser Eintrag gültige IP-Adressen von Namensservern enthält, setzt er den Eintrag DhcpNameServer außer Kraft.

SearchList     REG_SZ

Wertebereich: DNS-Domänennamen-Suffixe, durch einzelne Leerzeichen voneinander getrennt

Standard: (keiner)

Legt optional Suffixe für DNS-Domänennamen fest, die das System versuchsweise an DNS-Namen anhängt, die der DNS-Server nicht selbständig auflöst. Standardmäßig werden unvollsändige DNS-Namen nur mit dem Wert von Domain (siehe oben) ergänt. Dieser Wert wird von der Windows Sockets-Schnittstelle verwendet.


Andere Einträge für TCP/IP-Parameter

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Tcpip

\Parameters

ArpAlwaysSourceRoute     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Wenn dieser Eintrag auf  1 gesetzt ist, dann werden ARP-Anforderungen auf Token Ring-Netzwerken grundsätzlich mit aktiviertem Quellrouting ausgegeben. Bei der Standardvorgabe 0 schaltet TCP/IP erst dann ein, wenn eine vorangehende ARP-Anforderung ohne Quellrouting ergebnislos blieb.

ArpCacheLife     REG_DWORD

Wertebereich: Sekunden

Standard: 600 (10 Minuten) für verwendete, 120 (2 Minuten) für nicht verwendete Einträge

Legt die maximale Lebensdauer von Einträgen im ARP-Cache fest.  Wenn bereits sämtliche Einträge des ARP-Caches besetzt sind, wird der jeweils ältereste Eintrag verdrängt, weshalb ArpCacheLife keine garantierte Lebensdauer, sondern die Obergrenze darstellt.

ArpTRSingleRoute     REG_DWORD

Wertebereich: 0 (False) oder 1 (True)

Standard: 0

Wenn dieser Wert auf 1 gesetzt ist, werden ARP-Rundsendungen mit Quellrouting (Token Ring) als Rundsendungen mit einer einzelnen Route ausgegeben. Bei der Standardvorgabe 0 verwendet das System dagegen Rundsendeanforderungen für beliebige Routen („all-routes“).

ArpUseEtherSNAP     REG_DWORD

Wertebereich: 0 (false) oder 1 (true)

Standard: 0

Legt fest, ob TCP/IP beim Versenden von Ethernet-Paketen die Kodierung 802.3 SNAP (Wert: 1) oder das DIX-Format verwendet (Wert: 0). Der Empfang von Ethernet-Paketen ist grundsätzlich in beiden Codierungsvarianten möglich.

DatabasePath     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Suchpfad

Standard: Systemroot\System32\Drivers\Etc

LEgt den Pfad zu den Standard-Internet-Datenbankdateien (HOSTS, LMHOSTS, networks und protocols) fest. Dieser Eintrag wird von der Windows Sockets-Schnittstelle verwendet.

DefaultTOS     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 255

Standard: 0

Legt den Standardwert des Diensttyps (Type of Service, TOS) fest, der im Header der ausgehenden IP-Pakete gesetzt wird. Zur Definition der öglichen Werte siehe RFC 791.

DefaultTTL     REG_DWORD

Wertebereich: Sekunden:	1 – 255

Standard: 128

Legt den Standardwert für die Lebensdauer (Time to Live, TTL) im Header der ausgehenden IP-Pakete fest. TTL bestimmt die Zeit, die ein IP-Paket längstens im Netzwerk verweilen darf, bevor es seinen Bestimmungsort erreicht. Dies hängt auch von der Anzahl der Router ab, die das IP-Paket passieren muß, bevor es verworfen wird.

Hinweis: Der Standardwert für die Version 3.5x von Windows NT ist 32.

DhcpNameServer     REG_SZ

Wertebereich: IP-Adresse(n)

Standard: (keiner)

Dieser Eintrag wird vom DHCP-Client (falls vorhanden) mit den vom DCHP-Server gelieferten Daten besetzt und gibt an, welche DNS-Namensserver Windows Sockets zur Auflösung von DNS-Namen abfragen soll. Ein direkter Eintrag über das Symbol Netzwerk besetzt den Registrierungseintrag NameServer; von einem DCHP-Server gelieferten DNS-Serveradressen bleiben dann unberücksichtigt.

EnableDeadGWDetect     REG_DWORD

Wertebereich: 0 (false) oder 1 (true)

Standard: 1

Ist dieser Parameter auf 1 gesetzt, führt TCP eine Dead Gateway- Erkennung aus. Dabei wird IP von TCP aufgefordert, zu einem Backup-Gateway zu wechseln, wenn es ein Teilpaket mehrere Male schickt, ohne eine Antwort zu erhalten. Backup-Gateways müssen im erweiterten Abschnitt im TCP/IP-Konfigurationsdialog (Systemsteuerung : Netzwerk : TCP/IP-Protokoll : Eigenschaften : Erweitert : Gateways : Hinzufügen) definiert werden.

EnablePMTUBHDetect     REG_DWORD

Wertebereich: 0 (false) oder 1 (true)

Standard: 0

Ist dieser Parameter auf 1 gesetzt, versucht TCP während der Pfad-MTU-Erkennung "Black Hole"-Routers ausfindig zu machen. Ein solcher Router gibt keine Nachricht darüber zurück, daß der ICMP-Bestimmungsort nicht zu erreichen ist, auch wenn ein TCP-Paket trotz des gesetzen Bits "Nicht als Teilpaket senden" („don’t fragment“) in dieser Form abgeschickt wird.TCP benötigt aber diese Nachricht, um die Pfad-MTU-Erkennung durchzuführen. Ist diese Funktion aktiv, versucht TCP Teilpakete zu senden, wenn mehre Rücksendungen eines Teilpakets unbestätigt bleiben, ohne daß das Bit "Nicht als Teilpaket senden" gesetzt ist. Wenn das Teilpaket bestätigt wird, wird MSS herabgesetzt und das Bit "Nicht als Teilpaket senden" wird bei den nächsten Paketen auf dieser Verbindung gesetzt sein. Die Black-Hole-Erkennung erhöht die maximale Anzahl der Rücksendungen für ein Teilpaket..

EnablePMTUDiscovery     REG_DWORD

Wertebereich: 0 (false) oder 1 (true)

Standard: 1

Ist dieser Parameter auf 1 gesetzt, versucht TCP die maximale Übertragungseinheit (MTU oder größtmögliche Paketgröße) über den Pfad zu einer entfernten Maschine herauszufinden. Durch die Erkennung dieses MTU-Pfades und die Größenbeschränkung der TCP-Teilpakete kann TCP die Fragmentierung auf den Routern in diesem Pfad, die Netzwerke mit verschiedenen MTUs verbinden, eliminieren. Die Aufteilung in Teilpakete (Fragmentierung) verschlechtert zwangsläufig den Netzwerkdurchsatz. Wenn EnablePMTUDiscovery auf 0 gesetzt ist, arbeitet TCP/IP mit einer fixen Paketgröße und überläßt die dann eventuell notwendige Fragmentierung den zwischen Quelle und Ziel liegenden Routern.

ForwardBroadcasts     REG_DWORD

Dieser Wert wird von Windows NT 4.0 nicht mehr benutzt. Falls er sich in der Registrierung Ihres Systems findet, müssen Sie ihn nicht entfernen - das System ignoriert ihn einfach.

ForwardBufferMemory     REG_DWORD

Wertebereich: Bytes

Standard: 74240 (genug für 50 Pakete á 1480 Bytes, aufrundet auf ein ganzzahliges Vielfaches von 256)

Legt fest, wie viel Speicher IP für Paketdaten im Paketpuffer des Routers reserviert. Wenn dieser Puffer voll ist, beginnt der Router in zufälliger Reihenfolge, Pakete aus dem Puffer zu eliminieren. Die Datenpuffer haben eine Länge von 256 Bytes, so daß der Wert dieser Parameter ein Vielfaches von 256 sein sollte. Für größere Pakete werden mehrere Puffer miteinander verkettet. Der IP-Header für ein Paket wird separat gespeichert. Wenn der IP-Router nicht aktiv ist, wird dieser Parameter ignoriert, und es werden keine Puffer reserviert.

IGMPLevel     REG_DWORD

Wertebereich: 0, 1 oder 2

Standard: 2

Gibt an, inwieweit das System IP-Multicasting unterstützt und am Protokoll des Internet-Group-Management (IGMP) teilnimmt.

Mögliche Werte sind:

0 =  keine Multicast-Unterstützung

1 =  IP-Multicast-Pakete nur senden

2 =  IP-Multicast-Pakete senden und empfangen, d.h. an IGMP teilnehmen

KeepAliveInterval     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 0xFFFFFFFF Millisekunden

Standard: 1000  (1 Sekunde

Legt das Intervall zwischen aufeinanderfolgenden Keep-Alive-Sendungen (Verbindungsprüfung) fest. Diese Sendungen werden im durch KeepAliveInterval vorgegebenen Zeittakt wiederholt, bis eine der Verbindungspartner reagiert. Wurden TcpMaxDataRetransmissions Wiederholungen ohne Antwort ausgeführt, bricht TCP/IP die Verbindung ab.

KeepAliveTime     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 0xFFFFFFFF Millisekunden

Standard: 7200000  (2 Stunden)

Dieser Parameter regelt, wie oft TCP festzustellen versucht, daß eine Verbindung noch steht, indem es Pakete zur Überprüfung dieser Verbindung abschickt. Wenn das entfernte System noch erreichbar und in Betrieb ist, bestätigt es diese Sendung. Solche "Keep-Alive"-Pakete werden nicht standardmäßig geschickt. Diese Funktion kann von einer Anwendung aktiviert werden.

MaxForwardBufferMemory     REG_DWORD

Wertebereich: Bytes (Netzwerk-MTU – 0xFFFFFFFF)

Standard: 0xFFFFFFFF

Legt fest, wie viele Bytes IP maximal zur Speicherung von Paketdaten in der Warteschlange des Routers belegen kann. Dieser Wert muß größer oder gleich ForwardBufferMemory sein.

MaxNumForwardPackets     REG_DWORD

Wertebereich: Paketvorspänne (1 – 0xFFFFFFFF)

Standard: 0xFFFFFFFF

Legt fest, wie viele Bytes IP maximal zur Speicherung von Paketvorspanndaten in der Warteschlange des Routers belegen kann. Dieser Wert muß größer oder gleich NumForwardPackets sein.

MaxUserPort     REG_DWORD

Wertebereich: Portnummer  (0x1388 – 0xFFFE)

Standard: 0x1388

Legt die höchste Portnummer fest, die auf Anfragen von Anwendungen hin zurückgeliefert werden kann. Ephemerische (kurzlebige) Ports werden üblicherweise im Bereich von 1024 bis 5000 (0x1388) belegt.

NumForwardPackets     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Paketvorspänne (1 – < 0xFFFFFFFF)

Standard: 50

Legt fest, wie viele IP-Paketvorspänne für die Warteschlange des IP-Routers belegt wreden. Sind diese Speicherbereiche sämtlich besetzt, dann entfernt der Router nach dem Zufallsprinzip einzelne Vorspänne aus der Warteschlange. Dieser Wert sollte minimal dem über ForwardBufferMemory angegebenen Wert geteilt durch die Maximalgröße von IP-Datenpaketen entsprechen. Als Obergrenze ergibt sich unabhänigig von der Paketgröße in den mit dem Router verbundenen Netzwerken der Wert ForwardBufferMemory geteilt durch 256, weil pro IP-Paket minimal 256 Bytes belegt werden. Der optimale Wert für ForwardBufferMemory hängt von der Art des Datenverkehrs auf den Netzwerken ab und liegt zwischen diesen beiden Extrmen.

Wenn kein Speicherplatz für IP-Paketvorspänne belegt und/oder das Routing nicht aktiviert ist, bleibt NumFormwardPackets unberücksichtigt.


TCPxxx-Einträge für TCP/IP-Parameter

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Tcpip

\Parameters

TcpMaxConnectRetransmissions     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 0xFFFFFFFF

Standard: 3

Gibt an, wie oft TCP die Sendung von Daten über eine bestehende Verbindung wiederholt, bevor es die Verbindung einstellt. Die Verzögerung bis zur nächsten Sendung verdoppelt sich mit jeder weiteren Rücksendung. Das anfängliche Verzögerungsintervall beträgt drei Sekunden.

TcpMaxDataRetransmissions     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 0xFFFFFFFF

Standard: 5

Gibt an, wie oft TCP die Sendung eines einzelnen Datensegments wiederholt, bevor die Verbindung abgebaut wird. Die Verzögerung vor dem erneuten Senden verdoppelt sich mit jeder weiteren Wiederholung. Wenn eine Antwort erfolgt, wird es zurückgesetzt. Der Verzögerungswert wird dynamisch über die Messung der Round-Trip-Time (d.h. der Paketlaufzeit) bestimmt.

TcpNumConnections     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 0xFFFFFE

Standard: 0xFFFFFE

Legt fest, wie viele Endpunkte einer TCP-Verbindung maximal gleichzeitig offengehalten werden können.

TcpTimedWaitDelay     REG_DWORD

Wertebereich: 0x1E – 0x12C (dezimal 30 – 300) Sekunden

Standard: 0xF0 (dezimal 240)

Legt fest, wie lange eine Verbindung beim Schließen maximal im Zustand TIME_WAIT (der auch als 2MSL bekannt ist) verbleiben kann. (Die Socket-Paare lassen sich innerhalb dieses Zeitraums noch nicht wiederverwenden.) RFC793 gibt an, daß dieser Wert dem Doppelten der maximalen Segment-Lebenszeit im Netzwerk entsprechen sollte.

TcpUseRFC1122UrgentPointer     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Gibt an, ob TCP für dringende Daten die RFC 1122-Spezifikation nutzt oder den Modus für BSD-basierte System. Die beiden Methoden interpretieren dei Dringlichkeitszeiger im TCP-Header und die Länge der eiligen Daten auf unterschiedliche Weise, weshalb sie auch nicht zusammenarbeiten. Die Standardeinstellung von Windows NT ist der BSD-Modus; die beiden Modi sind nicht miteinander kompatibel bzw. austauschbar.

TcpWindowSize     REG_DWORD

Wertebereich: 8192 – 0xFFFF Bytes

Standard: Die TCP-Paketgröße auf dem Netzwerk mal 4. Wenn dieser Wert kleiner als 8192 ist, dann wird die Fenstergröße über Aufrundung von 8192 auf ganze TCP-Pakete bestimmt. Für Ethernet-Netzwerke ergibt sich daraus die Vorgabe 8760.

Legt die maximale Größe des TCP-Empfangsfensters fest, das das System zur Verfügung stellt. Dieses Fenster gibt die Menge der Bytes an, die ohne Empfangsbestätigung gesendet werden sollen. Im allgemeinen verbessern größere Empfangsfenster bei umfangreichen Verzögerungen und Netzwerken mit großer Bandbreite die Leistung. Das beste Ergebnis liefert ein Fenster mit einer Größe, die ein Mehrfaches der MTU des darunterliegenden Netzes weniger der Größe der Standard-TC- und IP-Paketvorspänne ist.


Adapterkarten-Parameter für TCP/IP

Die in diesem Abschnitt zusammengefaßten TCP/IP-Parameter werden für jede Netzwerkkarte individuell eingestellt und erscheinen unter dem folgenden Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\AdapterName#

\Parameters

\Tcpip

Broadcast-Einträge für Netzwerkkarten mit TCP/IP

MTU-Einträge für Netzwerkkarten

DHCP-Einträge für Netzwerkkarten

Systemsteuerungs-Einträge für Netzwerkkarten

Andere Einträge für Netzwerkkarten


Broadcast-Einträge für Netzwerkkarten mit TCP/IP

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\adapter name#

\Parameters

\Tcpip

UseZeroBroadcast     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (false)

Anteil der Rundsendeadressen, d.h. 255.255.255.255 anstelle von 0.0.0.0. Das Gros der Systeme nutzt die erste Variante, einige BSC-Implementationen arbeiten aber mit der zweiten. Systeme, die beide Rundsendevarianten verwen-den, arbeiten nur mangelhaft auf demselben (Sub-)Netzwerk zu-sammen..


TCPIP\Parameters\PersistentRoutes-Teilschlüssel

Die Einträge dieses Teilschlüssels legen fix vorgegebene IP-Routen fest, die sich ab der Version 3.51 von Windows NT mit dem Programm Route.exe vorgeben und anzeigen lassen.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Tcpip

\Parameters

\PersistentRoutes

Die Werteinträge stellen IP-Routingdaten dar und haben das folgende Format:

Ziel,Subnet Mask,Gateway,Verbindungskosten

Alle Einträge unter diesem Teilschlüssel haben den Datentyp REG_SZ, das Wertfeld selbst ist leer.

Ein Eintrag für eine Route zur IP-Zieladresse 45.100.23.10 über den Gateway 131.110.0.1 mit einer Subnet Mask von 255.255.255.255 und den Verbindungskosten 5 erscheint beispielsweise folgendermaßen in der Registrierung:

Wertname:	45.100.23.10,255.255.255.255,131.110.0.1,5

Datentyp:	REG_SZ

Wert:	(keiner)


DHCP-Serverdiensteinträge für TCP/IP

Die Einträge unter diesem Teilschlüssel stellen Konfigurationsdaten für den DHCP-Server dar. Änderungen in diesem Bereich der Registrierung werden durch das Anhalten und Neustarten des DHCP-Serverdiensts wirksam.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\DhcpServer

\Parameters

APIProtocolSupport     REG_DWORD

Wertebereich: 1, 2, 4, 5, 7

Standard: 0x5

Spezifiert die unterstützten Protokolle für DHCP-Server. Mit diesem Paramter stellen Sie sicher, daß verschiedene Rechner, die unterschiedliche Protokolle benutzen, auf den DHCP-Server zugreifen können. Die Bedeutung der möglichen Werte:

0x1 = RPC über TCP/IP
0x2 = RPC über Named Pipes
0x4 = RPC über LPC (lokale Prozeduraufrufe)
0x5 = RPC über TCP/IP und LPC
0x7 = RPC über alle drei Protokolle ((TCP/IP, Named Pipes und LPC)

BackupDatabasePath     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Dateiname

Standard: Systemroot\System32\Dhcp\Backup

Legt den Ort der Backup-Datenbankdatei fest, in die die Datenbank regelmäßig gesichert wird. Als idealer Ort dafür  empfiehlt sich eine andere Festplatte, so daß die Datenbank im Falle eines Laufwerk-Crashes wiederhergestellt werden kann. Verwenden Sie auf keinen Fall ein Netz-Laufwerk, da der DHCP-Mananger für das Datenbank-Backup und eine Wiederherstellung darauf keinen Zugriff hat.

BackupInterval     REG_DWORD

Wertebereich: Intervall in Minuten

Standard: 60 Minuten

Legt das Zeitintervall (unbegrenzt) für regelmäßge Datenbank-Sicherungen fest.

DatabaseCleanupInterval     REG_DWORD

Wertebereich: Intervall in Minuten

Standard: 60 Minuten

Legt das Zeitintervall (unbegrenzt) fest, in dem verfallene, ungültige Datensätze der Clients aus der Datenbank gelöscht werden, um die damit belegten IP-Adressen für erneuten Gebrauch freizumachen.

DatabaseLoggingFlag     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (Protokollierung aktiviert)

Legt fest, ob die Datenbankänderungen in der Datei JET.LOG gespeichert werden sollen.  Diese Protokolldatei dient nach einem Systemabsturz dazu, Änderungen, die nicht in der Datenbankdatei abgelegt wurden, wiederherzustellen. Der Name der Datenbankdatei ist in DatabaseName festgelegt. Diese Aufzeichnungen der Datenbankänderungen in der Protokolldatei gehen jedoch auf Kosten der Leistung, weshalb Sie DatabaseLogging auch deaktivieren können, wenn Sie der Meinung sind, Ihr System sei dafür stabil genug.

DatabaseName     REG_SZ

Wertebereich: Dateiname

Standard: Dhcp.mdb

Gibt den Namen der Datenbankdatei an, die für die Informationsdatenbank der DHCP-Clients verwendet wird.

DatabasePath     REG_EXPAND

Wertebereich: Pfad

Standard: Systemroot\System32\Dhcp

Gibt den Speicherort der angelegten und geöffneten Datenbankdateien an.

IgnoreBroadcastFlag     REG_DWORD

Wertebereich: 0 (Rundsendebit lesen) oder 1 (Rundsendebit ignorieren)

Standard: 1 (kein Eintrag in der Registrierung)

Legt fest, ob der DHCP-Server das Rundsendebit bei DHCP Discovery-Anforderungen von Clients liest (Wert: 0 bzw. kein Registrierungseintrag) oder ignoriert (Wert: 1).

Wenn Sie mit der Standardvorgabe 1 arbeiten (oder die Registrierung keinen Eintrag IgnoreBroadcastFlag enthält), dann ignoriert der DHCP-Server das Rundsendebit von Clients und sendet Dhcpoffer- sowie Dhcpack-Pakete an den Client per Broadcast. (Dies gilt nicht für Erneuerungen, sondern nur für die erste Anfrage eines neuen Clients.) Fügen Sie der Registrerung dagegen den Eitnrag hinzu und setzen Sie seinen Wert auf 0, dann hält sich der DHCP-Server bei Antworten an den Status des vom Client gesendeten Rundsendebits.

Microsoft-DHCP-Clients setzen das Rundsendebit nicht und erwarten für das erste Dhcpoffer sowie Dhcpack deshalb eigentliche eine direkte Sendung (keine Rundsendung). Da der DHCP-Server als Standardvorgabe das Rundsendebit des Clients ignoriert, läuft seine Antwort im Normalfall auf eine Rundsendung hinaus.

Hinweis: Wenn Sie die Registrierung um den Eintrag IgnoreBroadcastFlag erweitern und den Wert 0 eintragen, reduzieren Sie damit die Belastung des Netzwerks. Das setzt allerdings voraus, daß sich DHCP-Server und -Client im selben Subnetz befinden (d.h. über ein Ethernet- oder Token-Ring-Kabel direkt miteinander verbunden sind). Wenn sich DHCP-Server und -Client auf verschiedenen Teilnetzen befinden, d.h. durch einen Router oder Gateway voneinander getrennt sind und eine Adreßumsetzung auf MAC-Ebene stattfindet, dann erhält der DHCP-Client in diesem Fall keine Dhcpoffer- und Dhcpack-Pakete mehr.

RestoreFlag     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (False - kein Restore)

Weist den DHCP-Server an, die Datenbank mit den Informationen aus der Sicherungs-Datenbank wiederherzustellen. Dieses Flag wird nach einem erfolgreichen Wiederherstellen der Datenbank automatisch zurückgesetzt.


DHCP-Clientdienst-Einträge für TCP/IP

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\DHCP

\Parameters

\Option#

Die Unterschlüssel Option# sind den DCHP-Optionen entsprechend durchnumeriert und stehen für die Werte, die ein Client optional von einem DHCP-Server abfragen kann. (Beispiel: Gateway, Time Server usw.) Für jeder der Standardoptionen sind die folgenden Werte definiert:

RegLocation     REG_SZ

Wertebereich: Ort

Standard: abhängig vom Registrierungspfad für die jeweilige Option

Gibt an, unter welchem Pfad der entsprechende Optionswert in die Registrierung geschrieben wird, wenn der Client ihn vom DHCP-Server empfängt. Das Zeichen "?" dient hier als Platzhalter und wird gegebenenfalls durch die Nummer der jeweiligen Netzwerkkarte ersetzt.

KeyType     REG_DWORD

Wertebereich: Typ

Standard: 0x7

Gibt den Typ des Werteintrags für die jeweilige Option an.


MTU-Einträge für Netzwerkkarten

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\adapter name#

\Parameters

\Tcpip

MaxForwardPending     REG_DWORD

Wertebereich: Pakete (1 – 0xFFFFFFFF)

Standard: 20

Legt fest, wie viele IP-Pakete bei der Weiterleitung an ein bestimmtes Netzwerk im Maximalfall auf einmal übergeben werden. Stehen mehr als MaxForwardPending Pakete zur Weiterleitung an, werden sie von IP in eine Warteschlange gestellt.  Die Standardvorgabe 20 ist üblicherweise ausreichend, weil Netzwerk-Karten die einzelnen Pakete mit hoher Geschwindigkeit transportieren. Eine einzelne RAS-Schnittstelle, die mehrere (langsame) serielle Verbindungen unterhält, läßt sich dagegen durch eine Erhöhung von MaxForwardPending optimieren; der sinnvollste Werte hängt dabei stark von Anzahl und Charakteristik der einzelnen Verbindungen ab.

MTU     REG_DWORD

Wertebereich: Bytes: 68 – MTU des zugrundeliegenden Netzwerks

Standard: 0xFFFFFFFF

Legt die maximale Übertragungsgröße von der Schnittstelle an das zugrundeliegende Netzwerk fest. (Das Kürzel MTU steht für Maximum Transmission Unit  - mithin das größte Datenpaket, das von einem Netzwerk noch in einem Block - unfragmentiert - übertragen werden kann. Bei dieser Größe ist der Paketvorspann mit eingerechnet. IP-Datagramme können aus mehreren Paketen bestehen, die dann sequentiell gesendet werden müssen.)

Jede von TCP/IP genutzte Schnittstelle kann eine eigene MTU definieren, die üblicherweise von den zugrundeliegenden Treibern abgefragt wird. Bitte beachten Sie, daß der in MTU angegebene Wert lediglich das Ergebnis dieser Abfrage außer Kraft setzt (und nicht etwa eine neue maximale Paketgröße für das Netzwerk selbst festlegt). Wenn Sie einen größeren Wert angeben als der Treiber ermittelt hat, dann werden die Pakete entsprechend gestückelt (fragmentiert), als Minimalgröße ist der Wert 68 festgelegt.

Im Idealfall sollte die MTU so groß sein, daß jedes IP-Datagramm in einem einzigen Rahmen (d.h. unfragmentiert) gesendet werden kann. In der Praxis wird die MTU durch die Technologie festgelegt, die letztlich den Transfer übernimmt: Einige Netzwerk-Protkolle müssen mit einer MTU von 128 leben; die Grenze von Ethernet ist 1500, die Grenze von proNet-10 immerhin 2044 Oktetts (Bytes) pro Rahmen.

Hinweis: Die TCP/IP-Implementation von Windows NT verwendet standardmäßig eine PMTU-Erkennung, d.h. fragt die MTU des zugrundeliegenden Netzwerks bei den entsprechenden Treibern ab. Aus diesem Grund haben direkte Änderungen des Registrierungseintrags MTU nur selten Sinn (und laufen meist auf eine Verringerung des Datendurchsatzes hinaus).


DHCP-Einträge für Netzwerkkarten

Dieser Teilschlüsel enthält Konfigurationsdaten, die über den DHCP-Clientdienst für TCP/IP gesetzt werden. Hierbei handelt es sich um Werte, die das System von einem DHCP-Server erhält und die für jede Netzwerkkarte individuell sein können.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Adaptername#

\Parameters

\Tcpip

Hinweis: Die meisten dieser Werte lassen sich mit dem Programm ipconfig /all abfragen. Manuell über Registrierungseditoren verändern sollte man diese Einträge nicht.

DhcpDefaultGateway	REG_MULTI_SZ

Wertebereich: IP-Addresse(n)

Standard: (keiner)

Gibt die IP-Adresse(n) von Gateway(s) an - mithin die Adressen, an die IP-Pakete gesendet werden sollen, deren Zieladresse nicht dem Teilnetz entspricht, in dem sich der Computer selbst befindet, und für die keine direkt angegebene Route existiert. Dieser Wert wird vom DHCP-Clientdienst (sofern installiert) geschrieben und  kann bei Bedarf durch Einträge in DefaultGateway außer Kraft gesetzt werden.

DhcpIPAddress     REG_SZ

Wertebereich: IP-Adressse

Standard: (keiner)

Gibt die vom DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse an. Dieser Wert wird vom DHCP-Clientdienst (sofern installiert) geschrieben und kann bei Bedarf durhc den Eintrag IPAddress außer Kraft gesetzt werden. (Wenn IPAddress 0.0.0.0 enthält, d.h. nicht über das Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung direkt angegeben wurde, verwendet das System DhcpIPAddress.)

DhcpServer     REG_SZ

Wertebereich: IP-Adresse)

Standard: (keiner)

Gibt die IP-Adresse des DHCP-Servers an, der dem DHCP-Client die restlichen DHCP-Konfigurationsdaten übermittelt hat (d.h. des Servers, den der DHCP-Client beim Systemstart gefunden hat). Die über DHCP für die eigene Netzwerkkarte erhaltene Adresse ist im Eintrag DhcpIPAddress zu finden.

DhcpSubnetMask     REG_SZ

Wertebereich: Subnet Mask

Standard: (keiner)

Gibt die vom DHCP-Server zugewiesene Subnet Mask  an. Dieser Wert wird vom DHCP-Client (sofern installiert) gesetzt, der gleichzeitig die IP-Adresse in DhcpIPAddress einträgt.

IPInterfaceContext     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 0xFFFFFFFF

Standard: (keiner)

Dieser Werteintrag wird vom TCP/IP-Treiber geschrieben und vom DHCP-Clientdient intern verwendet.

Lease     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 0xFFFFFFFF Sekunden

Standard: (keiner)

Gibt an, seit wann die für die jeweilige Netzwerkkarte erhaltene IP-Lease (d.h. die vom DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse) gültig ist. Über diesen Wert zusammen mit LeaseTerminatesTime bestimmt der DHCP-Client, wann eine neue Anforderung beim DHCP-Server notwendig ist.

LeaseObtainedTime     REG_DWORD

Wertebereich: Zeit in Sekunden seit dem 1. Januer 1970, 12 Uhr mittags

Standard: (keiner)

Gibt den Zeitpunkt an, zu dem die IP-Lease vom DHCP-Server erhalten wurde. Dieser Wert wird vom DHCP-Client mit den vom DHCP-Server abgefragen Informationen gesetzt und läßt sich auch mit dem Programm ipconfig anzeigen.

LeaseTerminatesTime     REG_DWORD

Wertebereich: Zeit in Sekunden seit dem 1. Januer 1970, 12 Uhr mittags

Standard: (keiner)

Gibt den Zeitpunkt an, zu dem die IP-Lease ausläuft, wenn sie nicht zwischenzeitlich erneuert wird. Dieser Wert wird vom DHCP-Client mit den vom DHCP-Server abgefragen Informationen gesetzt und läßt sich auch mit dem Programm ipconfig anzeigen.

LLInterface     REG_SZ

Wertebereich: Gerätename

Standard: (Leerstring)

Gibt den Namen des Windows NT-Geräts an, an das IP gebunden werden soll. Dieser Wert wird von Diensten wie RAS genutzt, um IP an ein anderes Verbindungsschicht-Protokoll als das eingebaute ARP-Modul zu binden.

T1     REG_DWORD

Wertebereich: Zeit in Sekunden seit dem 1. Januer 1970, 12 Uhr mittags

Standard: (keiner)

Gibt den Zeitpunkt an, zu dem der DHCP-Clientdienst zum ersten Mal versuchen wird, die IP-Lease zu erneuern (d.h. selbständig beim DHCP-Server anfragt). Dieser Eintrag wird vom DHCP-Clientdienst gesetzt.

T2     REG_DWORD

Wertebereich: Zeit in Sekunden seit dem 1. Januer 1970, 12 Uhr mittags

Standard: (keiner)

Gibt den Zeitpunkt an, zu dem der DHCP-Clientdienst versuchen wird, eine Erneuerung der IP-Lease über eine Rundsendung (dchp renewal) zu erreichen. Dieser Zeitpunkt kann nur erreicht werden, wenn der Dienst bis dahin nicht in der Lage war, eine Verbindung zu dem bis dato verwendeten DHCP-Server aufzunehmen und dort eine Erneuerung anzufordern. Dieser Eintrag wird vom DHCP-Clientdienst gesetzt.


Systemsteuerungs-Einträge für Netzwerkkarten

Dieser Teilschlüssel enthält Konfigurationsdaten, die über die Systemsteuerung (Symbol Netzwerk) für TCP/IP direkt oder indirekt gesetzt werden. Hierbei handelt es sich um Werte, die für jede Netzwerkkarte individuell sein können.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Adaptername#

\Parameters

\Tcpip

Andere (nicht Netzwerkkarten-individuelle) über die Systemsteuerung verwaltete TCP/IP-Einträge werden unter HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Tcpip\Parameters gespeichert und sind im Abschnitt NCPA-Einträge für TCP/IP beschrieben.

DefaultGateway     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: IP-Adresse(n)

Standard: (keiner)

Gibt die IP-Adressen an, zu denen Pakete gesendet werden sollen, die nicht für das eigene Subnetz bestimmt sind und für die keine direkt angegebene Route vorliegt. Wenn dieser Eintrag nicht leer ist und einen anderen Wert als 0.0.0.0 enthält, setzt er die von einem DHCP-Server erhaltenen Gateway-Adressen im Eintrag DhcpDefaultGateway außer Kraft. Dieser Eintrag läßt sich über das Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung (Registerkarte Protokolle : TCP/IP : Eigenschaften : Gateway) setzen.

EnableDhcp     REG_DWORD

Wertebereich: 0 (False) oder 1 (True)

Standard: 0

Wenn hier der Wert 1 eingetragen ist, verwendet der Computer den DHCP-Client, der seinerseits versuchen wird, die erste IP-Schnittstelle des jeweiligen Adapters über DHCP zu konfigurieren. Dieser Eintrag läßt sich über das Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung (Registerkarte Protokolle : TCP/IP : Eigenschaften : IP-Adresse von einem DHCP-Server beziehen) setzen.

IPAddress     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: IP-Adresse(n)

Standard: (keiner)

Legt die IP-Adresse(n) der IP-Schnittstellen fest, die an die Netzwerkarte gebunden werden sollen. Wenn die Liste als erste Adresse 0.0.0.0 enthält, dann wird die primäre IP-Schnittstelle der Netzwerkkarte über DHCP konfiguriert. Weitere IP-Adressen lassen sich auch bei der Konfiguration über DHCP manuell hinzufügen. Dieser Eintrag läßt sich über das Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung (Registerkarte Protokolle : TCP/IP : Eigenschaften : IP-Adresse : Erweitert) setzen.

Hinweis: Für jede IP-Adresse müssen Sie zusätzlich eine Subnet Mask angeben - siehe SubnetMask.

RawIPAllowedProtocols     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: 0 oder IP-Protokollnummer

Standard: (keiner)

Wenn IP-Filterung aktiviert ist (EnableSecurityFilters = 1), legt dieser Eintrag fest, welche Arten von IP-Datagrammen die Netzwerkkarte akzeptiert. Wenn der Wert 0 angegeben ist (oder der Eintrag RawIPAllowedProtocols in der Registrierung fehlt), dann werden sämtliche IP-Datagrammarten akzeptiert; existiert der Eintrag, hat aber keinen Wert, dann schließt die IP-Filterung sämtliche IP-Datagrammtypen aus.

Dieser Werteintrag kontrolliert ausschließlich die Annahme von IP-Datagrammen über den uninterpretierten IP-Transport ("Raw Sockets"). Mit IP-Datagrammen, die durch andere Transporte (wie TCP) übermittelt wurden, hat er nichts zu tun.

Hinweis: Wenn dieser Eintrag sowohl den Wert 0 als auch IP-Protkollnummern angibt, verhält sich das System undefiniert.

SubnetMask     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: IP-Adresse(n))

Standard: (keiner)

Gibt die Subnet Masks an, die zusammen mit den an die jeweilige Netzwerkkarte gebundenen IP-Adressen verwendet werden sollen. Wenn der erste Eintrag in dieser Liste den Wert 0.0.0.0 hat, verwendet das System DHCP zur Konfiguration. Diese Liste muß für jede der in IPAddress  aufgelisteten IP-Adressen einen gültigen Eintrag enthalten.

TcpAllowedPorts     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: 0 oder TCP-Portnummer

Standard: (keiner)

Bei aktivierter Sicherheitsfilterung (EnableSecurityFilters = 1) gibt diese Liste die Nummern der TCP-Ports an, von denen aus der Empfang von TCP/IP-SYNs möglich ist. Enthält dieser Eintrag den Wert 0 oder erscheint er nicht in der Registrierung, dann aktzeptiert das System IP-Datagramme von beliebigen TCP-Ports aus. Existiert der Eintrag und gibt überhaupt keinen Wert an, dann verweigert das System bei aktivierter Sicherheitsfilterung jedes IP-Datagramm. Dieser Eintrag gilt für sämtliche IP-Schnittstellen der jeweiligen Netzwerkkarte.

Hinweis: Wenn dieser Eintrag sowohl den Wert 0 als auch TCP-Portnummern angibt, verhält sich das System undefiniert.

UdpAllowedPorts     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: 0 oder TCP port numbers

Standard: (none)

Bei aktivierter Sicherheitsfilterung (EnableSecurityFilters = 1) gibt diese Liste die Nummern der TCP-Ports an, von denen aus der Empfang von UDP-Datagrammen möglich ist. Enthält dieser Eintrag den Wert 0 oder erscheint er nicht in der Registrierung, dann aktzeptiert das System UDP-Datagramme von beliebigen TCP-Ports aus. Existiert der Eintrag und gibt überhaupt keinen Wert an, dann verweigert das System bei aktivierter Sicherheitsfilterung jedes UDP-Datagramm. Dieser Eintrag gilt für sämtliche Schnittstellen der jeweiligen Netzwerkkarte.

Hinweis: Wenn dieser Eintrag sowohl den Wert 0 als auch TCP-Portnummern angibt, verhält sich das System undefiniert.


Andere Einträge für Netzwerkkarten

Die in diesem Abschnitt beschriebenen TCP-Konfigurationseinträge können für jede Netzwerkkarte eigene Werte enthalten.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Adaptername #

\Parameters

\Tcpip

DontAddDefaultGateway     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (nicht in der Registrierung)

Legt fest, ob für die jeweilige Netzwerkkarte ein Standard-Routing stattfindet (Wert 0 bzw. nicht in der Registrierung) oder nicht (Wert: 1). Bei der Standardvorgabe erzeugt das System bei installiertem PPT-Protokoll für die jeweilige Netzwerkkarte Standard-Routen; der Wert 1 schaltet diese Automatik ab.

Querverweis: RAS-PPTPE-Teilschlüsseleinträge.

Hinweis: PPTP-Benutzer müssen diesen Registrierungseintrag für jede Netzwerkkarte hinzufügen, die nicht für Internet-Verbindungen verwendet wird.


FontDPI-Einträge

Die Einträge dieses Teilschlüssels legen die Standardauflösung für Schriften und Bitmaps in Pixel pro Zoll (DPI) fest.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\FontDPI

LogPixels     REG_DWORD

Wertebereich: 0x78 oder 0x60

Standard: 0x60

Legt die Größe der Systemschrift und die Auflösung der vom System für Icons und Bitmap-Schaltflächen in Werkzeugleisten fest.

120 DPI (0x78) wird als "große Schriftarten", 96 DPI (0x60) als "kleine Schriftarten" bezeichnet.

Dieser Wert stellt lediglich eine Anweisung an das System dar, welche Auflösung zu benutzen ist. Damit Änderungen Wirkung zeigen, müssen Sie Windows NT neu starten.

Dieser Wert läßt sich auch über das Symbol Anzeige der Systemsteuerung setzen.


NetBt-Parameter für TCP/IP

Dieser Teilschlüssel enthält Einträge, die für alle NetBt-Dienste  (NetBIOS over TCP/IP) gelten.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\NetBt

\Parameters

NetBt-Werteinträge, die pro Netzwerkkarte gesetzt werden müssen, sind in den Teilschlüsseln der jeweiligen Netzwerkkarten untergebracht und im Abschnitt NetBT-Adaptereinträge für TCP/IP beschrieben.

BcastNameQueryCount     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 0xFFFF

Standard: 3

Legt fest, wie oft NetBT eine Anforderung zuur Auflösung eines NetBIOS-Namens maximal wiederholt, wenn eine Antwort ausbleibt.

BcastQueryTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: 100 – 0xFFFFFFFF Millisekunden

Standard: 0x2EE (750 msec)

Legt das Intervall zwischen Wiederholungen von Rundsendungen für Namensauflösungsanfragen fest.

BroadcastAddress     REG_DWORD

Wertebereich: IP-Adresse mit 4 Bytes, Little-Endian-codiert

Standard: 1lastige Rundsendeadresse des jeweiligen Netzwerks

Über diesen Werteintrag können Sie NetBT dazu zwingen, Rundsendungen für Namensanfragen nur an eine bestimmte IP-Adresse zu senden. Standardmäßig verwendet NetBT zu diesem Zweck die 1lastige Rundsendeadresse des jeweiligen Teilnetzes (beispielsweise 10.101.255.255 für ein Netzwerk 10.101.0.0 mit der Subnet Mask 255.255.0.0). Dieser Wert wird auch gesetzt, wenn das Netzwerk 0lastige Rundsendeadresse benutzt (siehe UseZeroBroadcast) und für das zuvor gegebene Beispiel 10.101.0.0 als Rundsendeadresse einsetzt. In diesem Fall würde der Eintrag den Wert 0x0b650000 haben. Bitte beachten Sie, daß dieser Werteintrag global ist - er gilt für sämtliche Subnetze, an die NetBT gebunden ist.

CacheTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: 60000 – 0xFFFFFFFF Millisekunden

Standard: 0x927C0 (10 Minuten)

Legt die Lebensdauer von Einträgen im NetBIOS-Namenscache fest. (Dieser Cache läßt sich mit dem Programm nbtstat -c abfragen.)

DhcpNodeType     REG_DWORD

Wertebereich: 1 – 8

Standard: 1

Legt den NetBT-Knotentyp fest und wird vom DHCP-Clientdienst gesetzt (sofern installiert). Bitte beachten Sie, daß dieser Wert nur dann berücksichtigt wird, wenn NodeType keinen Wert enthält bzw. nicht in der Registrierung enthalten ist.

DhcpScopeId     REG_SZ

Wertebereich: NetBIOS-Namensbereich, wie microsoft.com.

Standard: (keiner)

Legt den NetBIOS-Namensbereich des Knotens fest und wird vom DHCP-Clientdienst gesetzt. Bitte beachten Sie, daß dieser Wert nur dann Berücksichtigung findet, wenn ScopeID keinen Eintrag entählt bzw. nicht in der Registrierung enthalten ist.

EnableDns     REG_DWORD

Wertebereich: 0 (deaktiviert) oder 1 (aktiviert)

Standard: 0

Wenn dieser Wert auf 1 gesetzt ist, fragt NetBT einen DNS-Server (soweit vorhanden) für alle Namen ab, die sich nicht über WINS, Rundsendungen und LMHOSTS (in dieser Reihenfolge) auflösen lassen. Dieser Wert sollte über das Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung verändert werden - nicht direkt mit einem Registrierungseditor.

EnableLmhosts     REG_DWORD

Wertebereich: 0 (deaktiviert) oder 1 (aktiviert)

Standard: 1

Wenn dieser Wert auf 1 gesetzt ist, durchsucht NetBT die Datei LMHOSTS (und eventuell dort angegebene #INCLUDES) nach Namen, die sich nicht über WINS oder Rundsendungen auflösen lassen. Wenn hier der Wert 0 angegeben ist, wird die Namensauflösung nach erfolglosen WINS-Abfragen und Rundsendungen für gescheitert erklärt. (Das Durchsuchen von LMHOSTS ist in diesem Fall nicht möglich, weil dann auch das LMHOSTS-Basisverzeichnis - Eintrag Tcpip\Parameters\DatabasePath - fehlt). Dieser Wert sollte nur über die Systemsteuerung und nicht direkt mit einem Registrierungseditor geändert werden.

EnableProxy     REG_DWORD

Wertebereich: 0 (deaktiviert) oder 1 (aktiviert)

Standard: 0

Wenn dieser Wert auf 1 gesetzt ist, verhält sich das System für Netzwerke, an die NetBT gebunden ist, als WINS-Proxy, d.h. leitet Rundsendungen (von Computern, die keine WINS-Clients sind) an seinen WINS-Server weiter. Dieser Wert sollte nur über die Systemsteuerung und nicht direkt mit einem Registrierungseditor geändert werden.

EnableProxyRegCheck     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (false)

Wenn dieser Wert auf 1 gesetzt und das System über EnableProxy als WINS-Proxy konfiguriert ist, dann reagiert es auf den Versuch eines nicht-WINS-Clients, seinen Namen zu registrieren, selbständig mit einer negativen Antwort, falls der WINS-Server den entsprechenden Computernamen bereits für ein anderes System registriert hat. Namensregistrierungen lassen sich auf diese Weise wesentlich schneller und mit geringerem Netzwerkverkehr abwickeln.

Das Problem bei diesem Feature besteht darin, daß ein WINS-Proxy kein vollwertiger WINS-Server ist, und sich die Anfrage an den WINS-Server in diesem Fall auf den NetBIOS-Namen zusammen mit der bekannten IP-Adresse beschränkt. Nicht-WINS-Clients bleibt deshalb ein Wechsel ihrer IP-Adresse so lange verwehrt, wie der WINS-Server den jeweiligen NetBIOS-Namen noch in seiner Datenbank enthält. Aufgrund dieses Problems ist EnableProxyRegCheck standardmäßig abgeschaltet.

InitialRefreshT.O.     REG_DWORD

Wertebereich: 960000 – 0xFFFFFFF Millisekunden

Standard: 960000 (16 Minuten)

Legt das von NetBT bei der Namensregistrierung verwendete Erneuerungsintervall fest. NetBT versucht eine Kontaktaufnahme zum WINS-Server, wenn 1/8 dieser Zeitspanne abgelaufen ist. Wenn der WINS-Server positiv reagiert, enthält die zurückgesendete Antwort auch ein von diesem Server festgelegtes Erneuerungsintervall.

LmhostsTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: 1000 – 0xFFFFFFFF Millisekunden

Standard: 6000 (6 Sekunden)

Legt die maximale Wartezeit für Namensauflösungsanforderungen über DNS und LMHOSTS fest. Da LmhostsTimeout letztlich nicht den Zeitraum, sondern die Auflösung des verwendeten Timers festlegt, kann es in der Praxis knapp zweimal so lange dauern, bis eine Zeitrahmenüberschreitung erkannt wird.

MaxDgramBuffering     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 0xFFFFFFFF Bytes

Standard: 0x20000 (128K)

Legt fest, wie viel Speicher NetBT maximal für sämtliche noch ausstehenden Datagrammsendungen zusammen dynamisch belegt. Wird diese Grenze überschritten, scheitern weitere Sendeanforderungen aufgrund unzureichender Systemressourcen.

NameServerPort     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 0xFFFF (UPD-Portnummer)

Standard: 0x89

Legt die UPD-Portnummer fest, an die NetBT Pakete im Zusammenhang mit Namenslauflösungen (Anforderungen, Registrierung usw.) sendet. Microsofts WINS-Server hört den Port 0x89 ab; NetBIOS-Namensserver anderer Hersteller können unter Umständen eine andere Portnummer verwenden.

NameSrvQueryCount     REG_DWORD

Wertebereich: 0 – 0xFFFF

Standard: 3

Legt fest, wie oft NetBT Namensauflösungsanforderungen an einen WINS-Server wiederholt, wenn keine Antwort erfolgt.

NameSrvQueryTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: 100 – 0xFFFFFFFF Millisekunden

Standard: 1500 (1,5 Sekunden)

Legt das Intervall zwischen Wiederholungen von Namensauflösungsanforderungen fest.

NbProvider     REG_SZ

Wertebereich: _tcp

Standard: _tcp

Legt den NetBIOS-Dienstanbieter für entfernte Prozeduraufrufe (RPC) fest und wird vom Windows NT Executive verwendet. Dieser Wert sollte auf keinen Fall geändert werden.

NodeType     REG_DWORD

Wertebereich: 1 (B-Knoten), 2 (P-Knoten), 4 (M-Knoten) oder 8 (H-Knoten)

Standard: 1 oder 8 abhängig von der WINS-Serverkonfiguration

Legt fest, mit welchen Mitteln NetBT Namen registriert bzw. auflöst und gilt ggf. auch für LMHOSTS und die DNS-Clientdienste. Dieser Eintrag setzt einen eventuell von einem DHCP-Server erhaltenen (und vom DHCP-Clientdienst in DhcpNodeType eingetragenen) Wert außer Kraft. Wenn weder NodeType noch DhcpNodeType in der Registrierung erscheinen, hängt der Knotentyp davon ab, ob der WINS-Clientdienst installiert ist (die Standardkonfiguration ist dann H-Knoten, d.h. der Wert 8) oder nicht (Standardkonfiguration B-Konten, d.h. Wert 1).

Die Bedeutung der einzelnen Werte;

Wert	Knotentyp	Methode zur Namensauflösung
1	B	Rundsendungen
2	P	PPP-Anforderungen bei einem WINS-Server.
3	M	Rundsendungen, dann PPP-Anforderungen an einen WINS-Namensserver
4	H	PPP-Anforderungen an einen WINS-Namensserver, dann Rundsendungen
RandomAdapter     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Wenn dieser Eintrag auf 1 gesetzt ist, wählt NetBT aus allen gebundenen Schnittstellen nach dem Zufallsprinzip eine aus, über die Namenauflösungs-Antworten abgewickelt werden. (Derartige Antworten enthalten üblicherweise die IP-Adresse der Schnittstelle, über die die Anforderung eingegangen ist.) Dieses Feature ist zur gleichmäßigen Lastverteilung bei Servern vorgesehen, die über mehrere Schnittstellen zu ein und demselben Netzwerk verfügen.

Hinweis: Dieser Werteintrag erscheint nur auf Multihomed-Systemen (d.h. Systemen mit mehreren IP-Adressen) und wird auch dort nur berücksichtigt, wenn SingleResponse  auf 1 gesetzt ist..

RefreshOpCode     REG_DWORD

Wertebereich: 8 oder 9

Standard: 8

Weist NetBT an, einen spezifischen Opcode in Namenserneuerungspaketen ("Name Refresh Packets") zu verwenden. Die Spezifikation des NetBT-Protokolls ist in diesem Punkt nicht eindeutig: Der in den Microsoft-Implementationen verwendete Wert 8 scheint zwar der Standard zu sein, andere Implementationen wie beispielsweise Ungermann-Bass verwenden aber den Wert 9. Damit die Interoperabilität zweier NetBT-Systeme gewährleistet ist, müssen sie beide denselben Opcode verwenden.

ScopeId     REG_SZ

Wertebereich: * oder DNS-Domänenname

Standard: (keiner)

Legt den NetBIOS-Namensbereich für den Knoten fest. Der Wert * steht für einen leeren Bereich. Wenn dieser Eintrag ein * oder einen gültigen DNS-Domänennamen enthält, setzt er einen eventuell über einen DHCP-Server erhaltenen (und vom DHCP-Client in DhcpScopeID eingetragenen) Wert außer Kraft. Der Wert für ScopeID darf nicht mit einem Punkt (.) beginnen, Leerstrings werden ignoriert.

SessionKeepAlive     REG_DWORD

Wertebereich: 60,000 – 0xFFFFFFFF Millisekunden

Standard: 3600000  (1 Stunde)

Legt den Zeitraum zwischen zwei Keep-Alive-Sendungen (Verbindungsprüfung) fest. Der Eintrag 0xFFFFFFFF schaltet Verbindungsprüfungen über NetBT komplett ab.

SingleResponse     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (false)

Wenn hier der Wert 1 eintragen ist, liefert NetBT als Reaktion auf eine Namensauflösungsanfrage nur eine der IP-Adressen der gebundenen Schnittstellen. Ist dagegen der Wert 0 eingetragen, werden die IP-Adressen aller gebundenen Schnittstellen geliefert.

Dieser Eintrag muß auf 1 gesetzt werden, wenn die zufallsgesteuerte Auswahl einer Netzwerkkarte (Eintrag RandomAdapter) verwendet werden soll.

Hinweis: Dieser Eintrag ist nur auf Multihomed-Systemen verwendbar.

Size/Small/Medium/Large     REG_DWORD

Wertebereich: 1 (Small), 2 (Medium), oder 3 (Large)

Standard: 1

Legt die Größe der Namenstabellen für lokale und entfernte NetBIOS-Computernamen fest. Im allgemeinen ist der Wert 1 (Small) ausreichend. Wenn das System als WINS-Proxy arbeitet, wird automatisch der Wert 3 (Large) eingesetzt.

Gültige Werte sind:

1	Small	bis zu 16 hash buckets
2	Medium	bis zu 128 hash buckets
3	Large	bis zu 256 hash buckets
TransportBindName     REG_SZ

Wertebereich: \Device \

Standard: \Device \

Dieser Wert wird vom System während der Produktentwicklung eingesetzt und darf nicht verändert werden.

WinsDownTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: 1000 – 0xFFFFFFFF msec

Standard: 15000 (15 Sekunden)

Legt fest, wie lange NetBT maximal mit dem Versuch wartet, WINS selbst einzusetzen, wenn kein Kontakt zu einem WINS-Server zustandekommt. Dieses Feature erlaubt es Maschinen wie Laptops, die zeitweilig ohne Netzwerkverbindung arbeiten, den Startprozeß auszuführen, ohne dabei auf eine Zeitüberschreitung bei der WINS-Namensregistrierung warten zu müssen bzw. sämtliche vermuteten WINS-Server der Reihe nach direkt abzufragen.


NetBT-Netzwerkkarteneinträge für TCP/IP

Dieser Abschnitt beschreibt die NetBT-Werteinträge, die für jede Netzwerkkarte individuell angelegt werden.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\NetBt

\Adapters

\AdapterName

NetBT-Konfigurationsdaten, die für das gesamte System gelten, sind im Teilschlüssel NetBT\Parameters gespeichert und im Abschnitt NetBT-Parameter für TCP/IP beschrieben.

DhcpNameServer     REG_SZ

Wertebereich: IP-Adresse

Standard: (keiner)

Gibt die Adresse des primären WINS-Namensservers an und wird vom DHCP-Clientdienst (sofern vorhanden) mit den vom DHCP-Server gelieferten Datum besetzt. Dieser Eintrag findet nur Berücksichtigung, wenn NameServer leer oder nicht in der Registrierung enthalten ist.

DhcpNameServerBackup     REG_SZ

Wertebereich: IP-Adresse

Standard: (keiner)

Gibt die Adresse des sekundären WINS-Namensservers an und wird vom DHCP-Clientdienst (sofern vorhanden) mit den vom DHCP-Server gelieferten Datum besetzt. Dieser Eintrag findet nur Berücksichtigung, wenn NameServerBackup leer oder nicht in der Registrierung enthalten ist.

NameServer     REG_SZ

Wertebereich: IP-Adresse

Standard: (Leerstring)

Legt die IP-Adresse des primären WINS-Namensservers fest. Wenn dieser Eintrag besetzt ist, wird DhcpNameServer nicht berücksichtigt. Dieser Wert sollte über das Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung gesetzt werden, nicht über einen Registrierungseditor.

NameServerBackup     REG_SZ

Wertebereich: IP-Adresse

Standard: (Leerstring)

Legt die IP-Adresse des sekundären WINS-Namensservers fest. Wenn dieser Eintrag besetzt ist, wird DhcpNameServeBackup. nicht berücksichtigt. Dieser Wert sollte über das Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung gesetzt werden, nicht über einen Registrierungseditor.


Streams-Parameter für TCP/IP

Der TCP/IP-Parameter für Streams befindet sich unter dem folgenden Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Streams

\Parameters

MaxMemoryUsage     REG_DWORD

Wertebereich: Bytezahl

Standard: keine Begrenzung

Gibt an, wieviel Speicher maximal für die Streams-Umgebung reserviert werden kann. Wenn dieser Wert erreicht ist, können Treiber für Streams keinen weiteren Speicher für Streams anfordern.


TCPIPWinsock Entries
Windows Sockets-Einträge für TCP/IP

Diese Einträge verteilen sich auf eine Reihe unterschiedlicher Teilschlüssel der Registrierung:

Winsock\Parameters-Teilschlüssel Allgemeine Werte für den Windows Sockets-Dienst.

Tcpip\Parameters\Winsock-Teilschlüssel Werte von Windows Sockets für TCP/IP.

Tcpip\ServiceProvider subkey Konfiguration der Namensauflösung.

ServiceProvider\Order subkey Konfigurationsdaten für die Namensauflösungs- und Registrierungsschnittstelle (RNR) von Windows Sockets.

Afd\Parameters subkey Parameter für Afd.sys, den Kerneltreiber zur Unterstützung von Anwendungen, die auf Windows Sockets aufbauen.

Appletalk\Winsock subkey TCP/IP-Einstellungen für AppleTalk.


Winsock\Parameters-Einträge für TCP/IP

Der Winsock\Parameters-Teilschlüssel stores values common to the Windows Sockets service. Über das Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung können Sie die Werte in diesem Teilschlüssel anzeigen und ändern.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Winsock

\Parameters

Transports     REG_Multi_SZ

Wertebereich: Zeichenfolgen

Standard: installationsabhängig

Enthält die Registrierungs-Schlüsselnamen installierter Transporte, die Windows Sockets unterstützen. Wenn TCP/IP als einziger installierter Transport Windows Sockets unterstützt, dann enthält der Werteintrag den Wert Tcpip. Die Windows Sockets-DLL verwendet die Zeichenfolgen in Transports, um Informationen zu jedem Transport zu bestimmen.


Tcpip\Parameters\Winsock-Einträge

Dieser Teilschlüssel enthält Werteinträge für Windows Sockets im Zusammenhang mit TCP/IP.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Tcpip

\Parameters

\Winsock

HelperDllName     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Pfad und Dateiname

Standard: transportabhängig; für TCP/IP beispielsweise SystemRoot\System32\Wshtcpip.dll

Gibt den Namen der Windows Sockets Hilfs-DLL für den TCP/IP-Transport an. Dieser Wert wird von der Windows Sockets-DLL festgelegt und kann durch den Benutzer nicht geändert werden.

Mapping    REG_BINARY

Standard: Transportabhängig

Kennzeichnet die vom Transport unterstützten Adreßfamilien, Socket-Typen und Protokolle. Dieser Wert wird von der Windows Sockets-DLL festgelegt und gilt als unveränderbar.

MaxSockAddrLen     REG_DWORD

Wertebereich: Oktetts

Gibt die maximale Länge von Socket-Adressen für Sockets der INET-Familie an. Dieser Wert wird von der Windows Sockets-DLL festgelegt und kann nicht durch den Benutzer geändert werden.

MinSockAddrLen     REG_DWORD

Wertebereich: Oktetts

Gibt die minimale Länge von Socket-Adressen für Sockets der INET-Familie an. Dieser Wert wird von der Windows Sockets-DLL festgelegt und kann nicht durch den Benutzer geändert werden.

Siehe auch AppleTalk Winsock-Einträge


Afd\Parameters für Windows Sockets

Dieser Teilschlüssel enthält Konfigurationsdaten für Afd.sys, den Kerneltreiber zur Unterstützung von Windows Sockes für TCP/IP.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Afd

\Parameters

Hinweis: Einige dieser Werte besitzen drei Standardwerte, abhängig von der Größe des Arbeitsspeichers:

Standard	RAM-Größe

Small	12,5 MB oder weniger

Medium	12,5 bis 20 MB

Large	Mehr als 20 MB

BufferMultiplier     REG_DWORD

Wertebereich: Multiplikator

Standard: 512

DefaultReceiveWindow und DefaultSendWindow werden durch diesen Wert getrennt. Er legt fest, wie viele Nachrichten gesendet respektive empfangen werden können, bevor die Flußsteuerung eingreift.

DefaultReceiveWindow     REG_DWORD

Wertebereich: Bytes

Standard: 8192

Die Anzahl der empfangenen Bytes, die AFD bei einer Verbindung puffert, bevor die Flußsteuerung eingreift. Ein größerer Wert bewirkt hier eine Leistungssteigerung, da dann die Ressourcen besser ausgenutzt werden. Denken Sie daran, daß Anwendungen diesen Wert auf Socket-Basis mit der Socket-Option SO_RCVBUF ändern können.

DefaultSendWindow     REG_DWORD

Wertebereich: Bytes

Standard: 8192

Wie DefaultReceiveWindow, jedoch für die Sendung.

FastSendDatagramThreshold     REG_DWORD

Wertebereich: Bytes

Standard: 1024

Legt fest die Maximalgröße von Datagrammen fest, die beim Senden gepuffert werden können. Datagramme, deren Größe diese Grenze unterscheitet, werden als Teil des Sendevorgangs gepuffert, größere Datagramme dagegen als ausstehend markiert (d.h. in einem gesperrten Speicherbereich untergebracht, in dem sie bis zur Sendung verbleiben). Der Standardwert liefert die optimale Leistung und sollte nicht geändert werden.

IgnorePushBitOnReceives     REG_DWORD

Wertebereich: 0 (deaktiviert) oder 1 (aktiviert)

Standard: 0

Wenn dieser Eintrag auf 1 gesetzt ist, behandeltAfd.sys alle eingehenden Pakete so, als sei das Push-bit gesetzt. Ist der Eintrag dagegen auf 0 gesetzt, Windows NT den Aufruf receive() der WinSock-API erst dann als beendet, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft: Empfang eines Datenpakets mit gesetztem Push-Bit, der vom aufrufenden Programm gesetzte recv()-Puffer ist voll, seit dem Empfang des ersten Datenpakets sind mehr als 0,5 Sekunden vergangen.

Dieser Werteintrag sollte nur geändert werden, wenn die TCP/IP-Implementation eines Clients in puncto Push-Bit nicht korrekt arbeitet.

InitialLargeBufferCount     REG_DWORD

Wertebereich: Pufferzähler

Standard: 0 (small), 2 (medium) oder 10 (large), abhängig vom RAM

Die Anzahl der großen Puffer, die AFD beim Systemstart zuweist. Mehr Puffer verbessern zwar die Leistung, was jedoch auf Kosten des physischen Speichers geht.

InitialMediumBufferCount     REG_DWORD

Wertebereich: Pufferzähler

Standard: 2 (small), 10 (medium) oder 30 (large), abhängig vom RAM

Anfängliche Anzahl der mittleren Puffer.

InitialSmallBufferCount     REG_DWORD

Wertebereich: Pufferzähler

Standard: 5 (small), 20 (medium) oder 50 (large), abhängig vom RAM

Anfängliche Anzahl der kleinen Puffer.

IrpStackSize    REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl

Standard: 4

Legt die Anzahl der von AFD verwendeten IRP-Stacks fest. Die Standardvorgabe ist für alle bekannten Transporte ausreichend, weshalb dieser Eintrag eher für zukünftige Transporte vorgesehen ist, die unter Umständen eine höhere Zahl von IRP-Stacks benötigen.

LargeBufferSize     REG_DWORD

Wertebereich: Bytes

Standard: 4096

Die Größe der von AFD benutzten, großen Puffer in Bytes. Kleinere Werte belegen weniger Speicher, größere können hingegen der Leistung zugute kommen.

MediumBufferSize     REG_DWORD

Wertebereich: Bytes

Standard: 1504

Die Größe der von AFD benutzten, mittleren Puffer in Bytes. Kleinere Werte belegen weniger Speicher, größere können hingegen der Leistung zugute kommen.

PriorityBoost     REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 16

Standard: 2

Um den hier angegebenen Wert erhöht AFD die Priorität eines Threads, nachdem die Ein-/Ausgabe abgeschlossen ist. Die sich durch diesen „Boost“ ergebende Priorität sollte hoch genug sein, um die Ausführung des Threads zu ermöglichen (der ja sowieso bereits durch die Ein-/Ausgabeoperation erst einmal angehalten wurde). Wenn einige Threads einer Multithread-Anwendung aufgrund dieser Erhöhung keine oder nur noch zu wenig Rechenzeit bekommen, können Sie diesen Wert verringern.

SmallBufferSize     REG_DWORD

Wertebereich: Bytes

Standard: 64

Die Größe der von AFD benutzten, kleinen Puffer in Bytes. Kleinere Werte belegen weniger Speicher, größere können hingegen der Leistung zugute kommen.

StandardAddressLength     REG_DWORD

Wertebereich: Länge

Standard: 24

Gibt die Länge der TDI-Adressen an, die typischerweise für eine Maschine benutzt werden. Wenn der Teilnehmer ein Transportprotokoll wie TP4 verwendet, das lange Adressen benutzt, dann bewirkt ein Erhöhen dieses Wertes eine geringfügige Leistungssteigerung.

TransmitIoLength     REG_DWORD

Wertebereich: Größe in Bytes

Standard:	Windows NT Workstation	Größe einer Speicherseite
	Windows NT Server: Small	Größe einer Speicherseite
	Windows NT Server: Medium	2 Speicherseiten
	Windows NT Server: Large	64K
Legt die Standard-Blockgröße für Ein- und Ausgaben (Lese- und Schreiboperationen) über TransmitFile() fest.


Tcpip\ServiceProvider-Einträge für Windows Sockets

Dieser Teilschlüssel enthält Konfigurationsdaten für die Funktionen zur Namensauflösung (GetHostByName() und GetAddressByName()).

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\Services

\Tcpip

\ServiceProvider

Class     REG_DWORD

Standard: 8

Gibt an, daß TCP/IP ein Namensdienstanbieter ist. Ändern Sie diesen Wert nicht.

DnsPriority     REG_DWORD

Wertebereich:

Standard: 0x7D0  (dezimal 2000)

Legt den Prioritätswert und damit die Reihenfolge der Namensauflösung. Mechanismen mit niedrigen Prioritätswerten werden zuerst benutzt, weshalb sich als Standard-Reihenfolge ergibt: lokale Auswertung, HOSTS, DNS, NetBT. Um die Reihenfolge der Namensauflösung zu ändern, legen Sie für die einzelnen Dienste entsprechend neue Prioritätswerte fest. Bitte beachten Sie dabei, daß Werte unter 1000 für „schnelle“ Namensauflösungsanbieter stehen, weshalb die Vergabe dieser Werte an Netzwerk-basierte Dienste wie DNS und NetBT unerwünschte Nebeneffekte haben kann.

HostsPriority     REG_DWORD

Standard: 0x1F4 (Dezimalwert 500)

Siehe DnsPriority.

LocalPriority     REG_DWORD

Standard: 0x1F3 (Dezimalwert 499)

Siehe DnsPriority.

NetbtPriority     REG_DWORD

Standard: 0x7D1 (Dezimalwert 2001)

Siehe DnsPriority.

Name     REG_SZ

Wertebereich: Name

Standard: TCP/IP

Der Name des Transportdienstes. Ändern Sie diesen Wert nicht.

ProviderPath     REG_SZ

Wertebereich: Pfad\Dateiname

Standard: SystemRoot\System32\Wsock32.dll

Gibt den Pfad und Dateinamen der DLL an, die für die TCP-IP-Namensauflösung zuständig ist. Ändern Sie diesen Wert nicht.


ServiceProvider\Order-Teilschlüssel für Windows Sockets

Die Werte dieses Teilschlüssels enthalten Konfigurationsdaten für die Dienstauflösungs- und Registrierungs-API von Windows Sockets (RNR). Die meisten Werteinträge stellen ihrerseits nur Zeiger auf andere Speicherorte in der Registrierung dar und sollten deshalb nicht geändert werden.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Control

\ServiceProvider

\Order

ExcludedProviders     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: Zahlenwerte für Namensbereichsanbieter

Standard: (keine Einträge)

Gibt Namensbereichsanbieter („name space providers“) an, die bei der Namensauflösung nicht berücksichtigt werden sollen. Um Namensbereichsanbieter auszuschließen, geben Sie die entsprechende Kennziffer an; mehrere Kennziffern lassen sich innerhalb eines Eintrags durch einfache Leerzeichen voneinander trennen.

Zahl	Namensbereichs-Anbieter
1	NS_SAP
2	NS_NDS
10	NS_TCPIP_LOCAL
11	NS_TCPIP_HOSTS
12	NS_DNS
13	NS_NETBT
14	NS_WINS
20	NS_NBP
30	NS_MS
31	NS_STDA
32	NS_CAIRO
40	NS_X500
41	NS_NIS
ProviderOrder     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Standard: Variiert je nach installiertem Protokoll.

Enthält Querweise auf die entsprechenden Schlüssel unterhalb von CurrentControlSet\Services. Diese Schlüssel müssen ihrerseits einen ServiceProvider-Teilschlüssel enthalten, der Informationen zum Namensdienstanbieter liefert - speziell Class und ProviderPath. Ändern Sie diesen Wert nicht.


USV-Diensteinträge

Einstellungen für den USV-Dienst (engl.: UPS = Uninterruptable Power Supply) werden erst dann in die Registrierung eingetragen, wenn der Benutzer das Kontrollkästchen Unterbrechungsfreie Stromversorgung installiert an im Dialogfeld USV aktiviert hat und dann auf OK klickt. Die Einstellungen sollten über das Symbol USV in der Systemsteuerung geändert werden.

Der USV-Dienst wird erst aktiviert, wenn sich der UPS-Teilschlüssel in der Registrierung befindet, alle Parameter in die Registrierung eingetragen sind und alle Werte im zulässigen Bereich liegen. Ist eine dieser Bedingungen nicht erfüllt oder führt sie zu einem Fehler, so erscheint eine Meldung, daß der USV-Dienst nicht richtig konfiguriert werden konnte. Alle Korrekturen sollten über das Symbol USV in der Systemsteuerung vorgenommen werden.

Die UPS-Parameter verbleiben auch dann in der Registrierung, wenn der Benutzer die USV-Installation rückgängig macht.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\UPS

BatteryLife    REG_DWORD

Wertebereich: 2 bis 720 Minuten

Standard: 2 (Minuten)

Gibt die Lebensdauer der USV-Ersatzbatterie an, wenn sie vollständig geladen ist.

CommandFile    REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Dateiname

Standard: (keine)

Gibt den Namen einer Befehlsdatei an, die unmittelbar vor dem Herunterfahren ausgeführt werden soll.

FirstMessageDelay    REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 120 Sekunden

Standard: 5 (Sekunden)

Gibt die Anzahl an Sekunden zwischen dem Eintreten der ersten Unterbrechung der Stromversorgung und dem Senden der ersten Meldung an die Benutzer an. Wenn die Stromversorgung innerhalb dieser Zeitspanne wiederhergestellt wird, wird keine Meldung gesendet, aber das Ereignis protokolliert.

MessageInterval    REG_DWORD

Wertebereich: 5 bis 300 Sekunden

Standard: 120 (Sekunden)

Gibt die Zeitspanne in Sekunden zwischen den Meldungen an, die die Benutzer von der Unterbrechung der Stromversorgung unterrichten.

Options    REG_DWORD

Wertebereich: Wert

Definiert die Bitmaske für die Optionen im Dialogfeld USV.

Querverweis: Bitmasken für USV-Nachrichten

Port    REG_SZ

Wertebereich: Schnittstellenname

Standard: COM1:

Gibt den Namen der seriellen Schnittstelle an, an die die USV angeschlossen ist.

RechargeRate    REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 250 Minuten

Standard: 100 (Minuten)

Gibt an, wie lange die USV-Ersatzbatterie zum Aufladen benötigt.


Bitmasken für USV-Nachrichten

0x00000001 = Installiert

0x00000002 = Stromunterbrechungssignal

0x00000004 = Batteriewarnsignal

0x00000008 = USV-Fernabschaltung

0x00000010 = StromunterbrechungPositiv

0x00000020 = BatteriewarnsignalPositiv

0x00000040 = FernabschaltungPositiv

0x00000080 = Befehlsdatei

Es gibt keine Standardeinstellungen bei der Registrierung von Optionen. Die Werte werden im Dialogfeld der UPS-Anwendung in der Systemsteuerung eingetragen. Wählen Sie beispielsweise nur Stromunterbrechungssignal,, Batteriewarnsignal mindestens zwei Minuten vor dem Abschalten und Fernabschaltung, lautet der Registrierungseintrag 0xf. Soll hingegen die Spannung des UPS-Interface von negativ (Standard) auf positiv umgestellt werden, dann tragen Sie dort den Wert 0x7f ein.


WINS Server-Einträge

Die Registrierungsparameter für WINS-Server sind unter den Teilschlüsseln des folgenden Registrierungspfads angegeben:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Wins

Erläuterungen zu den Einträgen der einzelnen Teilschlüssel finden Sie unter den folgenden Stichpunkten:

\Wins\Parameters-Teilschlüssel Konfigurationsparameter für WINS-Server, die nicht im Zusammenhang mit der Reproduktion stehen.

\Wins\Parameters\Datafiles-Teilschlüssel Liste mit den Namen einer oder mehrerer Dateien, die der WINS-Server bei der Initialisierung oder Reinitialisierung seiner lokalen Datenbank mit statischen Datensätzen liest.

\Wins\Parameters\ConsistencyCheck-Teilschlüssel Optionaler Teilschlüssel, über den sich periodische Konsistenzprüfungen der WINS-Datenbank festlegen lassen.

\Wins\Partners-Teilschlüssel Eigenschaften von WINS-Replikationspartnern. Dieser Teilschlüssel enthält zwei weitere Teilschlüssel \Pull und \Push zur Speicherung der IP-Adresssen aller Pull- und Push-Partner des WINS-Servers.

\Wins\Performance-Teilschlüssel Werteinträge für die Leistungsmessung eines WINS-Servers.


WINS\Parameters-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel listet alle Parameter auf, die sich nicht auf Replikationen beziehen und die nötig sind, einen WINS-Server zu konfigurieren.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Wins

\Parameters

Über das Dialogfeld der lokalen WINS-Manager lassen sich die folgenden Werteinträge anzeigen und verändern:

LogDetailedEvents
LogFilePath
LoggingOn
RenewalInterval
TombstoneInterval (Lösch-Zeitspanne)
TombstoneTimeout (Lösch-Zeitrahmen)
VerifyInterval

Nachdem Sie Werte mit dem WINS-Managersprogramm geändert haben, können Sie in Regedit oder Regedt32 den Befehl Anzeige : Aktualisieren benutzen und sollten dann die veränderten Werte sofort zu sehen bekommen.

BurstHandling     REG_DWORD

Wertebereich: 0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 0

Legt fest, ob der WINS-Server Erfolgsmeldungen an Clients versendet, deren Anfragen er abgewiesen hat (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Über diesen Werteintrag läßt sich ein temporär stabiler Zustand erreichen, wenn ein WINS-Server mit einer leeren Datenbank gestartet wird oder eine übergroße Zahl von WINS-Clients gleichzeitig zum ersten Mal eine Netzwerkverbindung aufnimmt. Beide Fälle haben eine große Zahl von Namensregistrierungen und Erneuerungen und damit einen entsprechend hohen Netzwerkverkehr zur Folge. Aufgrund der Lebenszeit (TTL) der Erfolgsmeldungen erniedrigt sich die Anzahl der Erneuerungsanfragen, damit die Spitzenbelastung im Netzwerk - und letztendlich die Zeit, die bis zum Erreichen eines stabilen Zustands benötigt wird. Sinnvoll ist der Einsatz von BurstHandling allerdings nur in ausgesprochen großen Netzen, weil bereits die aktuelle Implementation des WINS-Servers rund 250000 Registrierungs- und Erneuerungsanfragen zwischenpuffern kann, bevor sie weitere Anforderungen zurückweisen muß.

DbFileNm     REG_SZ or REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Pfadname

Standard: SystemRoot\System32\Wins\Wins.mdb

Legt den gesamten Pfadnamen für die WINS-Datenbankdatei fest.

DoStaticDataInit     REG_DWORD

Wertebereich: 0 (false) oder 1 (true)

Standard: 0 (false, der WINS-Server initialisiert seine Datenbank nicht)

Legt fest, ob der WINS-Server seine Datenbank initialisiert. Ist dieser Parameter auf 0 gesetzt, initialisiert der WINS-Server seine Datenbank nicht. Ist dieser Parameter auf 1 oder einen anderen Wert – aber nicht auf Null – gesetzt, initialisiert der WINS-Server seine Datenbank mit Datensätzen, die in einer oder mehreren Dateien im Teilschlüssel \Datafiles aufgelistet sind. Die Initialisierung wird nach Aufforderung des Prozesses ausgeführt, und wenn eine Änderung an einem oder mehreren Werten der Schlüssel \Parameters oder \Datafiles vorgenommen wird (außer wenn DoStaticDataInit in 0 geändert wird).

InitTimePause     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (kein anfänglicher Wartestatus)

Legt fest, ob WINS im Pausenzustand startet und bis zur ersten Reproduktion in diesem Zustand bleibt (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Wenn dieser Wert auf 1 gesetzt ist, akzeptiert WINS erst dann Namensregistrierungen und -freigaben, wenn die Reproduktion mit Partnern erfolgt oder eindeutig als Fehlschlag erkannt worden ist. Ist dieser Wert dagegen auf 0 gesetzt, dann akzeptiert der WINS-Server Namensregistrierungen und -freigaben sofort nach dem Start. Wird InitTimePause auf 1 gesetzt, sollte auch der Wert für InitTimeReplication unter \WINS\Partners\Pull\ auf 1 gesetzt oder aus der Registrierung gelöscht werden.

LogDetailedEvents     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Legt die Detailtiefe der Protokollierung eines WINS-Servers fest. Wenn hier der Wert 0 eingetragen ist, trägt der WINS-Server nur echte Fehlermeldungen in das Ereignisprotokoll ein; ist der Wert 1 gesetzt, werden neben Fehlermeldungen auch Warnungen und Informationsmeldungen in das Ereignisprotokoll eintragetragen.

Hinweis: Die Protokollierung von Warnungen und Informationsmeldungen kann das System unter Umständen stark belasten und zu entsprechenden Leistungseinbußen führen.

LogFilePath     REG_SZ oder REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Pfad-\Dateiname

Standard: SystemRoot\System32\Wins

Legt fest, ob WINS seine Datenbank automatisch sichert, und gibt das Verzeichnis vor, in dem die gesicherten Daten abgelegt werden. Wenn Sie an dieser Stelle einen Pfad und Dateinamen eingeben, sichert WINS seine Datenbank automatisch alle drei Stunden und speichert die gesicherten Daten in der angegeben Datei. Löschen Sie diesen Eintrag, wird die Datenbank nicht gesichert.

Hinweis: Dieser Wert sollte über das Feld Datenbank-Sicherungspfad der WINS-Manager (lokal) geändert werden.

LoggingOn     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1

Legt fest, ob Änderungen der WINS-Datenbank in der Transaktions-Protokolldatei Jet.log aufgezeichnet werden (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0).

Hinweis: Dieser Wert sollte über das Feld Protokollierung aktiviert der WINS-Manager (lokal) geändert werden.

McastIntvl     REG_DWORD

Wertebereich: 2400 bis 0xFFFFFFFF Sekunden

Standard: 2400 (40 Minuten)

Legt fest, in welchen Zeitabständen der WINS-Server sein Vorhandensein per Multicast anderen WINS-Servern bekannt gibt. Der Minimalwert ist 2400 Sekunden (40 Minuten). Wenn dieser Eintrag auf 0xFFFFFFFF gesetzt ist, gibt der WINS-Server überhaupt keine Ankündigungen dieser Art aus.

McastTtl     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 32 Hops

Standard: 6

Legt die Lebenszeit (TTL = Time To Live) sowie die Maximalzahl von Hops (Router-Übergängen von einem Subnetz zu einem anderen) für WINS-Ankündigungen fest. Wenn dieser Wert überschritten wird, verwirft ICMP das Ankündigungspaket mit dem Fehlercode ICMP Time Exceeded.

NoOfWrkThds     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 40 Threads

Standard: Anzahl der im System vorhandenen Prozessoren

Legt die Anzahl der Arbeits-Threads fest (die die Namensanfragepakete der Clients bearbeiten). Dieser Wert kann ohne einen Neustart des WINS-Computers geändert werden.

PriorityClassHigh     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (false – d. h. normale Prioritätsklasse)

Legt die Prioritätsstufe des WINS-Serverprozesses fest. Wenn hier der Wert 0 eingetragen ist, läuft der WINS-Serverprozeß mit normaler Priorität; ist der Wert 1 (oder ein anderer Wert ungleich 0) eingetragen, bekommt der entsprechende Thread eine hohe Priorität. Auf diese Weise läßt sich gegebenenfalls erreichen, daß WINS nicht durch andere Prozesse wie E-Mail oder Anwendungen verdrängt wird.

RefreshInterval     REG_DWORD

Wertebereich: Zeit im Format hhh:mm:ss

Standard: 144:00:00 (6 Tage)

Legt fest, wie oft WINS-Clients ihre Namensregistrierung erneuern müssen und wie oft der Scavenger - die „Müllabfuhr“ für gelöschte Datensätze - die Datenbank durchforstet. Clients werden zur Erneuerung ihrer Namensregistrierung aufgefordert und der Scavenger-Thread gestartet, wenn die Hälfte der durch RefreshInterval angegebenen Zeitspanne abgelaufen ist: Bei der Standardvorgabe müssen Clients ihre Namen also alle drei Tage erneuern.

RefreshInterval und der Replikations-Intervall werden zusätzlich verwendet, um die Werte für TombstoneInterval, TombstoneTimeout und VerifyInterval zu berechnen.

Der WINS-Server paßt RefreshInterval selbständig so an, daß die Differenz zwischen der Erneuerung seiner Namenseinträge und der Erneuerung der Namenseinträge von Replikationspartnern möglichst gering bleibt.

TombstoneInterval     REG_DWORD

Wertebereich: 000:00:00 bis 96:00:00 (Zeit im Format hhh:mm:ss)

Standard: 96:00:00 (4 Tage)

Legt fest, nach welcher Zeitspanne ein als freigegebener markierter Eintrag in der WINS-Datenbank als gelöscht („extinct“) gekennzeichnet wird. Der WINS-Server gibt diesen Wert abhängig von RefreshInterval vor und paßt ihn bei Vorhandensein von Replikationspartnern an das maximale Replikationsintervall dieser Partner an.

Hinweis: Dieser Wert sollte über die WINS-Manager (lokal) eingestellt werden.

TombstoneTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: 000:00:00 bis 96:00:00 (Zeit im Format hhh:mm:ss)

Standard: 96:00:00 (4 Tage)

Legt fest, nach welcher Zeitspanne ein als gelöscht gekennzeichneter Eintrag endgültig (vom Scavenger-Thread) aus der WINS-Datenbank entfernt wird. Der WINS-Server gibt diesen Wert abhängig von RefreshInterval vor und paßt ihn bei Vorhandensein von Replikationspartnern an das maximale Replikationsintervall dieser Partner an.

Hinweis: Dieser Wert sollte über die WINS-Manager (lokal) eingestellt werden.

UseSelfFndPnrs    REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Legt fest, ob der WINS-Server Multicast-Sendungen anderer WINS-Server entgegennimmt (Wert: 1) oder ignoriert (Wert: 0).

Wenn dieser Eintrag auf 1 gesetzt ist und die im Netzwerk verwendeten Router Multicasts unterstützen, dann findet der WINS-Server andere WINS-Server automatisch, weil er gemäß RFC1112 Multicast-Sendungen an die IP-Adresse 224.0.1.24 überwacht. Alle WINS-Server, die sich auf diese Weise ankündigen, werden automatisch als Push- und Pull-Partner mit einem Replikationsintervall von zwei Stunden konfiguriert. Wenn der Eintrag auf 1 gesetzt ist, die Router des Netzwerks aber kein Multicasting unterstützen, dann findet der WINS-Server nur die WINS-Server, die mit seinem eigenen Teilnetz verbunden sind.

WINS-Server, die über Multicasting zu Partnern werden, verwalten diese Partnerschaften standardmäßig automatisch: Ein Microsoft-WINS-Server, der auf diese Weise zum Partner eines anderen WINS-Servers wurde, wird automatisch als Replikationspartner entfernt, sobald man ihn herunterfährt. Wenn Sie allerdings zwischenzeitlich den WINS-Manager verwendet haben, um Informationen über diesen Partner auszugeben oder zu verändern, dann bleiben die entsprechenden Einträge in der Datenbank.

Hinweis: Wenn Sie WINS-Multicasting abschalten wollen, können Sie McastIntvl auf 0xFFFFFFFF setzen.

VerifyInterval     REG_DWORD

Wertebereich: 576:00:00 bis 999:99:99 (Zeit im Format hhh:mm:ss)

Standard: 576:00:00 (24 Tage)

Legt das Intervall für die periodische Verifizierung fest. Wenn diese Zeitspanne abgelaufen ist, prüft der WINS-SErver, ob Computernamen, die er über seine Datenbank verwaltet, nach wie vor aktuell sind. Die Standardvorgabe hängt unter anderem vom Wert von TombstoneInterval ab.


WINS \Parameters\Datafiles-Teilschlüssel

Der \Wins\Parameters\Datafiles-Teilschlüssel enthält keine Standardparameter. Vielmehr bestehen die Einträge aus den Namen der Dateien, die der WINS-Server zur Initialisierung oder Reinitialisierung seiner lokalen Datenbank mit statischen Datensätzen lesen soll.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Wins

\Parameters

\Datafiles

Die Einträge unter diesem Teilschlüssel haben sämtlich das folgende Format:

[Pfad]\Dateiame : REG_SZ oder REG_EXPAND_SZ

Standard: (keiner)

Der Pfad kann wahlweise angegeben werden. Ist der Dateipfad nicht vollständig aufgelistet, geht das System davon aus, daß das Ausführungsverzeichnis für den WINS-Server die Datendatei enthält. Hinsichtlich Dateiname oder Dateinamenerweiterung bestehen keine Anforderungen.


WINS\Partners-Teilschlüssel

Die Einträge dieses Teilschlüssels legen Eigenschaften des WINS-Servers und seiner Replikationspartner fest. Wo immer möglich, sollten diese Werte entweder über den WINS-Manager bzw. über das Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung geändert werden. (Wenn Sie die Werte gleichzeitig mit Regedit oder Regedt32 darstellen, denken Sie bitte daran, nach einer Änderung die Anzeige zu aktualisieren.)

Der Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current ControlSet\Services\Wins\Partners verfügt über zwei Teilschlüssel, nämlich \Pull und \Push, unter denen die Teilschlüssel für die IP-Adressen aller Verbindungspartner (push/pull partners) des WINS-Servers zu finden sind. Diese werden in Pull und Push-Teilschlüssel erläutert.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

\CurrentControlSet

\Services

\Wins

\Partners

PersonaNonGrata     REG_MULTI_SZ

Wertebereich:	IP-Adresse(n)

Standard: (Keiner)

Gibt IP-Adressen von Microsoft WINS-Servern an, deren Datenbankeinträge bei der Replikation nicht in die lokale Datenbank dieses WINS-Servers eingefügt werden sollen. Auf diese Weise läßt sich bei der Rekonfiguration oder bei Experimenten mit einem WINS-Server verhindern, daß die Datenbanken anderer WINS-Server mit eventuell ungültigen Einträgen gefüllt werden.


Pull- und Push-Teilschlüssel

Der \Wins\Partners-Teilschlüssel enthält zwei weitere Teilschlüssel, nämlich \Pull und \Push.

Pull-Teilschlüssel Werteinträge zur Definition der Attribute, die sämtlichen Pull-Operationen gemeinsam sind. Außerdem enthält dieser Teilschlüssel pro Pull-Partner des WINS-Servers je einen weiteren Teilschlüssel mit Werten, die spezifisch für den jeweiligen Pull-Partner sind.

Push-Teilschlüssel Werteinträge zur Definition der Attribute, die sämtlichen Push-Operationen gemeinsam sind. Außerdem enthält dieser Teilschlüssel pro Push-Partner des WINS-Servers je einen weiteren Teilschlüssel mit Werten, die spezifisch für den jeweiligen Push-Partner sind.

Mit dem WINS-Manager (lokal) lassen sich die folgenden Werteinträge unter beiden Teilschlüsseln ändern:

InitTimeReplication
CommRetryCount
SpTime
TimeInterval
RplOnAddressChg

Bitte beachten Sie, daß die entsprechenden Veränderungen der Registrierung in Regedit und Regedt32 erst nach einer expliziten Aktualisierung der Anzeige (F5) sichtbar sind.

Die restlichen Einträge dieser beiden Teilschlüssel sind - soweit nicht anders angegeben - nur über die Registrierungseditoren veränderbar.


Pull-Teilschlüssel

Die Einträge des \Partners\Pull-Teilschlüssels geben an, wie und wann Reproduktionen von den Pull-Partnern des WINS-Servers angefordert werden.

Neben diesen Werteinträgen enthält der Pull-Teilschlüssel pro Pull-Partner des WINS-Servers einen weiteren Teilschlüssel, dessen Name sich aus der IP-Adresse dieses Partners ergibt. Die Werteinträge dieses Teilschlüssels geben Konfigurationsdaten an, die für den jeweiligen Pull-Partner spezifisch sind. (Pull-Partner sind WINS-Server, von denen der WINS-Server Reproduktionen ihrer Datenbanken anfordern kann und gegebenenfalls Aktualisierungsmeldungen erhält.)

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Werteinträge, die allen Pull-Operationen gemeinsam sind und deshalb im Pull-Teilschlüssel direkt erscheinen, sowie die pro Pull-Partner spezifischen Einträge.

Partners\Pull-Teilschlüsseleinträge

Partners\Pull\IP-Adressse-Teilschlüsseleinträge


Pull-Teilschlüsseleinträge

Die Einträge dieses Teilschlüssels gelten für sämtliche Pull-Partner eines WINS-Servers.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

\CurrentControlSet

\Services

\Wins

\Partners

\Pull

CommRetryCount     REG_DWORD

Wertebereich:	0 bis 999

Standard: 3

Legt fest, wie oft der WINS-Server den Versuch der Verbindungsaufnahme zu einem Pull-Partner maximal wiederholt. Der Zeitabstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Versuchen wird durch InitTimeReplication festgelegt.

Hinweis:  Dieser Wert läßt sich über den WINS-Manager (Gruppe Pull-Parameter) verändern.

InitTimeReplication     REG_DWORD

Wertebereich:	0 (deaktiviert) oder 1 (aktiviert)

Standard: 1

Wenn dieser Wert auf 1 gesetzt ist, zieht der WINS-Server bei seinem Start oder nach der Veränderung von Parametern im Zusammenhang mit der Reproduktion sofort Kopien der Datenbanken aller Pull-Partner. Ist dagegen der Wert 0 eingetragen, finden Pull-Operationen ausschließlich in dem durch TimeInterval festgelegten Zeitraster statt.

Hinweis:  Dieser Wert läßt sich über den WINS-Manager (Gruppe Pull-Parameter) verändern.


Pull\<IP-Adresse>-Teilschlüsseleinträge
Pull \IP-Adresse-Teilschlüsseleinträge

Diese Teilschlüssel unterhalb des Pull-Teilschlüssels speichern Werte, die individuell für einzelne Pull-Partner des WINS-Servers gelten. Jeder dieser Partner wird durch einen Teilschlüssel repräsentiert, dessen Name seiner IP-Adresse entspricht.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

\CurrentControlSet

\Services

\Wins

\Partners

\Pull

\<IP-Adresse>

MemberPrec     REG_DWORD

Wertebereich:	0 (niedrige Priorität) oder 1 (hohe Priorität)

Standard: 0

Gibt die relative Rangfolge der Adressen in einer Internet-Gruppe an (Name mit dem 16. Byte wird als 0x1c dargestellt). Den Adressen in den 0x1c-Namen, die vom WINS-Verbindungspartner angefordert werden, wird die dem WINS zugewiesene Priorität zugeordnet. Als Wert sind 0 (niedrig) oder 1 (hoch) zulässig. Die lokal registrierten Adressen haben immer eine hohe Prioritätsstufe. Setzen Sie diesen Wert auf 1, wenn dieser WINS-Verbindungspartner ein nicht weit entferntes System bedient. Dieser Wert läßt sich nur in der Registrierung ändern.

SpTime     REG_SZ

Wertebereich:	Zeit im Format hh:mm:ss

Standard: (Keiner)

Legt die Uhrzeit der ersten Replikation nach der Initialisierung des WINS-Servers fest. Weitere Replikationen geschehen dann in dem durch TimeInterval vorgegebenen Zeitraster. Wenn die Initialisierung erst nach dem durch SpTime angegebenen Zeitpunkt stattfindet, wartet der WINS-Server mit der nächsten Replikationsanforderung ebenfalls die durch TimeInterval festgelegte Zeitspanne ab.

Hinweis:  Dieser Wert läßt sich über den WINS-Manager (Gruppe Pull-Parameter) verändern.

TimeInterval     REG_DWORD

Wertebereich:	Zeit im Format hh:mm:ss

Standard: (Keiner)

Legt das Intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Replikationen der WINS-Datenbank fest.

Hinweis:  Dieser Wert läßt sich über den WINS-Manager (Gruppe Pull-Parameter) verändern.


Push-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel enthält Werte, die für alle Push-Operationen im Zusammenhang mit dem WINS-Server gemeinsam gelten.

Neben diesen Werteinträgen enthält der Push-Teilschlüssel pro Push-Partner des WINS-Servers einen weiteren Teilschlüssel, dessen Name sich aus der IP-Adresse dieses Partners ergibt. Die Werteinträge dieses Teilschlüssels geben Konfigurationsdaten an, die für den jeweiligen Push-Partner spezifisch sind. (Push-Partner sind WINS-Server, denen der WINS-Server Reproduktionen seiner eigenen Datenbank und gegebenenfalls Aktualisierungsmeldungen sendet.)

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Werteinträge, die allen Push-Operationen gemeinsam sind und deshalb im Push-Teilschlüssel direkt erscheinen, sowie die pro Push-Partner spezifischen Einträge.

Partners\Push-Teilschlüsseleinträge

Partners\Push\IP-Adresse-Teilschlüsseleinträge


Push-Teilschlüsseleinträge

Die Einträge dieses Teilschlüssels gelten für sämtliche Push-Partner des WINS-Servers.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

\CurrentControlSet

\Services

\Wins

\Partners

\Push

InitTimeReplication     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 1

Legt fest, ob der WINS-Server bei seiner Initialisierung allen Push-Partnern sofort den Status seiner Datenbank bekannt gibt (Wert 1) oder nicht (Wert: 0).

Hinweis:  Dieser Wert läßt sich über den WINS-Manager (Gruppe Push-Parameter) verändern.

OnlyDynRecs     REG_DWORD

Wertebereich:  0 oder 1

Standard:  0

Wird dieser Parameter auf 1 gesetzt, heißt das, daß nur dynamisch registrierte Datensätze für einen WINS-Server, der Kopien anfordert, repliziert werden sollen. Die Standardeinstellung 0 bedeutet, daß alle Datensätze (dynamisch und statisch) an den Push-Partner gesendet werden.

RplOnAddressChg     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 1

Legt fest, ob der WINS-Server seine Push-Partner bei jeder Änderung seiner Datenbank sofort benachrichtigt und dabei die veränderten Adreßdaten übergibt (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0).

Hinweis:  Dieser Wert läßt sich über den WINS-Manager (Gruppe Push-Parameter) verändern.


Push\<IP-Adresse> -Teilschlüsseleinträge
Push \IP-Adresse-Teilschlüsseleinträge

Diese Teilschlüssel unterhalb des Push-Teilschlüssels speichern Werte, die individuell für einzelne Push-Partner des WINS-Servers gelten. Jeder dieser Partner wird durch einen Teilschlüssel repräsentiert, dessen Name seiner IP-Adresse entspricht.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

\CurrentControlSet

\Services

\Wins

\Partners

\Push

\<IP Address>

NetBIOSName     REG_SZ

Wertebereich:	Computername

Standard: (Keiner)

Der NetBIOS-Computername des Push-Partners.

UpdateCount     REG_DWORD

Wertebereich:	20 bis 150994943

Standard: (Keiner)

Wenn die hier vorgegebene Anzahl von Änderungen der WINS-Datenbank überschritten wird, löst der WINS-Server sofort eine Replikation bei allen Push-Partnern aus (d.h. sendet ihnen eine entsprechende Nachricht).

Hinweis:  Dieser Wert läßt sich über den WINS-Manager (Gruppe Push-Parameter) verändern.


WINS\ConsistencyCheck-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel ist optional und muß der Registrierung explizit hinzugefügt werden. Mit seinen Werteinträgen können Sie den WINS-Server dazu veranlassen, periodische Konsistenzprüfungen seiner Datenbank durchzuführen. Wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, sollten Sie die Parameter so setzen, daß die durch die Konsistenzprüfung zusätzlich verursachte Belastung des Netzwerks möglichst gering bleibt, wobei Sie hier sowohl die Topologie des Netzwerks als auch die Anzahl von WINS-Servern, WINS-Clients und WAN/LAN-Verbindungen zwischen den WINS-Servern berücksichtigen müssen.

Hinweis: Konsistenzprüfungen stellen eine signifikante Belastung des Netzwerks dar und können die Prozessoren der Server stark in Anspruch nehmen.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Wins

\Parameters

\ConsistencyCheck

MaxRecsAtATime     REG_DWORD

Wertebereich: 1000 bis Gesamtzahl an Datensätzen

Standard: 30000

Gibt an, wie viele Datensätze in einem Schritt der Konsistenzprüfung minimal repliziert werden sollen. WINS führt Konsistenzprüfungen in der Reihenfolge der jeweiligen Besitzer aus (d.h. normalerweise über den WINS-Server, von dem der jeweilige Datensatz letztendlich stammt).

UseRplPnrs     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1 (oder ein anderer Wert)

Standard: 0

Legt fest, welcher WINS-Server die Prüfung einzelner Datensätze übernimmt. Wenn dieser Wert auf 0 gesetzt ist, wird grundsätzlich der Besitzer des jeweiligen Datensatzes kontaktiert. Enthält UseRplPnrs einen Wert ungleich 0, dann prüft WINS zunächst, ob der Besitzer des Datensatzes ein Pull-Partner ist. Wenn ja, wird die Prüfung über diesen Partner ausgeführt, ansonsten geschieht sie über einen nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Pull-Partner.

TimeInterval     REG_DWORD

Wertebereich: 6 bis 0xFFFFFFFF Stunden

Standard: 24

Legt die Zeitspanne zwischen zwei aufeinanderfolgenden Konsistenzprüfungen fest.

SpTime     REG_SZ

Wertebereich: Zeit im Format hh:mm:ss

Standard: 2:00:00

Legt die Tageszeit fest, zu der die erste Konsistenzprüfung der WINS-Datenbank gestartet werden soll. Weitere Prüfungen finden dann in dem durch TimeInterval angegebenen Zeittakt statt..


WINS\Performance-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel enthält Konfigurationsdaten für die Leistungsmessung (Performance Counter Library) des WINS-Servers - mithin die Datenquellen, die der WINS-Server dem Systemmonitor zur Verfügung stellt. Diese Parameter werden vom System verwaltet und sollten nicht geändert werden.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\Wins

\Performance

Tip: Mit dem Programm Exctrlst von der Begleit-CD zur Technischen Referenz können Sie die Prozedurnamen der WINS-Datenquellen (und anderer, nicht standardmäßig zusammen mit Windows NT installierter Datenquellen) ausgeben lassen.

Close     REG_SZ

Wertebereich: Prozedurname

Standard: CloseWinsPerformanceData

Der Name der Close-Prozedur der WINS-Datenquellen.

Collect     REG_SZ

Wertebereich: Prozedurname

Standard: CollectWinsPerformanceData

Der Name der Collect-Prozedur der WINS-Datenquellen.

Library     REG_SZ

Wertebereich: Prozedurname

Standard: Winsctrs.dll

Der Name der DLL, die die WINS-Datenquellen liefert.

Open     REG_SZ

Wertebereich: Prozedurname

Standard: OpenWinsPerformanceData

Der Name der Open-Prozedur der WINS-Datenquellen.


Arbeitsstations-Diensteinträge

Sie können die Startparameter für den Arbeitsstationsdienst mit dem Registrierungseditor ändern. Sofern nicht anders angegeben, befinden sich die Werteinträge im folgenden Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\LanmanWorkstation

\Parameters

Die Parameter zum Steuern der Netzwerkbindungen für diesen Dienst sind unter dem Stichwort NetRules-Teilschlüsseleinträge beschrieben.

Bufxxx-Einträge für den Arbeitsstationsdienst

Illegale Datagrammeinträge für den Arbeitsstationsdienst

Lockxxx-Einträge für den Arbeitsstationsdienst

MAXxxx-Einträge für den Arbeitsstationsdienst

Usexxx-Einträge für den Arbeitsstationsdienst

Weitere Named Pipe-Einträge für den Arbeitsstationsdienst

Timeout-Einträge für den Arbeitsstationsdienst

Weitere Einträge für den Arbeitsstationsdienst


Bufxxx-Einträge für den Arbeitsstationsdienst

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\LanmanWorkstation

\Parameters

BufFilesDenyWrite     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (true)

Gibt an, ob der Redirector Dateien puffern soll, die lediglich mit dem gemeinsamen Zugriff FILE_SHARE_READ geöffnet sind. Normalerweise kann eine Datei nicht gepuffert werden, wenn sie mit FILE_SHARE_READ geöffnet wurde, weil auch andere Prozesse die Datei lesen können. Dank dieser Optimierung kann der Redirector solche Dateien puffern. Diese Optimierung ist sicher, weil kein Prozeß in die Datei schreiben kann.

Deaktivieren Sie diesen Parameter, wenn die genaue Semantik der angegebenen Zugriffsmodi eingehalten werden muß.

BufNamedPipes     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (true)

Gibt an, ob der Redirector zeichenorientierte Named Pipes puffern soll.

Deaktivieren Sie diesen Parameter, wenn alle Schreiboperationen auf die Pipe direkt auf dem Server gespeichert werden sollen, und wenn vorgegriffene Lesevorgänge auf zeichenorientierten Named Pipes unterbunden werden sollen.

BufReadOnlyFiles     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (true)

Gibt an, ob der Redirector schreibgeschützte Dateien puffern soll. Normalerweise kann eine schreibgeschützte Datei nicht gepuffert werden, wenn sie geöffnet wird, weil auch andere Prozesse die Datei lesen können. Dank dieser Optimierung kann der Redirector solche Dateien puffern. Diese Optimierung ist sicher, weil kein Prozeß in die Datei schreiben kann. Ein anderer Benutzer kann jedoch die Dateiattribute ändern und so Schreibvorgänge in die Datei ermöglichen, was zu Datenverlusten führt.

Deaktivieren Sie diesen Parameter, wenn die genaue Semantik der angegebenen Zugriffsmodi eingehalten werden muß.


Illegale Datagrammeinträge für den Arbeitsstationsdienst

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\LanmanWorkstation

\Parameters

IllegalDatagramResetTime     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Sekunden

Standard: 60

Gibt die Zeitspanne an, in der die Anzahl illegaler Datagrammereignisse gezählt wird. Da Windows NT alle illegalen Datagramme protokolliert, kann das Ereignisprotokoll durch eine starke und schnelle Zunahme dieser Ereignisse überfüllt werden. Dieser Eintrag und der NumIllegalDatagramEvents-Eintrag begrenzen zusammen die Anzahl illegaler Datagramme, die in das Protokoll innerhalb einer bestimmten Zeitspanne eingetragen werden.

NumIllegalDatagramEvents     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Ereignisse

Standard: 5

Gibt an, wie viele Datagrammereignisse maximal in der Zeitspanne protokolliert werden, die durch den Parameter IllegalDatagramResetTime angegeben ist. Da Windows NT alle illegalen Datagramme protokolliert, kann das Ereignisprotokoll durch eine starke und schnelle Zunahme dieser Ereignisse überfüllt werden. Dieser Eintrag und der IllegalDatagramResetTime-Eintrag werden zusammen ausgewertet.


Lockxxx-Einträge für den Arbeitsstationsdienst

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\LanmanWorkstation

\Parameters

LockIncrement     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Millisekunden

Standard: 10

Dieser Parameter wird für Win32-Anwendungen nicht verwendet. Wenn jedoch Anwendungen unter OS/2 zeitlich unbegrenzte Sperroperationen anfordern und eine Sperrung auf einem Nicht-LAN-Manager-2.0-Server nicht unmittelbar durchgeführt werden kann, gibt dieser Parameter die Zeitintervalle an, in denen der Redirector versucht, die fehlgeschlagenen Sperroperationen erneut durchzuführen.

Dieser Parameter sollte nur geändert werden, wenn Sie eine Anwendung unter OS/2 mit Sperroperationen ausführen, die möglicherweise nicht erfolgreich durchgeführt werden können.

LockMaximum     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Millisekunden

Standard: 500

Konfiguriert das Paket zum Abweisen von Sperren. Dieser Parameter soll eine Anwendung daran hindern, einen Server mit einer Vielzahl nichtblockierender Anfragen unnötig zu belasten, wenn keine Daten für die Anwendung zur Verfügung stehen.

LockQuota     REG_DWORD

Wertebereich: Datenbytes

Standard: 4096 (Bytes)

Gibt an, wieviel Daten maximal für jede Datei mit dieser Optimierung gelesen werden, wenn der Parameter UseLockReadUnlock aktiviert ist.

Erhöhen Sie diesen Wert, wenn Ihre Anwendung eine Vielzahl von Schreib-/Leseoperationen durchführt (d. h. Sperroperationen durchführt und unmittelbar anschließend die gesperrten Daten liest). Es ist theoretisch möglich, daß durch diese Maßnahme nicht mehr genügend Auslagerungsseiten für das System zur Verfügung stehen, aber nur, wenn dieser Wert auf mehrere Megabytes erhöht wird und wenn eine Anwendung ausgeführt wird, die Bereiche mit mehreren Millionen Bytes sperrt.


MAXxxx-Einträge für den Arbeitsstationsdienst

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\LanmanWorkstation

\Parameters

MaxCmds     REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 255

Standard: 15

Gibt an, wieviel Arbeitspuffer der Redirector maximal zum Steuern des Durchsatzes reserviert.

Erhöhen Sie diesen Wert, um den Netzwerkdurchsatz zu steigern. Wenn die Anwendung mehr als 15 Operationen gleichzeitig durchführt, sollten Sie diesen Wert erhöhen. Weil dieser Parameter in Wirklichkeit die Anzahl der ausgeführten Threads angibt, die gleichzeitig auf die Ausführung warten können, verbessert ein größerer Wert für diesen Parameter nicht immer den Netzwerkdurchsatz. Jeder zusätzlich ausgeführte Thread benötigt ca. 1 KB an Nichtauslagerungsspeicher, wenn Sie das Netzwerk tatsächlich belasten. Ressourcen werden jedoch erst benötigt, wenn der Benutzer sie tatsächlich verwendet.

MaxCollectionCount     REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 65535 Bytes

Standard: 16

Gibt den Schwellwert für Schreibvorgänge auf zeichenorientierte Named Pipes an. Umfaßt der Schreibvorgang weniger Bytes, als durch diesen Wert angegeben, so werden die geschriebenen Daten gepuffert. Durch Ändern dieses Wertes kann der Durchsatz einer Named Pipe-Anwendung erhöht werden (für SQL Server-Anwendungen gilt dies jedoch nicht).


Usexxx-Einträge für den Arbeitsstationsdienst

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\LanmanWorkstation

\Parameters

Use512ByteMaxTransfer     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (false)

Gibt an, ob der Redirector nur maximal 512 Bytes in einer Anfrage an einen MS-Net-Server senden sollte, unabhängig von der zwischen den Servern vereinbarten Puffergröße. Wenn dieser Parameter deaktiviert ist, kann der MS-Net-Server durch Übertragen der Anfragen vom Windows NT-Redirector abstürzen.

UseLockReadUnlock     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (true)

Gibt an, ob der Redirector die Funktionen Sperren-und-Lesen und Schreiben-und-Sperre-aufheben verwenden soll.

Wenn dieser Wert aktiviert ist, ergibt sich normalerweise eine deutliche Leistungssteigerung. Jedoch kann sich bei Datenbankanwendungen, die einen Bereich sperren und keine Lesevorgänge in diesem Bereich zulassen, die Leistung verringern, wenn dieser Parameter nicht deaktiviert wird.

UseOpportunisticLocking     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (true)

Gibt an, ob der Redirector Opportunistic-Locking (Oplock) zur Leistungssteigerung verwenden soll. Dieser Parameter sollte nur zum Eingrenzen von Fehlerursachen deaktiviert werden.

UseRawRead     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (true)

Aktiviert die Optimierung, die direkte Lesezugriffe erlaubt. In einem LAN führt dies zu einer deutlichen Leistungssteigerung.

UseRawWrite     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (true)

Aktiviert die Optimierung, die direkte Schreibzugriffe erlaubt. In einem LAN führt dies zu einer deutlichen Leistungssteigerung.

UseUnlockBehind     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (true)

Gibt an, ob der Redirector eine Operation zum Aufheben einer Sperre zu Ende führt, bevor er die Bestätigung vom Server erhalten hat, daß die Operation tatsächlich zu Ende geführt wurde. Deaktivieren Sie diesen Parameter nur, um Fehlerursachen einzugrenzen oder um sicherzustellen, daß Sperren auf dem Server tatsächlich aufgehoben sind, bevor die Anfrage der Anwendung zum Aufheben der Sperre zu Ende geführt wird.

UseWriteRawData     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (true)

Aktiviert die Optimierung, die direkte Schreibzugriffe mit Daten erlaubt. Der Redirector kann dann bei jeder direkten Schreiboperation 4 KB Daten senden. In einem LAN führt dies zu einer deutlichen Durchsatzsteigerung.


Weitere Named Pipe-Einträge für den Arbeitsstationsdienst

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\LanmanWorkstation

\Parameters

CharWait     REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 65535 Millisekunden

Standard: 3600

Gibt die Zeitspanne an, innerhalb der eine Instanz einer Named Pipe nach dem Öffnen der Pipe zur Verfügung stehen muß.

Erhöhen Sie diesen Wert, wenn die Serveranwendung für die Pipe normalerweise stark ausgelastet ist.

CollectionTime     REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 65535000 Millisekunden

Standard: 250

Gibt an, wie lange Daten nach einem verzögerten Schreibvorgang maximal im Puffer für eine zeichenorientierte Pipe verbleiben.

Durch Ändern dieses Wertes kann der Durchsatz einer Anwendung mit Named Pipes erhöht werden (auf SQL Server-Anwendungen trifft dies nicht zu).

PipeIncrement     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Millisekunden

Standard: 10

Gibt an, wie oft der Redirector erfolglose, nichtblockierende Pipe-Lesevorgänge abweist.

Mit diesem Parameter kann verhindert werden, daß eine fehlerhafte Anwendung einen Server mit nichtblockierenden Anfragen überhäuft, wenn keine Daten für die Anwendung zur Verfügung stehen. Die entsprechenden Statistiken helfen Ihnen beim Optimieren dieses Parameters für eine Anwendung, die nichtblockierende Named Pipes verwendet (nicht für SQL Server).

PipeMaximum     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Millisekunden

Standard: 500

Gibt an, wann spätestens der Redirector erfolglose, nichtblockierende Pipe-Lesevorgänge abweist.

Mit diesem Parameter kann verhindert werden, daß eine fehlerhafte Anwendung einen Server mit nichtblockierenden Anfragen überhäuft, wenn keine Daten für die Anwendung zur Verfügung stehen. Die entsprechenden Statistiken helfen Ihnen beim Optimieren dieses Parameters für eine Anwendung, die nichtblockierende Named Pipes verwendet (nicht für SQL Server).

SizCharBuf     REG_DWORD

Wertebereich: 64 bis 4096 Bytes

Standard: 512

Gibt an, wie viele Bytes maximal in den Puffer einer zeichenorientierten Pipe geschrieben werden. Durch Ändern dieses Wertes kann der Durchsatz einer Named Pipe-Anwendung erhöht werden (dies gilt nicht für SQL Server-Anwendungen).


Timeout-Einträge für den Arbeitsstationsdienst

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services

\LanmanWorkstation

\Parameters

CacheFileTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Sekunden

Standard: 10

Gibt an, wie lange eine Datei maximal im Puffer verbleibt, nachdem die Anwendung die Datei geschlossen hat.

Erhöhen Sie den Wert dieses Parameters, wenn Operationen auf dem Server Dateien öffnen können, die bereits länger als 10 Sekunden geschlossen sind. Wenn Sie zum Beispiel eine ausführbare Datei über das Netzwerk erstellen, sollten Sie den Wert für diesen Parameter erhöhen.

SessTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: 10 bis 65535 Sekunden

Standard: 45

Legt fest, wie lange eine Operation, die nicht explizit als „lang“ definiert ist, maxial ausstehen darf. Der Redirector verwendet diesen Wert zur Definition einer zusätzlichen Wartezeit nach dem Verstreichen des normalen Zeitrahmens für SMD-Antworten. Die Gesamtzeit, die der Redirector auf SMB-Antworten maximal wartet, ergibt sich ungefähr aus der Formel [(SMB-Größe + Größe der gesendeten bzw. empfangenen Daten) / Bytes pro Sekunde im Netzwerk] + SessTimeOut.

Bei SessTimeOut handelt es sich um einen systemweiten Parameter, der für alle Protokolle inklusive TCP/IP zum Einsatz kommt. Auf einige SMB-Typen wie Transaktionsbefehle, die ihre eigenen Zeitzähler verwenden, hat dieser Wert allerdings keinen Einfluß.


Andere Einträge für den Arbeitsstationsdienst
Weitere Einträge für den Arbeitsstationsdienst

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

\Services	\LanmanWorkstation

\Parameters

DormantFileLimit     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Dateien

Standard: 45

Gibt an, wieviel Dateien maximal auf einer Freigabe geöffnet bleiben sollen, nachdem die Anwendung Dateien geschlossen hat.

Dieser Parameter existiert, weil LAN-Manager-Server in der Standard-Konfiguration nur bis zu 60 geöffnete Dateien von nichtlokalen Clients und bis zu 50 geöffnete Dateien von Client-Arbeitsstationen zulassen. Weil der Windows NT-Redirector Dateien im Puffer geöffnet halten kann, nachdem eine Anwendung die Datei geschlossen hat, kann er einen falsch konfigurierten LAN-Manager-Server überlasten. Sie beheben das Problem, indem Sie entweder diesen Wert verringern oder die Werte für die Parameter maxSessopens und maxOpens des Lan-Manager-Servers erhöhen.

KeepConn     REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 65535 Sekunden

Standard: 600

Gibt an, wie lange eine Verbindung maximal ruhen kann, und hat für den Redirector dieselbe Bedeutung wie der Disc-Parameter im Services\LanmanServer\Parameters-Teilschlüssel.

Erhöhen Sie diesen Wert im allgemeinen, wenn Ihre Anwendung UNC-Dateien für einen Server öffnet und schließt und dazwischen mehr als zehn Minuten vergehen. Dadurch wird die Anzahl der neu aufgebauten Verbindungen zu einem Server reduziert.

LogElectionPackets     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (false)

Gibt an, ob der Suchdienst Ereignisse auslösen soll, wenn Wahlpakete empfangen werden.

MailslotBuffers     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Puffer

Standard: 5

Gibt an, wie viele Puffer maximal zur Verfügung stehen, um Mailslot-Nachrichten zu verarbeiten. Wenn Ihre Anwendung viele Mailslot-Operationen durchführt, sollten Sie diesen Wert erhöhen, damit keine Mailslot-Nachrichten verlorengehen.

OtherDomains     REG_SZ

Wertebereich: Domain-Namen

Standard: (keiner)

Gibt die Microsoft LAN-Manager-Domänen an, die zum Durchsuchen angezeigt werden.

ReadAheadThroughput     REG_DWORD

Wertebereich: Kilobytes pro Sekunde

Standard: 0xffffffff

Gibt den Durchsatz für eine Verbindung an, der erforderlich ist, damit der Cache-Manager vorgezogene Lesevorgänge aktiviert.

ServerAnnounceBuffers     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl

Standard: 20

Gibt an, wieviel Puffer maximal zum Verarbeiten von Server-Ankündigungen verwendet werden. Wenn Ihr Netzwerk viele Server hat, können Sie diesen Wert erhöhen, damit keine Server-Ankündigungen verlorengehen.

Dieser Parameter befindet sich unter dem Teilschlüssel LanmanWorkstation\Parameters\Static.

Transports     REG_MULTI_SZ

Wertebereich: Liste

Standard: keiner

Enthält die Transporte, die der Redirector bedient, und befindet sich unter dem LanmanWorkstation\Linkage-Teilschlüssel. Sie sollten diesen Parameter mit dem Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung ändern.

UtilizeNtCaching     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (true)

Gibt an, ob der Redirector den Cache-Manager verwendet, um den Inhalt von Dateien zu puffern. Deaktivieren Sie diesen Parameter nur, um sicherzustellen, daß alle Daten nach dem Schreiben durch die Anwendung unmittelbar auf dem Server gespeichert werden.


Registrierungseinträge für Microsoft Mail

Die von Microsoft Mail für Windows NT verwendeten Parameter befinden sich unter dem folgenden Teilschlüssel:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Mail

Dieser Schlüssel umfaßt die folgenden Teilschlüssel:

Address Book-Einträge für Mail

Custom Commands-Einträge für Mail

Custom Messages-Einträge für Mail

Custom Menus-Einträge für Mail

Microsoft Mail-Einträge

MMF-Einträge für Mail

Mac FileTypes-Einträge für Mail

MS Proofing Tools-Einträge für Mail

Providers-Einträge für Mail

Viele Einträge in diesen Teilschlüsseln besitzen Standardwerte und erscheinen nicht in den Mail-Teilschlüsseln. Ändern Sie das Aussehen und Verhalten der Mail-Anwendung mit den Mail-Menübefehlen und nicht durch direktes Bearbeiten der Mail-Einträge. Einige Einstellungen der Mail-Anwendung werden nicht in den Mail-Registrierungseinträgen gespeichert, sondern in der Mail-Nachrichtendatei (.MMF = Mail Message File).

Diese Schlüssel werden unter HKEY_CURRENT_USER beim ersten Starten von Mail angelegt. Befand sich auf Ihrem System eine Version von MSMAIL.INI für Windows für MS-DOS, so wird deren Inhalt in die Registrierung übertragen, wenn Sie Mail zum ersten Mal unter Windows NT starten.


Address Book-Einträge für Mail

Einträge in diesem Teilschlüssel werden von den Adreßbuchfunktionen des Mail-Programms verwendet. Für die meisten Einträge unter diesem Teilschlüssel gibt es vom Mail-Programm vorgegebene Standardwerte, und der Address Book-Teilschlüssel muß nicht unbedingt unter dem Mail-Schlüssel eingetragen sein. Die Einträge in diesem Teilschlüssel legen das standardmäßige Adressenverzeichnis fest, das im Adreßbuch angezeigt wird. Ändern Sie keinen dieser Werte, wenn sie eingetragen sind.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Mail

\Address Book


Custom Commands-Einträge für Mail

Jeder Eintrag unter diesem Schlüssel gibt einen benutzerdefinierten Befehl an, der in einem der Mail-Menüs zur Laufzeit installiert werden kann. Diese Einträge können sowohl im Microsoft Mail-Schlüssel als auch in der Datei SHARED32.INI erscheinen. SHARED32.INI befindet sich in dem Verzeichnis, das unter dem Microsoft Mail-Teilschlüssel mit dem Eintrag SharedExtensionsDir festgelegt wurde.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Mail

\Custom Commands

Im Custom Commands-Teilschlüssel können einer oder mehrere der folgenden Einträge enthalten sein:

tag     REG_SZ

Dieser Eintrag beschreibt den Befehl im folgenden Format:

tag=Version;Menü;Name;Position;DLL-Name;Ordinal;Befehl;Ereignismuster;Statustext;Hilfedatei;Hilfekontext;

Beispiel:

IC1= 3.0;Hilfe;&Abwesenheit;10;<ExtsDir>BINEXT\OOF32.DLL;3;;Email-Benachrichtigung bei Abwesenheit

Version = Die Version von Mail, mit der der benutzerdefinierte Befehl kompatibel ist.

Menü = Das Menü, zu dem der benutzerdefinierte Befehl hinzugefügt werden soll, zum Beispiel Datei oder Hilfe.

Name = Der Name des Befehls, der im Menü erscheinen soll. Geben Sie ein &-Zeichen vor dem Buchstaben an, der in Verbindung mit der ALT-Taste als Zugriffstaste dienen soll.

Position = Die Position innerhalb des Menüs, an der der Befehl erscheinen soll. Die erste Position hat den Wert 0. Durch den Wert –1 wird der Befehl an das Ende des Menüs angehängt.

DLL-Name = Name oder Pfad der DLL, in der sich der Code für den benutzerdefinierten Befehl befindet. Im Anschluß an diesen Wert kann optional ein Komma und der Ordinalwert des aufzurufenden Einsprungpunktes angegeben werden (die Voreinstellung ist ,1).

Befehl = Die Zeichenfolge für den Befehl, die als Parameter an den DLL-Einsprungpunkt für den Befehl übergeben wird.

Ereignismuster = Eine Folge von bis zu 16 Ziffern, die die vom benutzerdefinierten Befehl unterstützten Mail-Ereignisse angeben. Die Ziffer kann 0 oder 1 sein. 1 gibt an, daß die DLL für ein bestimmtes Ereignis aufgerufen werden soll. Zur Zeit werden drei Ereignisse unterstützt. Alle anderen Ziffern sind reserviert und müssen gleich null sein (oder der ganze Abschnitt wird nicht angegeben, wie in dem obigen Beispiel). Die erste Ziffer entspricht dem Starten von Mail. Die zweite Ziffer entspricht dem Beenden von Mail. Die dritte Ziffer entspricht dem Eingang einer neuen Nachricht.

Statustext = Text, der in der Statuszeile von Mail erscheinen soll, wenn der Benutzer den Befehl im Menü markiert.

Hilfedatei = Windows NT-Hilfedatei, die aktiviert werden soll, wenn der Benutzer F1 drückt, während der Befehl markiert ist. Der angegebene Dateiname wird an das Windows NT-Hilfeprogramm übergeben (optional).

Hilfekontext = Wird zusammen mit dem Namen der Hilfedatei an das Windows NT-Hilfeprogramm übergeben. Verwenden Sie –1 (Index der Hilfedatei), wenn es keinen besonderen Eintrag für diesen Befehl in der Hilfedatei gibt (optional).

<ExtsDir> = Ein besonderer Platzhalter, der in bestimmten Feldern erscheinen kann und in den Wert von SharedExtensionsDir (unter dem Microsoft Mail-Schlüssel) umgesetzt wird. Dient als Verweis auf DLLs, die in einem Verzeichnis mit gemeinsamen Erweiterungen im Netzwerk installiert sind. Zulässig für die Felder DLL-Name, Befehl und Hilfedatei.


Custom Messages-Einträge für Mail

Dieser Teilschlüssel ist dem Custom Commands-Teilschlüssel sehr ähnlich. Jeder Eintrag gibt einen benutzerdefinierten Nachrichtentyp an, der in einem Mail-Menü zur Laufzeit installiert werden soll.

Diese Einträge können sowohl im Microsoft Mail-Schlüssel als auch in der Datei SHARED32.INI erscheinen. SHARED32.INI befindet sich in dem Verzeichnis, das unter dem Microsoft Mail-Teilschlüssel mit dem Eintrag SharedExtensionsDir festgelegt wurde.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Mail

\Custom Messages

Im Custom Messages-Teilschlüssel können ein oder mehrere der folgenden Einträge enthalten sein.

class      REG_SZ

Gibt eine Zeichenfolge an, die den Nachrichtentyp eindeutig kennzeichnet. Mail trägt diese Zeichenfolge in Nachrichten ein und ruft DLLs für benutzerdefinierte Nachrichten aufgrund dieser Zeichenfolge auf. Jeder Eintrag erfolgt im folgenden Format:

class = Version;Menü;Name;Position;DLL-Name;Befehl;Operation;Statustext;Hilfedatei;Hilfekontext;

Version = Die Version von Mail, mit der die benutzerdefinierte Nachricht kompatibel ist.

Menü = Das Menü, zu dem der benutzerdefinierte Befehl für den Nachrichtentyp hinzugefügt werden soll, zum Beispiel Datei oder Nachrichten.

Name = Der Name des Befehls, der im Menü erscheinen soll. Geben Sie ein &-Zeichen vor dem Buchstaben an, der in Verbindung mit der ALT-Taste als Zugriffstaste dienen soll.

Position = Die Position innerhalb des Menüs, an der der Befehl erscheinen soll. Die erste Position hat den Wert 0. Durch den Wert –1 wird der Befehl an das Ende des Menüs angehängt.

DLL-Name = Name oder Pfad der DLL, in der sich der Code für den benutzerdefinierten Befehl befindet.

Befehl = Die Zeichenfolge für den Befehl, die als Parameter an den DLL-Einsprungpunkt für den Befehl übergeben wird.

Operation = Eine Folge von bis zu 16 Ziffern. Jede Ziffer kann 0, 1 oder 2 sein. 0 gibt an, daß Mail die Standardoperation auf der benutzerdefinierten Nachricht ausführen soll. 1 gibt an, daß die DLL aufgerufen werden soll, um die Operation durchzuführen. 2 gibt an, daß die Operation vollständig gesperrt werden soll. Zur Zeit sind acht Operationen definiert. Alle anderen Ziffern sind reserviert und müssen Null sein. In der folgenden Liste ist 0 die erste (linke) Ziffer:

0 = Verfassen (im Eintrag definierter Menübefehl)

1 = Datei.Öffnen

2 = Nachrichten.Antworten

3 = Nachrichten.Allen antworten

4 = Nachrichten.Weiterleiten

5 = Datei.Drucken

6 = Datei.Speichern unter

7 = Ankunft neuer Nachrichten

Statustext = Text, der in der Statuszeile von Mail erscheinen soll, wenn der Benutzer den Befehl im Menü markiert.

Hilfedatei = Windows NT-Hilfedatei, die aktiviert werden soll, wenn der Benutzer F1 drückt, während der Befehl markiert ist. Der angegebene Dateiname wird an das Windows NT-Hilfeprogramm übergeben (optional).

Hilfekontext = Wird zusammen mit dem Namen der Hilfedatei an das Windows NT-Hilfeprogramm übergeben. Verwenden Sie –1 (Index der Hilfedatei ), wenn es keinen besonderen Eintrag für diesen Befehl in der Hilfedatei gibt (optional).

<ExtsDir> = Ein besonderer Platzhalter, der in bestimmten Feldern erscheinen kann und in den Wert von SharedExtensionsDir (unter dem Microsoft Mail-Schlüssel) umgesetzt wird. Dient als Verweis auf DLLs, die in einem Verzeichnis mit gemeinsamen Erweiterungen im Netzwerk installiert sind. Zulässig für die Felder DLL-Name, Befehl und Hilfedatei.


Custom Menus-Einträge für Mail

Dieser Teilschlüssel kann eine beliebige Anzahl an Einträgen enthalten. Mit benutzerdefinierten Menüs können Sie benutzerdefinierte Befehle und/oder Nachrichten unter einem separaten Menüelement zusammenfassen.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Mail

\Custom Menus

SharedExtensionsDir festgelegt wurde. Die Datei SHARED32.INI wird zuerst untersucht.

Diese Einträge können sowohl im Microsoft Mail-Schlüssel als auch in der Datei SHARED32.INI erscheinen. SHARED32.INI befindet sich in dem Verzeichnis, das unter dem Microsoft Mail-Teilschlüssel mit dem Eintrag SharedExtensionsDir festgelegt wurde. Die Datei SHARED32.INI wird zuerst untersucht.

tag     REG_SZ

Kennzeichnet das Menü, hat aber sonst keine Bedeutung. Gibt einen Menünamen an, der der Mail-Menüleiste hinzugefügt werden soll, und zwar im folgenden Format:

Tag=Version;Name;Folgename;Statustext

Beispiel:

Extras=3.0;E&xtras;Fenster;Zusatzprogramme

Version = Die Version von Mail, mit der das Menü kompatibel ist. Die aktuelle Version ist 3.0.

Name = Der Menüname, der zur Menüleiste hinzugefügt werden soll. Geben Sie ein &-Zeichen vor dem Buchstaben an, der in Verbindung mit der ALT-Taste als Zugriffstaste dienen soll.

Folgename = Name eines existierenden Menüs. Das neue Menü wird links neben diesem Menü hinzugefügt.

Statustext = Text, der in der Statuszeile von Mail erscheinen soll, wenn der Benutzer den Menünamen markiert.


Microsoft Mail-Einträge

Einträge in diesem Teilschlüssel definieren das Aussehen und Verhalten des Mail-Programms.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Mail

\Microsoft Mail

Dieser Schlüssel erscheint ebenfalls unter HKEY_USERS\.DEFAULT, aber dort sind lediglich MigrateIni und MigrateIniPrint eingetragen.

Einträge zu Schriftart und Fenstergröße für Microsoft Mail

Einträge zu Anmeldung und Kennwort für Microsoft Mail

Mail Spooler-Einträge für Microsoft Mail

Nachrichtendateieinträge für Microsoft Mail

Übertragung der MAIL.INI für Microsoft Mail

Druckeinträge für Microsoft Mail

SharedExtensionsDir-Eintrag in Microsoft Mail

Weitere Einträge in Microsoft Mail


Einträge zu Schriftart und Fenstergröße für Microsoft Mail

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Mail

\Microsoft Mail

FixedFont     REG_SZ

Wertebereich: Schriftname, Größe, 0 oder 1, 0 oder 1

Standard: Courier New, 9, 0, 0

Gibt die Schriftart mit fester Buchstabenbreite an, die zum Anzeigen von Nachrichtentexten verwendet wird. Dieser Eintrag besteht aus vier Teilen, die jeweils durch ein Komma voneinander getrennt sind: Name des Schriftbilds (nicht der Name der Schriftartdatei), Punktgröße, Attribut für fett und Attribut für kursiv. Mit dem Befehl Schriftart ändern im Menü Ansicht kann zwischen der normalen Schriftart und der Schriftart mit fester Buchstabenbreite umgeschaltet werden.

NormalFont     REG_SZ

Wertebereich: Schriftname, Größe, 0 oder 1, 0 oder 1

Standard: Helv, 10, 0, 0 (der FontSubstitutes-Teilschlüssel definiert die Zuordnung der Schriftart Helv zu einer Schriftart, die auf dem lokalen Computer zur Verfügung steht.)

Gibt die Standardschriftart an (normalerweise eine Proportionalschrift), die zum Anzeigen von Mail-Nachrichten verwendet wird. Dieser Eintrag besteht aus vier Teilen, die jeweils durch ein Komma voneinander getrennt sind: Name des Schriftbilds (nicht der Name der Schriftartdatei), Punktgröße, Attribut für fett und Attribut für kursiv. Mit dem Befehl Schriftart ändern im Menü Ansicht kann zwischen der normalen Schriftart und der Schriftart mit fester Buchstabenbreite umgeschaltet werden. Die zweite Einstellung eignet sich zur Anzeige von Nachrichten, die ebenfalls mit einer Schriftart mit fester Buchstabenbreite erstellt wurden. Beide Einträge wirken sich nur auf den Text der Nachricht aus und nicht auf den Nachrichtenkopf oder die Ordnerlisten. Mail verwendet dazu die Schriftart Helv 8.

Window    REG_SZ

Wertebereich: Links Oben Rechts Unten Zustand Symbol-leiste Statuszeile Bildlaufleisten

Standard:  Fenstergröße und -position werden von Windows NT festgelegt, Zustand ist normal, Symbolleiste, Statuszeile und Bildlaufleisten werden angezeigt.

Gibt die Position des Mail-Hauptfensters innerhalb des Anwendungsfensters an. Die Position oben links unterhalb des Menüs (und unterhalb der Symbolleiste, falls vorhanden) hat den Wert 0. Dieser Eintrag besteht aus acht Zahlen, die die Anzeige des Mail-Hauptfensters bestimmen. Die Zahlen werden beim Beenden von Mail gespeichert, und die Änderungen während der Ausführung von Mail gehen verloren.

Das Format für diesen Eintrag sieht folgendermaßen aus:

Links Oben Rechts Unten  = Die ersten vier Werte stellen Pixel-Koordinaten für die vier Seiten des Hauptfensters in der folgenden Reihenfolge dar: links, oben, rechts und unten.

Zustand = Mögliche Zustände sind:

1 = Hauptfenster wird normal angezeigt

2 = maximiert (vergrößert)

3 = minimiert (als Symbol)

Symbolleiste Statuszeile Bildlaufleisten  = Gibt an, ob Symbolleiste, Statuszeile und Bildlaufleisten im Hauptfenster angezeigt werden:

0 = Die zugehörige Leiste/Zeile wird nicht angezeigt.

1 = Leiste oder Zeile wird angezeigt.


Einträge zu Anmeldung und Kennwort für Microsoft Mail

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Mail

\Microsoft Mail

Login     REG_SZ

Wertebereich: Anmeldename

Standard: (leer)

Gibt den Standard-Benutzernamen (bis zu 10 Zeichen lang) an, der zum Anmelden im Dialogfeld Mail-Anmeldung angezeigt wird. Wenn Sie außer dem Eintrag Login auch den Eintrag Password festlegen, wird das Dialogfeld beim Starten von Mail nicht angezeigt, und Ihr Postfach erscheint direkt. Wenn Sie nur Login festlegen, erwartet Mail lediglich die Eingabe Ihres Kennworts.

NewMsgsAtStartup     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Gibt an, ob Mail neue Nachrichten im Vordergrund abholen soll, sobald sich der Benutzer anmeldet. Legen Sie diesen Wert auf 1 fest, wenn Mail neue Nachrichten direkt nach dem Starten abholen soll. Ist dieser Wert 0, so holt Mail neue Nachrichten im Hintergrund ab (wie auch während der normalen Arbeit mit der Mail-Anwendung).

Password     REG_SZ

Wertebereich: Kennwort

Standard: (leer) – Sie müssen ein Kennwort eingeben, wenn das Mail-Programm startet.

Verwenden Sie diesen Eintrag und den Eintrag Login, um Mail Informationen zu Ihrem Konto bereitzustellen, die Sie ansonsten jedesmal im Dialogfeld Mail-Anmeldung explizit eingeben müßten. Gibt es kein Kennwort, so lassen Sie den Wert für diesen Eintrag leer, ohne jedoch den Eintrag selbst zu entfernen. Wenn der Eintrag nicht vorhanden ist, müssen Sie das Kennwort bei jedem Starten von Mail im Dialogfeld Mail-Anmeldung eingeben.

Security     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Ist dieser Eintrag 1, so fordert Sie Mail zur Eingabe Ihres Kennworts auf, sobald das zugehörige Fenster nach der Darstellung als Symbol wieder als normales Fenster erscheint. Wenn Sie also Mail minimieren und auf das Symbol doppelklicken, müssen Sie Ihr Kennwort erneut eingeben, bevor die Nachrichten angezeigt werden.

ServerPassword     REG_SZ

Wertebereich: Kennwort

Gibt das Kennwort an, mit dem die Verbindung zu dem Server hergestellt wird, der in ServerPath angegeben ist. Dieser Eintrag sollte das Kennwort für die Datei-Freigabe angeben, wenn der ServerPath-Eintrag nach UNC-Konvention (UNC für englisch Universal Naming Convention) angegeben wurde und der Server, die Freigabe oder der Pfadname Leerzeichen enthalten. Ist dieser Eintrag vorhanden, so wird der Wert für den ServerPath-Eintrag zeichenweise interpretiert und alle Leerzeichen im Werteintrag werden verwendet, wenn dynamisch eine Verbindung zum Arbeitsgruppen-Postoffice hergestellt wird.

Wird der ServerPassword-Eintrag verwendet, so sollten Sie kein Kennwort für den ServerPath-Eintrag angeben (das Kennwort wird falsch interpretiert, und der sich ergebende Pfad für das Arbeitsgruppen-Postoffice ist ungültig). Der ServerPassword-Eintrag erfolgt durch das Mail-Programm, wenn die Verbindung zum Arbeitsgruppen-Postoffice zum ersten Mal hergestellt wird, und wird in der Microsoft Mail-Schlüsseldatei in einem verschlüsselten Format gespeichert. Ändern Sie diesen Eintrag nicht.


Mail Spooler-Einträge für Microsoft Mail

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Mail

\Microsoft Mail

CheckLatencyInterval     REG_SZ

Wertebereich: Sekunden

Standard: 30 Sekunden

Wirkt sich auf die Latenzzeit des Mail-Spoolers aus, die dafür sorgt, daß die Hintergrundverarbeitung durch den Spooler nicht die Arbeit im Vordergrund behindert. Vergeht die angegebene Zeitspanne ohne Arbeit für den Spooler, so wird der Latenzalgorithmus neu initialisiert.

ForceScanInterval     REG_SZ

Wertebereich: Sekunden

Standard: 300 Sekunden (5 Minuten)

Wirkt sich auf die Latenzzeit des Mail-Spoolers aus, die dafür sorgt, daß die Hintergrundverarbeitung durch den Spooler nicht die Arbeit im Vordergrund behindert. Vergeht die angegebene Zeitspanne, ohne daß der Spooler die Möglichkeit erhält, anstehende Aufträge zu bearbeiten, so wird (abhängig vom Wert für ScanAgainInterval) häufiger Leerlaufzeit angefordert und schließlich immer dann Leerlaufzeit verwendet, wenn die Möglichkeit dazu besteht.

IdleRequiredInterval     REG_SZ

Wertebereich: Sekunden

Standard: 2 Sekunden

Wirkt sich auf die Latenzzeit des Mail-Spoolers aus, die dafür sorgt, daß die Hintergrundverarbeitung durch den Spooler nicht die Arbeit im Vordergrund behindert. Der Spooler verschiebt seine Arbeit zeitweise, wenn das System innerhalb dieser Zeitspanne eine Interaktionsanfrage (zum Beispiel einen Tastendruck oder eine Mausbewegung) bearbeitet hat. Dadurch werden Übertragungen vermieden, wenn der Benutzer beschäftigt ist.

PollingInterval     REG_SZ

Wertebereich: Minuten

Standard: 10

Enthält den Standardwert für die Option Nach neuen Nachrichten alle n Minuten prüfen im Dialogfeld Optionen (Menü Nachrichten). Der vom Benutzer eingegebene Wert wird in die Nachrichtendatei (.MMF) des Benutzers eingetragen und definiert, wie oft der Mail-Spooler neue Nachrichten abholt.

PumpCycleInterval     REG_SZ

Wertebereich: Sekunden

Standard: 60 Sekunden oder die Anzahl Minuten, die im Dialogfeld Optionen angegeben ist.

Erlaubt dem Spooler, mehrmals pro Minute neue Nachrichten abzuholen bzw. den Wert außer Kraft zu setzen, der in der Nachrichtendatei des Benutzers als Zeitintervall zum Prüfen auf neue Nachrichten definiert ist.

ScanAgainInterval     REG_SZ

Wertebereich: Sekunden

Standard: 2

Wirkt sich auf die Latenzzeit des Mail-Spoolers aus, die dafür sorgt, daß die Hintergrundverarbeitung durch den Spooler nicht die Arbeit im Vordergrund behindert. Wenn der Spooler die Arbeit aufgrund interaktiver Aktionen mit einer höheren Priorität verschiebt, überprüft er die Verfügbarkeit des Systems nach dieser Zeitspanne.

SpoolerBackoffInterval     REG_SZ

Wertebereich: Millisekunden

Standard: 2000 (zwei Sekunden)

Gibt die Wartezeit des Spoolers vor der Wiederholung einer Operation an, die aufgrund eines vorübergehenden Fehlerzustands des Mail-Servers (zum Beispiel durch eine gesperrte Datei) nicht durchgeführt werden konnte.

SpoolerReconnectInterval     REG_SZ

Wertebereich: Sekunden

Standard: 60 (eine Minute)

Gibt die Wartezeit des Spoolers vor der Wiederholung einer Operation an, die aufgrund eines kritischen Fehlerzustands des Mail-Servers (zum Beispiel dem Verlust einer Netzwerkverbindung) nicht durchgeführt werden konnte.


K Nachrichtendateieinträge für Microsoft Mail
Nachrichtendateieinträge für Microsoft Mail

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Mail

\Microsoft Mail

ExportMmfFile     REG_SZ

Wertebereich: Dateiname

Gibt den Pfad und Dateinamen für eine .MMF-Datei an. Eingetragen ist die letzte .MMF-Datei, in die ein Mail-Ordner exportiert wurde. Dieser Wert wird vom Mail-Programm eingetragen und dient als Standardwert, der angezeigt wird, wenn Sie aus dem Menü Datei den Befehl Ordner exportieren wählen.

Lang     REG_SZ

Wertebereich:  Zeichenkette

Standard:  (keine)

Dieser Wert ist speziell für die japanische Version von Windows NT gedacht, um die Zusammenarbeit mit Mail-Clients in den USA zu optimieren. Wenn Sie in <Zeichenkette> etwas anderes als “USA” angeben, wird automatisch “japanisch” als Prefix eingesetzt.

LocalMMF     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1

Gibt an, wo die Mail-Nachrichtendatei (.MMF) des Benutzers angelegt werden soll, wenn Mail zum ersten Mal gestartet wird. Enthält dieser Eintrag den Wert 0, so werden die Mail-Nachrichten des Benutzers im Postoffice auf dem Server abgelegt. Lautet dieser Eintrag 1, so wird die .MMF-Datei des Benutzers beim ersten Ausführen von Mail nicht im Postoffice angelegt, sondern lokal im Verzeichnis SystemRoot. Der Wert 1 in Verbindung mit dem Eintrag NoServerOptions verhindert außerdem, daß .MMF-Dateien im Postoffice gespeichert werden.

NoServerOptions     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Ist dieser Eintrag 1, so ist die Schaltfläche Server im Dialogfeld Optionen (Menü Nachrichten) immer abgeblendet (und damit gesperrt). Auf dem Mail-Server wird durch Drücken dieser Schaltfläche ein anderes Dialogfeld geöffnet, mit dem der Benutzer die .MMF-Datei verschieben kann. Zusammen mit dem Eintrag LocalMMF verhindert dieser Eintrag, daß .MMF-Dateien im Postoffice gespeichert werden.

OfflineMessages     REG_SZ

Wertebereich: Pfadname

Standard: Der im Dialogfeld Server angegebene Pfad für eine lokale Nachrichtendatei.

Definiert einen Ort für die Nachrichtendatei, wenn sie nicht im Postoffice gespeichert werden soll. Wenn Sie Mail starten, ohne die Verbindung zum Postoffice herzustellen, können Sie mit diesem Eintrag die Datei unmittelbar bestimmen (ohne daß ein Dialogfeld zum Suchen der Datei angezeigt wird). Der Eintrag wird entfernt, wenn Sie die Nachrichtendatei im Postoffice speichern.

Hinweis: Wenn Sie Online starten und sich die .MMF-Datei nicht im Postoffice befindet, wird dieser Eintrag nicht verwendet. Wählen Sie aus dem Menü Nachrichten den Befehl Optionen und die Schaltfläche Server, um die .MMF-Datei zu verschieben.

OldStorePath     REG_SZ

Wertebereich: Pfadname

Enthält den ursprünglichen Pfad einer Datei, die zunächst nicht im Postoffice gespeichert wurde. Dieser Wert wird temporär vom Mail-Transport eingetragen, während die Meldungsdatei über die Schaltfläche Server (Menü Nachrichten, Befehl Optionen) verschoben wird. Dieser Eintrag wird nach dem erfolgreichen Verschieben wieder entfernt und erscheint nur, wenn das System während des Verschiebens abstürzt.

ServerPath     REG_SZ

Wertebereich: Pfadname

oder        \\Server\Freigabe\Pfad  Kennwort

oder        Server/Freigabe:Pfad

Ist dieser Eintrag vorhanden, sucht Mail nach dem Postoffice im angegebenen Verzeichnis. Das erste Format mit einem normalen Pfadnamen funktioniert in allen Netzwerken. Die Verbindung mit der Datei-Freigabe, die das Netzwerk-Postoffice enthält, muß allerdings vor dem Starten des Mail-Programms hergestellt werden. Das zweite Format (UNC) funktioniert nur unter Windows NT und in Microsoft-Netzwerken sowie damit kompatiblen Netzwerken. Wenn Sie das UNC-Format verwenden, stellt Mail die Verbindung zu dem Datei-Server mit dem Postoffice dynamisch her (ohne Verwendung einer Laufwerkbezeichnung). Wenn der angegebene UNC-Name Leerzeichen enthält, muß das Freigabe-Kennwort für den Eintrag ServerPassword entry.) angegeben werden. Das dritte Format funktioniert nur auf Novell NetWare-Netzwerken und verwendet einen nicht genutzten Laufwerkbuchstaben, um dynamisch eine Verbindung zum Netware-Datei-Server mit dem Postoffice herzustellen. Wird für ServerPath kein Wert angegeben, so fordert Mail den Benutzer zur Eingabe eines Pfades für das Arbeitsgruppen-Postoffice auf und schreibt einen neuen Wert in diesen Eintrag.

SharedFolders     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1

Aktiviert die Verwendung von gemeinsamen Mail-Ordnern. Ist dieser Eintrag 1, so kann der Benutzer auf gemeinsame Ordner zugreifen. Ist dieser Eintrag 0, so stehen dem Benutzer keine gemeinsamen Ordner zur Verfügung.


Übertragung von MAIL.INI für Microsoft Mail

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Mail

\Microsoft Mail

MigrateIni     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (ja)

Gibt an, ob die .INI-Dateien für Mail, die von einer Mail-Version unter einer 16-Bit-Version von Windows 3.x angelegt wurden, nach Windows NT übertragen werden sollen. Dieser Eintrag wird unter dem Teilschlüssel HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Mail gespeichert. In HKEY_CURRENT_USER wird dieser Eintrag gelöscht, wenn der Benutzer Mail zum ersten Mal ausführt.

MigrateIniPrint     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (ja)

Gibt an, ob die Druckinformationen aus .INI-Dateien für Mail, die von einer Mail-Version unter einer 16-Bit-Version von Windows 3.x angelegt wurden, nach Windows NT übertragen werden sollen. Dieser Eintrag wird unter dem Teilschlüssel HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Mail gespeichert. In HKEY_CURRENT_USER wird dieser Eintrag gelöscht, wenn der Benutzer Mail zum ersten Mal ausführt.


Druckeinträge für Microsoft Mail

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Mail

\Microsoft Mail

Multi-Message     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.)

Definiert die zuletzt ausgewählte Einstellung für das Kontrollkästchen Mehrere Nachrichten auf einer Seite drucken im Dialogfeld Drucken, das beim Drucken von Mail-Nachrichten erscheint. Legen Sie diesen Eintrag auf 0 fest, wenn diese Option standardmäßig deaktiviert sein soll.

Printer     REG_SZ

Wertebereich: Druckername, Treibername, Schnittstelle

Standard: der im Druck-Manager angegebene Standarddrucker

Gibt den Drucker an, der im Dialogfeld Drucken erscheint und von Mail beim Ausdrucken von Nachrichten verwendet wird.


 SharedExtensionsDir-Eintrag in Microsoft Mail

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Mail

\Microsoft Mail

SharedExtensionsDir     REG_SZ

Wertebereich: Pfadname

Oder        \\Server\Freigabe\Pfad  Kennwort

Standard: (leer)

Ist dieser Eintrag vorhanden, so sucht Mail nach gemeinsam nutzbaren Befehlen und Nachrichten im angegebenen Verzeichnis. Die Datei SHARED32.INI in diesem Verzeichnis gibt die zu ladenden gemeinsamen Erweiterungen an. Darüber hinausgehende Erweiterungen können im Microsoft Mail-Schlüssel eingetragen werden. Administratoren stellen häufig ein Verzeichnis auf einer allgemeinen Freigabe für Mail-Erweiterungen zur Verfügung, um das Aktualisieren der Erweiterungen zu vereinfachen, und können dazu diesen Eintrag verwenden. Das erste Format mit einem normalen Pfadnamen funktioniert in allen Netzwerken. Das zweite Format funktioniert nur unter Windows NT und in Microsoft-Netzwerken sowie damit kompatiblen Netzwerken. Wenn Sie das zweite Format verwenden, stellt Mail eine dynamische Verbindung zu dem Datei-Server (ohne Verwendung einer Laufwerkbezeichnung) her, auf dem sich die gemeinsam nutzbaren Erweiterungen befinden.


Weitere Einträge von Microsoft Mail

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Mail

\Microsoft Mail

DemosEnabled     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (die Mail-Demos sind kein Bestandteil von Windows NT.)

Gibt an, ob der Menübefehl Demos im Menü Hilfe erscheinen soll. Hat der Eintrag den Wert 1, so wird dieser Befehl angezeigt. Ist der Eintrag 0, so erscheint dieser Menübefehl nicht.

GALOnly     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Hat dieser Eintrag den Wert 1, so zeigt das Mail-Adreßbuch lediglich die Postoffice-Liste und das persönliche Adreßbuch an und stellt so eine Gesamtliste aller Benutzeradressen zur Verfügung, die vom Postoffice aus erreichbar sind. Sie müssen ein Postoffice von PC Mail, Version 3.0 oder höher, mit Unterstützung für globale Adressenverzeichnisse verwenden, damit diese Option aktiviert werden kann. GALOnly wird momentan nur von der PC Mail-Namensunterstützung verwendet.

StripGatewayHeaders     REG_SZ

Wertebereich:  0 oder 1

Standard: 1 (es werden keine Gateway-Informationen angezeigt.)

Ist dieser Eintrag 1, so wird der Text im Nachrichtenkopf oberhalb der gestrichelten Linie aus PC Mail-Nachrichten entfernt, die über einen Gateway ankommen. Legen Sie diesen Wert auf 0 fest, wenn die Zusatzinformationen (wie bestimmte Nachrichtenkennungen anderer Mail-Systeme) von den Gateways angezeigt werden sollen.

Durch PC Mail-Clients eingetragener Text im Nachrichtenkopf wird immer entfernt. Nur der PC Mail-Transport unterstützt diesen Eintrag.

WG     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1

Gibt an, ob das auf dem Computer ausgeführte Mail-Programm das Mail-Programm von Windows NT ist. Dieser Wert wird intern von der Mail-Anwendung verwendet und vom Mail-Programm während der Ausführung eingetragen.


MMF-Einträge für Mail

Die meisten Einträge unter diesem Schlüssel haben Auswirkungen auf die automatische Komprimierung der Mail-Nachrichtendatei, die standardmäßig die Dateinamenerweiterung .MMF hat. Wenn die automatische Komprimierung aktiviert ist, stellt Mail in der PC-Leerlaufzeit Speicher auf dem Datenträger wieder her, der durch gelöschte Nachrichten frei geworden ist. Dieser Speicher steht anschließend dem Dateisystem wieder zur Verfügung. Normalerweise brauchen Sie die Standardwerte für Einträge in diesem Teilschlüssel nicht zu ändern.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Mail

\MMF

Kb_Free_Start_Compress     REG_SZ

Wertebereich: Kilobytes

Standard: 300

Die Komprimierung im Hintergrund beginnt, wenn mindestens die in diesem Eintrag angegebene Anzahl an Kilobytes aus der Nachrichtendatei wiederhergestellt werden kann. Sowohl Percent_Free_Start_Compress als auch dieser Eintrag sind immer aktiviert. Der Wert, der zuerst erreicht wird, löst die Komprimierung aus.

Kb_Free_Stop_Compress     REG_SZ

Wertebereich: Kilobytes

Standard: 100.

Die Komprimierung im Hintergrund wird beendet, wenn weniger als die in diesem Eintrag angegebene Anzahl an Kilobytes aus der Nachrichtendatei wiederhergestellt werden kann. Dadurch wird vermieden, daß auch das letzte Bit noch wiederhergestellt wird, was nur mit großem Aufwand möglich ist. Sowohl Percent_Free_Stop_Compress als auch dieser Eintrag sind immer aktiviert. Wenn einer der beiden Werte erreicht wird, ist die Komprimierung beendet.

No_Compress     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (Komprimierung im Hintergrund ist aktiviert.)

Gibt an, ob die Komprimierung im Hintergrund gesperrt werden soll. Durch den Wert 1 wird die Hintergrund-Komprimierung der .MMF-Nachrichtendatei gesperrt.

Percent_Free_Start_Compress     REG_SZ

Wertebereich: Prozent

Standard: 10

Die Komprimierung im Hintergrund beginnt, wenn mehr Speicher wiederhergestellt werden kann, als dieser Wert als Prozentsatz von der gesamten Dateigröße angibt. Sowohl Kb_Free_Start_Compressals auch dieser Eintrag sind immer aktiviert. Der Wert, der zuerst erreicht wird, startet die Komprimierung.

Percent_Free_Stop_Compress     REG_SZ

Wertebereich: Prozent

Standard: 5

Die Komprimierung im Hintergrund wird beendet, wenn weniger Speicher wiederhergestellt werden kann, als dieser Wert als Prozentsatz von der Gesamtgröße der .MMF-Datei angibt. Sowohl dieser Eintrag als auch Kb_Free_Stop_Compress sind immer aktiviert. Der zuletzt erreichte Wert beendet die Komprimierung.

Secs_Till_Fast_Compress     REG_SZ

Wertebereich: Sekunden

Standard: 600 Sekunden (10 Minuten, in denen das System nicht aktiv ist.)

Der Algorithmus zum Komprimieren im Hintergrund verfügt über einen schnellen und einen langsamen Modus. Die Komprimierung beginnt mit dem langsamen Modus, um Verzögerungen bei den Reaktionszeiten des Systems auszuschließen. Wenn die mit diesem Eintrag angegebene Anzahl an Sekunden vergangen ist, wird in den schnellen Modus gewechselt. Durch eine Aktivität des Benutzers wird sofort wieder in den langsamen Modus gewechselt. Siehe auch AppInit_DLLs unter den Windows Software-Registrierungseinträgen.


Mac FileTypes-Einträge für Mail

Einträge in diesem Teilschlüssel enthalten die Zuordnung von Dateitypen und Erstellern in Macintosh-Systemen auf MS-DOS-Dateinamen mit acht Zeichen und einer Erweiterung von drei Zeichen.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Mail

\Mac FileTypes

Mail bestimmt mit diesen Einträgen, welche Anwendung für eine Dateianlage gestartet werden soll, die von einem Macintosh Mail-Client gesendet wurde. Für die Einträge gibt es zwei zulässige Schreibweisen:

Ersteller:Typ=Erweiterung

Oder:

:Typ=Erweiterung

Sowohl der Ersteller als auch der Typ besteht aus einer Folge von vier Zeichen (die auch Leerzeichen enthalten kann). Die folgende Angabe

:TEXT=DOC

startet zum Beispiel die Anwendung, die der Erweiterung .DOC zugeordnet wurde (beispielsweise Word für Windows), für alle Macintosh-Dateien mit dem Typ TEXT.


MS Proofing Tools Entries for Mail
MS Proofing Tools-Einträge für Mail

Der MS Proofing Tools-Teilschlüssel definiert Werte für die Rechtschreibprüfung von Nachrichten.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Mail

\MS Proofing Tools

CustomDict     REG_SZ

Wertebereich: Eintragsname

Standard: (kein Standard)

Gibt den Namen eines Eintrags im Abschnitt [MS Proofing Tools] der Datei WIN.INI an. Dieser Eintrag wiederum enthält den vollständigen Pfad für eine Datei mit dem Benutzerwörterbuch. Das Benutzerwörterbuch enthält die Schreibweise von Wörtern, die nicht im Standardwörterbuch enthalten sind und mit der Schaltfläche Hinzufügen im Dialogfeld Rechtschreibung prüfen hinzugefügt wurden. Durch diesen Eintrag kann Mail auf ein Benutzerwörterbuch zugreifen, das Sie bereits mit einer anderen Microsoft-Anwendung (wie Microsoft Word für Windows) erstellt haben.

Spelling     REG_SZ

Wertebereich: Schlüsselname

Gibt den Namen eines Eintrags im MS Proofing Tools-Teilschlüssel an, der Dateinamen für die Rechtschreibprüfung-DLL und das zugehörige Wörterbuch definiert. Das Format der Einträge für Spelling ist:

Spelling NNNN,M

Nach dem Komma folgt kein Leerzeichen. In diesem Format ist NNNN die aus vier Zeichen bestehende Sprachkennung der aktuellen Windows NT-Version (die im Control\NLS\Language-Teilschlüssel definiert wird), und M gibt den Typ des Wörterbuchs für die Rechtschreibprüfung an.

Der folgende Registrierungspfad wird standardmäßig für den Schlüssel verwendet, auf den sich dieser Eintrag bezieht:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Mail

\MS Proofing Tools

\Spelling NNNN,0

Dieser Teilschlüssel enthält einen Eintrag im folgenden Format:

Spelling NNNN,0     REG_SZ

Wertebereich: DLL-Dateiname, Dateiname für Wörterbuch

Standard: MSPELL32.DLL,MSP32_XX.LEX (In diesen Werten steht XX normalerweise für die beiden Buchstaben, die die Sprachversion von Windows NT angeben. Diese ist im DosKeybCodes-Teilschlüssel definiert.

Gibt den vollständigen Pfad der DLL für die Rechschreibprüfung und das Wörterbuch an. Durch diesen Eintrag kann Mail dasselbe Verzeichnis verwenden, das Sie bereits in einer anderen Microsoft-Anwendung (wie Word für Windows) verwendet haben. Windows NT stellt ein Wörterbuch zur Verfügung.


Providers-Einträge für Mail

Einträge im Providers-Teilschlüssel für Mail definieren Einstellungen, die Service Provider in Front-End-Anwendungen für Microsoft Mail verwenden. In dieser Version gibt es Service Provider für Microsoft Mail in LANs auf PC-Basis. Service Provider für andere Mail-Systeme werden wahrscheinlich in zukünftigen Versionen zur Verfügung stehen.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Mail

\Providers

Logon     REG_SZ

Wertebereich: DLL-Name

Standard: MSSFS32

Gibt eine einzelne DLL an, die den Mailsystem-Code zur Verwaltung von Anmeldungen und Sitzungen enthält. Dieser Wert entspricht häufig (aber nicht zwingend) den Einträgen Transport undName. Er stellt den Basisnamen der DLL ohne .DLL-Dateinamenerweiterung dar. Geben Sie den zugehörigen Pfad mit an, wenn sich die DLL nicht in einem Verzeichnis des Benutzer-Pfads oder in dem Verzeichnis mit der ausführbaren Datei von Mail befindet.

Name     REG_SZ

Wertebereich: DLL-Name

Standard: MSSFS32  PABNSP32

Gibt eine oder mehrere DLLs mit Funktionen an, die zum Durchsuchen von Listen mit Systembenutzern und persönlichen Benutzern erforderlich ist. Einer der Werte entspricht häufig (aber nicht zwingend) dem Wert der Einträge Logon und Transport. Geben Sie den Basisnamen der DLL ohne .DLL-Dateinamenerweiterung ein, und geben Sie den zugehörigen Pfad mit an, wenn sich die DLL nicht in einem Verzeichnis des Benutzer-Pfads oder in dem Verzeichnis mit der ausführbaren Datei von Mail befindet.

Die Reihenfolge der Provider in diesem Eintrag ist wichtig. Wenn Mail mehrdeutige Namen auflöst, die in einer Nachricht eingegeben wurden, und beim ersten Provider eine genaue Übereinstimmung findet, werden die übrigen Provider nicht mehr überprüft. Sie können Zeit sparen, indem Sie den Provider für das persönliche Adreßbuch zuerst angeben.

SharedFolders     REG_SZ

Wertebereich: DLL-Name

Standard: MSSFS32 (es ist unwahrscheinlich, daß eine andere DLL diese Funktionalität zur Verfügung stellt.)

Kennzeichnet eine einzelne DLL mit Funktionen, die zum Lesen und Schreiben von Nachrichten in gemeinsamen Ordnern von Microsoft PC Mail erforderlich sind.

Transport     REG_SZ

Wertebereich: DLL-Name

Standard: MSSFS32

Kennzeichnet eine einzelne DLL mit Funktionen, die zum Senden und Empfangen von Nachrichten auf Ihrem Mail-System erforderlich sind. Der Wert entspricht häufig (aber nicht zwingend) dem Wert der Einträge Logon und Name. Geben Sie den Basisnamen der DLL ohne .DLL-Dateinamenerweiterung ein, und geben Sie den zugehörigen Pfad mit an, wenn sich die DLL nicht in einem Verzeichnis des Benutzer-Pfads oder in dem Verzeichnis mit der ausführbaren Datei von Mail befindet.


Registrierungseinträge für Microsoft Schedule+

Microsoft Schedule+ verwendet diese Einträge für den Zeitplan des Benutzers, um zum Beispiel die Anzeige, Einstellungen, aktuelle Fensterpositionen und Druckerinformationen zu speichern. Die Einstellungen sind unter dem folgenden Schlüssel eingetragen:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Schedule+

Der Schedule+-Schlüssel enthält die folgenden Teilschlüssel:

Einträge zu Microsoft Schedule+

Einträge zu Microsoft Schedule+ Appt Books

Einträge zu Microsoft Schedule+ Archives

Einträge zu Microsoft Schedule+ Exporter

Einträge zu Microsoft Schedule+ Importer

Die meisten Einträge verfügen über Standardeinstellungen. Normalerweise brauchen Sie die Schedule+-Einstellungen nicht zu ändern. Sie können das Aussehen und Verhalten von Schedule+ mit den entsprechenden Schedule+-Menübefehlen anpassen. Viele Werte dienen zum Speichern von Einstellungen zwischen Sitzungen.

Diese Schlüssel werden in HKEY_CURRENT_USER angelegt, wenn Schedule+ zum ersten Mal ausgeführt wird. Enthält Ihr System eine Version der Datei SCHDPLUS.INI für Windows für MS-DOS, so wird deren Inhalt in die Registrierung übertragen, wenn Sie Schedule+ zum ersten Mal unter Windows NT starten.


Einträge zu Microsoft Schedule+

Dieser Schlüssel definiert das Aussehen und Verhalten von Microsoft Schedule+.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Schedule+

\Microsoft Schedule+

Dieser Schlüssel erscheint auch unter HKEY_USERS\.DEFAULT, enthält dort aber lediglich die Teilschlüssel MigrateIni and MigrateIniPrint.

Die Einträge zu Microsoft Schedule+ werden unter den folgenden Themenbereichen definiert:

Farbeinträge für Microsoft Schedule+

Defaultxxx-Einträge für Microsoft Schedule+

Exporteinträge für Microsoft Schedule+

Datei- und Pfadeinträge für Microsoft Schedule+

Schriftart- und Fenstereinträge für Microsoft Schedule+

Importeinträge für Microsoft Schedule+

Übertragung der .INI-Dateien für Microsoft Schedule+

Überprüfungs- und Aktualisierungseinträge in Microsoft Schedule+

Aufgabenlisteneinträge in Microsoft Schedule+

Weitere Einträge in Microsoft Schedule+


Farbeinträge für Microsoft Schedule+

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Schedule+

\Microsoft Schedule+

Farbnummern für Schedule+

ApptBookColor     REG_SZ

Wertebereich: Farbnummer (1-17)

Standard: 3 (Gelb)

Gibt die Benutzereinstellung für die Hintergrundfarbe des Terminkalenders an. Die Farbnummer entspricht (geordnet) den Farben im Dialogfeld Anzeige, das eingeblendet wird, wenn der Benutzer aus dem Menü Optionen den Befehl Anzeige wählt.

ApptBookLinesColor     REG_SZ

Wertebereich: Farbnummer (1-17)

Standard: 1 (Schwarz)

Gibt die Benutzereinstellung für die Farbe der Linien im Terminkalender an. Die Farbnummer entspricht den ungemischten Farben im Dialogfeld Anzeige, das eingeblendet wird, wenn der Benutzer aus dem Menü Optionen den Befehl Anzeige wählt.

OtherColor     REG_SZ

Wertebereich: Farbnummer (1-17)

Standard: 7 (Rot)

Gibt die Benutzereinstellung für die Farbe der Termine anderer Benutzer im Zeitplaner an. Die Farbnummer entspricht den ungemischten Farben im Dialogfeld Anzeige, das eingeblendet wird, wenn der Benutzer aus dem Menü Optionen den Befehl Anzeige wählt.

PageBackgroundColor     REG_SZ

Wertebereich: Farbnummer (1-17)

Standard: 11 (Grau)

Gibt die Benutzereinstellung für die Hintergrundfarbe des Schedule+-Fensters an. Die Farbnummer entspricht den ungemischten Farben im Dialogfeld Anzeige, das eingeblendet wird, wenn der Benutzer aus dem Menü Optionen den Befehl Anzeige wählt.

PlannerColor     REG_SZ

Wertebereich: Farbnummer (1-17)

Standard: 2 (Weiß)

Gibt die Benutzereinstellung für die Hintergrundfarbe des Zeitplaner-Fensters an. Die Farbnummer entspricht den Farben im Dialogfeld Anzeige, das eingeblendet wird, wenn der Benutzer aus dem Menü Optionen den Befehl Anzeige wählt.

PlannerLinesColor     REG_SZ

Wertebereich: Farbnummer (1-17)

Standard: 1 (Schwarz)

Gibt die Benutzereinstellung für die Farbe der Linien im Zeitplaner an. Die Farbnummer entspricht den ungemischten Farben im Dialogfeld Anzeige, das eingeblendet wird, wenn der Benutzer aus dem Menü Optionen den Befehl Anzeige wählt.

UserColor     REG_SZ

Wertebereich: Farbnummer (1-17)

Standard: 4 (Blau)

Gibt die Benutzereinstellung für die Farbe der eigenen Termine im Zeitplaner an. Die Farbnummer entspricht den ungemischten Farben im Dialogfeld Anzeige, das eingeblendet wird, wenn der Benutzer aus dem Menü Optionen den Befehl Anzeige wählt.


Defaultxxx-Einträge für Microsoft Schedule+

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Schedule+

\Microsoft Schedule+

DefaultPrinter     REG_SZ

Wertebereich: Druckername, Treibername, Schnittstelle

Gibt die aktuelle Standard-Druckerschnittstelle und den zugehörigen Netzwerkpfad an (wie im Druck-Manager festgelegt). Dies ist der Standarddrucker, den Schedule+ zum Ausdrucken von Zeitplandaten verwendet.

DefaultRemindAgain     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Definiert den Standardzustand des Kontrollkästchens Wieder benachrichtigen in. Ist dieser Eintrag 1, so werden Sie wiederholt an die Termine in den angegebenen Intervallen erinnert. Ist dieser Eintrag 0, so werden Sie nur einmal an Termine erinnert.

DefaultRemindAgainAmount     REG_SZ

Wertebereich: Zeiteinheiten

Standard: 5

Gibt an, wie viele Zeiteinheiten Schedule+ standardmäßig warten soll, bevor eine erneute Erinnerung an einen Termin erscheint.

DefaultRemindAgainUnits   REG_SZ

Wertebereich: Minuten, Stunden, Tage, Wochen oder Monate

Standard: Minuten

Gibt die in DefaultRemindAgainAmount verwendete Zeiteinheit an.


Exporteinträge für Microsoft Schedule+

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Schedule+

\Microsoft Schedule+

ExportNoNotes     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Gibt an, ob der Benutzer Notizen exportiert. Wenn dieser Eintrag 0 ist, werden Notizen exportiert. Ist der Eintrag 1, so werden keine Notizen exportiert.

ExportRange     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Gibt an, welcher Bereich der Zeitplandaten exportiert werden soll. Hat dieser Eintrag den Wert 0, so wird die gesamte Zeitplandatei exportiert. Ist der Eintrag 1, so wird ein bestimmter Bereich exportiert.

ExportType     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Gibt den aktuellen Standard-Dateityp zum Exportieren des Zeitplans an. Ist dieser Eintrag 0, so wird das Schedule+-Format als Standardformat verwendet. Ist der Eintrag 1, so wird der Zeitplan als Textdatei exportiert.


Datei- und Pfadeinträge für Microsoft Schedule+

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Schedule+

\Microsoft Schedule+

AppPath     REG_SZ

Wertebereich: Pfadname

Standard: SystemRoot\SYSTEM32

Gibt an, wo sich das Schedule+-Programm und die zugehörigen ausführbaren Dateien befinden. Microsoft Mail sucht Schedule+ in diesem Pfad, wenn Sie eine Einladung zu einer Besprechung erhalten.

CreateFileFirstTime     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Gibt an, ob eine Online-Kalenderdatei (.CAL) für einen neuen Schedule+-Benutzer angelegt werden soll. Ist dieser Eintrag 1, so wird eine Online-Kalenderdatei (.CAL) angelegt, wenn sich ein Benutzer zum ersten Mal unter Schedule+ anmeldet. Ist der Wert 0, so wird eine Online-Kalenderdatei nicht automatisch angelegt. Der Wert 0 ist standardmäßig festgelegt, wenn Schedule+ zum ersten Mal ausgeführt wird.

LocalPath     REG_SZ

Wertebereich: Pfadname

Gibt an, wo sich die zuletzt verwendete lokale Kalenderdatei (.CAL) des Benutzers befindet.


Schriftart- und Fenstereinträge für Microsoft Schedule+

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Schedule+

\Microsoft Schedule+

AppointmentView     REG_SZ

Wertebereich: Zustand Links Oben Rechts Unten

Gibt den Zustand (1=normal, 2=maximiert, 3=Symbol) und die Koordinaten für die Position des Terminkalender-Fensters auf dem Bildschirm an. Diese fünf Werte werden beim Beenden von der Schedule+-Anwendung eingetragen und dienen zum Wiederherstellen des Fensters in der zuletzt verwendeten Position. Bei den Koordinaten handelt es sich um Pixel-Koordinaten für die vier Seiten des Terminkalender-Fensters.

LargeFont     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Gibt die Benutzereinstellung für die Größe der Schriftart an, die zur Anzeige im Terminkalender und Zeitplaner verwendet wird. Ist der Eintrag 1, so ist die Schriftgröße von Text 10 Punkt. Ist der Eintrag 0, so ist die Schriftgröße 8 Punkt.

MainWindow     REG_SZ

Wertebereich: Zustand Links Oben Rechts Unten

Gibt den Zustand (1=normal, 2=maximiert, 3=Symbol) und die Koordinaten für die Position des Schedule+-Anwendungsfensters auf dem Bildschirm an. Diese fünf Werte werden beim Beenden von der Schedule+-Anwendung eingetragen und dienen zum Wiederherstellen des Schedule+-Fensters in der zuletzt verwendeten Position. Bei den Koordinaten handelt es sich um Pixel-Koordinaten für die vier Seiten des Terminkalender-Fensters.

NoStatusBar     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Gibt die Benutzereinstellung zur Anzeige der Statuszeile an. Ist der Eintrag 1, so wird die Statuszeile nicht angezeigt. Ist der Eintrag 0, so wird die Statuszeile angezeigt.

RequestSummary     REG_SZ

Wertebereich: Zustand Links Oben Rechts Unten

Gibt den Zustand (1=normal, 2=maximiert, 3=Symbol) und die Koordinaten für die Position des Fensters Nachrichten auf dem Bildschirm an. Diese fünf Werte werden von der Schedule+-Anwendung beim Beenden eingetragen und dienen zum Wiederherstellen des Fensters Nachrichten in der zuletzt verwendeten Position. Bei den Koordinaten handelt es sich um Pixel-Koordinaten für die vier Seiten des Fensters Nachrichten.

WindowOrder     REG_SZ

Wertebereich: 0 1  oder  1 0

Standard: 0 1

Gibt die aktuelle Anzeigereihenfolge der Schedule+-Fenster an. 0 entspricht dem Schedule+-Fenster und 1 entspricht dem Fenster Nachrichten. Der erste Wert für den WindowOrder-Eintrag gibt das vordere Fenster an, und der zweite Eintrag bezeichnet das Fenster dahinter.


Importeinträge für Microsoft Schedule+

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Schedule+

\Microsoft Schedule+

ImportDoNotAddDuplicates     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Gibt an, ob der Benutzer Mehrfachtermine importiert. Ist der Eintrag 0, so werden Mehrfachtermine importiert. Ist der Eintrag 1, so werden Mehrfachtermine nicht importiert.

ImportDoNotAskAboutConflicts     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Gibt an, ob der Benutzer bei Terminkonflikten während des Imports informiert wird. Ist der Eintrag 0, so werden Sie bei jedem Terminkonflikt während des Imports informiert. Sie werden dann gefragt, ob alle Termine mit Konflikten hinzugefügt werden sollen. Der Wert 1 gibt an, daß Termine automatisch hinzugefügt werden, auch wenn sie mit bereits bestehenden Terminen in Konflikt treten.

ImportType     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Gibt den aktuellen Standard-Dateityp zum Importieren des Zeitplans an. Ist dieser Eintrag 0, so wird das Schedule+-Format als Standardformat verwendet. Ist der Eintrag 1, so wird das Windows NT-Kalenderformat als Dateityp verwendet.


Übertragung der .INI-Dateien für Microsoft Schedule+

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Schedule+

\Microsoft Schedule+

MigrateIni     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (ja)

Gibt an, ob die .INI-Dateien für Schedule+, die von einer Schedule+-Version unter 16-Bit Windows 3.x angelegt wurden, nach Windows NT übertragen werden sollen. Dieser Eintrag wird im HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Mail-Teilschlüssel gespeichert.

Unter HKEY_CURRENT_USER wird dieser Eintrag gelöscht, wenn der Benutzer Mail zum ersten Mal ausführt.

MigrateIniPrint     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (ja)

Gibt an, ob die Druckinformationen in der .INI-Datei für Schedule+, die von einer Schedule+-Version unter 16-Bit Windows 3.x angelegt wurden, nach Windows NT übertragen werden sollen. Dieser Eintrag wird im Teilschlüssel HKEY_USERS\.DEFAULT\ Software\Microsoft\Mail gespeichert.

Unter HKEY_CURRENT_ USER wird dieser Eintrag gelöscht, nachdem der Benutzer zum ersten Mal Mail ausführt.


Überprüfungs- und Aktualisierungseinträge in Microsoft Schedule+

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Schedule+

\Microsoft Schedule+

PollTime     REG_SZ

Wertebereich: Hundertstelsekunden

Standard: 6000 Hundertstelsekunden (eine Minute)

Gibt an, wie oft der Server auf Änderungen in der Termindatei überprüft wird.

ReminderPollTime     REG_SZ

Wertebereich: Minuten

Standard: 15

Gibt an, wie oft der Server auf Änderungen von Mahnungen überprüft wird.

UpdatePostOfficeTime     REG_SZ

Wertebereich: Hundertstelsekunden

Standard: 6000 Hundertstelsekunden (eine Minute)

Gibt an, wann das Postoffice auf dem Server nach einer Änderung aktualisiert wird.


Aufgabenlisteneinträge in Microsoft Schedule+

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Schedule+

\Microsoft Schedule+

ShowActiveTasks     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (alle Aufgaben werden angezeigt.)

Gibt an, ob die Aufgabenliste alle Aufgaben oder nur aktuelle Aufgaben anzeigt, entsprechend der Aktivierung des Befehls Aktuelle Aufgaben anzeigen im Menü Aufgaben. Wenn nur aktuelle Aufgaben angezeigt werden, ist dieser Wert gleich 1.

TaskSortOrder     REG_SZ

Wertebereich: 0, 1, 2, -1, -2 oder -3

Standard: 0

Gibt die aktuelle Sortierreihenfolge für Aufgaben an. Die Werte haben folgende Bedeutung:

0 = Aufgaben werden nach Prioriät sortiert.

1 = Aufgaben werden nach Fälligkeitsdatum sortiert.

2 = Aufgaben werden nach Beschreibung sortiert.

-1 = Aufgaben werden nach Beschreibung sortiert (rückwärts).

-2 = Aufgaben werden nach Fälligkeitsdatum sortiert (rückwärts).

-3 = Aufgaben werden nach Prioriät sortiert (rückwärts).

TaskSortSecond     REG_SZ

Wertebereich: 0, 1, 2, -1, -2 oder -3

Standard: 0

Gibt die Unter-Sortierreihenfolge für Aufgaben an. Ist der Eintrag gleich 0, so wird in der Unter-Sortierreihenfolge nach Priorität sortiert. Ist der Eintrag gleich 1, so werden dieselben Werte verwendet, die unter TaskSortOrder angegeben sind.

ViewNotByProject     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Gibt an, ob die Aufgaben in der Aufgabenliste momentan nach Projekten sortiert angezeigt werden. Ist der Eintrag gleich 1, so werden die Aufgaben nicht nach Projekten sortiert angezeigt.


Weitere Einträge in Microsoft Schedule+

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Schedule+

\Microsoft Schedule+

CopyTime     REG_SZ

Wertebereich: Minuten

Standard: 15 Minuten

Gibt das Zeitintervall an, in dem Schedule+ die Online-Kalenderdatei (.CAL) in die lokale Kalenderdatei kopiert (während sich das System im Leerlauf befindet).

LocalUser     REG_SZ

Wertebereich: Benutzername

Gibt den Namen des Benutzers an, der zuletzt Schedule+-Software auf diesem Computer verwendet hat.

DemosEnabled     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (die Schedule+-Demos sind kein Bestandteil von Windows NT.)

Gibt an, ob der Menübefehl Demos im Menü Hilfe erscheinen soll. Hat der Eintrag den Wert 1, so wird dieser Befehl angezeigt. Ist der Eintrag 0, so erscheint dieser Menübefehl nicht.

StartupOffline     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (Schedule+ wird online gestartet.)

Gibt an, ob Schedule+ mit den Offline-Zeitplandaten starten soll oder ob der Online-Zeitplan verwendet werden soll. Ist der Eintrag 1, so wird Schedule+ offline gestartet.


Farbnummern für Schedule+

1=Schwarz	10=Dunkelgrau

2=Weiß	11=Hellgrau

3=Gelb	12=Hellblau

4=Blau	13=Hellgrün

5=Grün	14=Hellblau-grün

6=Blau-grün	15=Hellrot

7=Rot	16=Hellviolett

8=Violett	17= Hellgelb

9=Khaki


Microsoft Schedule+ Appt Books-Einträge

Schedule+ speichert in diesem Teilschlüssel die Angaben zu Terminplänen anderer Schedule+-Benutzer, wenn diese Terminpläne beim Beenden von Schedule+ geöffnet waren.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Schedule+

\Microsoft Schedule+ Appt Books

Count     REG_SZ

Wertebereich: Anzahl

Gibt die Anzahl der Terminpläne anderer Benutzer an, die beim Beenden von Schedule+ geöffnet waren. Weitere Einträge erscheinen in diesem Teilschlüssel, wenn die Anzahl ungleich null ist.


Microsoft Schedule+ Archives-Einträge

Schedule+ verwendet diesen Teilschlüssel zum Speichern der Namen von Archivdateien, die beim Beenden von Schedule+ geöffnet waren.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Schedule+

\Microsoft Schedule+ Archives

Count     REG_SZ

Wertebereich: Anzahl

Gibt die Anzahl der Archivdateien an, die beim Beenden von Schedule+ geöffnet waren. Weitere Einträge erscheinen in diesem Teilschlüssel, wenn die Anzahl ungleich null ist.


Microsoft Schedule+ Exporter-Einträge

Schedule+ verwendet diesen Teilschlüssel für Einstellungen von Exportfunktionen.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Schedule+

\Microsoft Schedule+ Exporters

Schlüssel     REG_SZ

Wertebereich: DLL-Name

Kennzeichnet eine einzelne Export-DLL für Schedule+. Die verfügbaren Dateien können von CompuServe bezogen werden. Bei Schlüssel handelt es sich um eine beliebige Zeichenfolge.


Microsoft Schedule+ Importer-Einträge

Schedule+ verwendet diesen Teilschlüssel zum Angeben von Einstellungen für Importroutinen.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Schedule+

\Microsoft Schedule+ Importers

Schlüssel     REG_SZ

Wertebereich: DLL-Name

Kennzeichnet eine einzelne Import-DLL für Schedule+. Die verfügbaren Dateien können von CompuServe bezogen werden. Bei Schlüssel handelt es sich um eine beliebige Zeichenfolge.


Registrierungseinträge für Benutzereinstellungen

Dieser Abschnitt umfaßt die Registrierungseinträge, in denen die Benutzereinstellungen für Anwendungen und Dienste, die unter Windows NT laufen, gespeichert werden. Die meisten dieser Einträge befinden sich unter HKEY_CURRENT_USER oder HKEY_LOCAL_MACHINE\Software.

Die hier vorgestellten Informationen dienen primär zur Fehlersuche und -beseitigung und enthalten die Standard-Werteinträge sowie eine Erklärung der Bedeutung wichtiger Einträge. Alle diese Werte lassen sich mit den Symbolen in der Systemsteuerung, dem Systemrichtlinien-Editor, den Programmen in der Gruppe Verwaltung oder anderen Programmen von Windows NT einstellen.

Einige Parameter erscheinen jedoch erst dann in der Registrierung, wenn Sie deren Standardwerte mittels Systemsteuerung oder anderer Programme ändern


Strukturinformationen für Benutzerprofile

Informationen über die Dateien für Benutzerprofile erscheinen in folgenden Schlüsseln:

Im HiveList-Teilschlüssel sind alle Strukturen aufgeführt, die aktiv sind, aber keine nicht-aktiven Profile.

Im ProfileList-Teilschlüssel sind alle dem Computer bekannten Profile aufgeführt (aktiv oder nicht aktiv).

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\ProfileList

\SID_#

Jedes installierte Benutzerprofil verfügt über einen eigenen Teilschlüssel unter dem ProfileList-Teilschlüssel, der den folgenden Eintrag enthält:

ProfileImagePath    REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Name der Profilstruktur-Datei

Standard:  SystemRoot\system32\config\StrukturDateiname

Gibt den Pfad und Dateinamen der Struktur für diesen Benutzer an. Der Dateiname der Struktur als Wert von ProfileImagePath enthält einen Teil des Benutzernamens, der dieser SID_# zugeordnet ist. Sie können daher feststellen, welcher Benutzer zugeordnet ist.

Sid    REG_BINARY

Wertebereich:  Vom System zugewiesene Nummer


Backup-Einträge für Benutzer

Windows NT Backup hat unter Umständen Schwierigkeiten mit der Wiederherstellung von Dateien von einem Sytos Plus-Band, wenn die Datei bei einem zwei Bänder umfassenden Sicherungslauf gesichert wurde und sich vollständig auf dem zweiten Band befindet. Ist dies der Fall, können Sie die Datei wiederherstellen, indem Sie Backup nochmals laufen lassen, nachdem der folgende Schlüssel in der Registrierung von Windows NT auf 0 gesetzt wurde:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE

\Microsoft

\Ntbackup

\Backup Engine

\Use fast file restore

Nach der Wiederherstellung der Datei setzen Sie den Schlüssel wieder auf 1.

Beim Wiederherstellen oder Katalogisieren eines Sytos Plus-Bands unter Windows NT erhalten Sie unter Umständen eine Fehlermeldung, die besagt, daß während der Umsetzung der Daten zum oder vom Band ein Fehler aufgetreten ist. Das liegt daran, daß der Wert des ECC-Flags (ECC für englisch Error Correction Code) durch die Daten auf dem Band falsch gesetzt wurde. Der Wert in der Registrierung ist vordringlich. Zur Lösung dieses Problems bearbeiten Sie den folgenden Registrierungsschlüssel:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE

\Microsoft

\Ntbackup

\Translators

\Sytos Plus ECC flag

Sytos Plus ECC Flag     REG_DWORD

Wertebereich:  0, 1 oder 2

Standard:  2

Als Werte sind zulässig:

0	Aus – NTBACKUP nimmt an, daß keine Software-ECC auf dem Band ist.
1	An – NTBACKUP nimmt an, daß Software-ECC auf dem Band ist.
2	Auto – NTBACKUP prüft durch Kontrolle der Daten auf einem Sytos-Band, ob es mit Software-ECC beschrieben wurde.
Setzen Sie die Werte gemäß der folgenden Bandtypen:

Bandtyp	Wert
4-mm-DAT-Band	0
8-mm-DAT-Band	0
1/2 in. 525	0
1/4 in. 150	1
Hinweis Haben Sie früher mit Windows NT Backup der Version 3.1 gearbeitet, löschen Sie die Registrierungseinträge, bevor Sie die neueste Version von Windows NT Back starten. Andernfalls erscheint das ECC-Flag nicht.


Console-Einträge für Benutzer

Der Console-Schlüssel enthält die Steuerwerte für Schriftarten, Cursor und Bildschirm.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Console

CursorSize     REG_DWORD

Wertebereich: Prozentanteil

Standard:  0x19

Gibt an, zu wieviel Prozent eine Zeichenzelle vom Cursor ausgefüllt wird.

FullScreen     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard:  0x0

1 = Ganzseitenmodus, 0 = Fenstermodus. Gilt nur für Computer des Typs x86.

FaceName     REG_SZ

Wertebereich: Name

Standard:  Null

Gibt den Namen der Konsolenschriftart an.

FontFamily     REG_DWORD

Wertebereich: Schriftentechnologie

Standard:  0

Gibt den Schriftarttyp der Konsolenschriftart (TrueType, Raster etc.) an.

FontSize     REG_DWORD

Wertebereich: Größe

Standard:  0

Gibt die Größe der Konsolenschriftart an. low word steht für die Zeichenbreite, high word für die Zeichenhöhe.

FontWeight     REG_DWORD

Wertebereich: Zahl

Standard:  0

Gibt die Strichstärke der Konsolenschriftart an.

HistoryBufferSize     REG_DWORD

Wertebereich: Zahl

Standard:  0x32

Gibt die Anzahl der im Befehlspufferspeicher abgelegten Befehle an.

InsertMode     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard:  0

Aktiviert den Einfügemodus (1) oder den Überschreibmodus (0).

NumberOfHistoryBuffers     REG_DWORD

Wertebereich: Zahl

Standard:  0x4

Gibt die Anzahl der mit der Konsole verbundenen Pufferspeicher an.

PopupColors     REG_DWORD

Wertebereich: Farben

Standard:  0xf5

Gibt die für die Pop-Up-Fenster zu verwendenden Farben an. Die vier niederwertigen Bits sind im Vordergrund, die nächsten vier im Hintergrund.

QuickEdit     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard:  0

Liegt hier der Wert 1 (aktiviert) vor, ist der QuickEdit-Modus aktiv, bei 0 (ausgeschaltet) der normale Bearbeitungsmodus.

ScreenBufferSize     REG_DWORD

Wertebereich: Puffergröße

Standard:  0x00190050

Bestimmt den Umfang des Bildschirmpuffers der Konsole. low word steht für die Breite, high word für die Höhe.

ScreenColors     REG_DWORD

Wertebereich: Farben

Standard:  0x7

Gibt an, welche Farben für die Testfenster der Konsole zu verwenden sind. Die vier niederwertigen Bits sind im Vordergrund, die nächsten vier im Hintergrund.

WindowSize     REG_DWORD

Wertebereich: Größe

Standard:  0x00190050

Bestimmt die Größe des Konsolenfensters. low word steht für die Breite, high word für die Höhe.

WindowPosition     REG_DWORD

Wertebereich: Position

Standard:  nicht gesetzt

Legt die Position des Konsolenfensters fest. low word steht für X, high word für Y.

Sie können unter HKEY_CURRENT_USER\CONSOLE auch Teilschlüssel anlegen, die die Namen der Konsolenfenster darstellen. Diese Teilschlüssel können jeden beliebigen der vorher genannten Werte enthalten. Wenn Sie ein Konsolenfenster öffnen, sucht Windows NT in der Registrierung nach einem Teilschlüssel, dessen Name der Fensterbezeichnung entspricht (zum Beispiel “Command Prompt”). Findet es den Unterschlüssel, setzen die dort gespeicherten Werte die im Schlüssel \CONSOLE für diese Konsole festgelegten Werte außer Kraft.

Der Schlüssel Console enthält zudem mehrere Teilschlüssel, die bei zeichengestützten Bildschirmen in Windows NT die Größe des Bildschirms und den Umfang der Pufferspeicher bestimmen. Diese Teilschlüssel sind unter dem folgenden Registrierungspfad zu finden:

HKEY_CURRENT_USER

\Console

\subkeyNames

Der Teilschlüssel Command Prompt erscheint erst, wenn der aktuelle Benutzer die Bildschirmfarben oder die Schriftart der Befehlszeile geändert hat und außerdem die Optionen zum Speichern der Konfiguration überprüft hat. Sie können die folgenden Werte mit den Befehlen im Systemmenü der Befehlszeile ändern.

Befehlszeile (Alle Datentypen sind REG_DWORD):

FontFamily=0x30

FontSize=0xc0008

FullScreen=0x1

PopupColors=0xf5

QuickEdit=0

ScreenBufferSize=0x190050

ScreenColors=0x9f

WindowsPosition=0x150004

WindowSize=0x190050

Einführung in Windows NT:

FullScreen=0x1

Microsoft QBASIC:

FullScreen=0x1


Colors-, Pattern- und Screen Saver-Einträge für Benutzer

In diesem Abschnitt werden die Teilschlüssel mit Benutzereinstellungen für das Desktop erläutert.

Colors-Werteinträge

Color Schemes-Werteinträge

Patterns-Werteinträge

Werteinträge für den Screen Saver-Teilschlüssel

Siehe auch Graphics Drivers-Teilschlüssel  mit Einträgen, die verhindern, daß die Bildschirmeinstellungen durch die Benutzer geändert werden.


Colors-Werteinträge

Der Colors-Teilschlüssel gibt die Farbe für jeden Bereich des Windows-Bildschirms als Folge von drei Zahlen an.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Control Panel

\Colors

Jeder Eintrag hat den Datentyp REG_SZ. Die Standardwerte für die einzelnen Einträge unter dem Colors-Teilschlüssel sind:

ActiveBorder=192 192 192

ActiveTitle=0 0 128

AppWorkSpace=255 255 255

Background=255 255 255

ButtonFace=192 192 192

ButtonHilight=255 255 255

ButtonShadow=128 128 128

ButtonText=0 0 0

GrayText=128 128 128

Hilight=0 0 128

HilightText=255 255 255

InactiveBorder=192 192 192

InactiveTitle=192 192 192

InactiveTitleText=0 0 0

Menu=255 255 255

MenuText=0 0 0

Scrollbar=192 192 192

TitleText=255 255 255

Window=255 255 255

WindowFrame=0 0 0

WindowText=0 0 0


Appearance-Einträge für Benutzer

Die Einträge in diesem Teilschlüssel definieren die Farben für die einzelnen Elemente bestimmter Farbschemata, die über die Registerkarte Darstellung des Symbols Anzeige in der Systemsteuerung eingestellt werden können.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Control Panel

\Appearance

Der Current-Teilschlüssel gibt eines der im Color Schemes-Teilschlüssel aufgeführten Farbschemata als aktuelles Farbschema an.

Der Custom Colors-Teilschlüssel definiert die benutzerdefinierten Farben in der Farbpalette, die über das aufschlagbare Listenfeld Farbe (Schaltfläche Andere) eingestellt werden können. Die Einträge haben die Bezeichnungen ColorA bis ColorP. Alle Einträge haben standardmäßig den Wert FFFFFF.

Der Appearance\Schemes-Teilschlüssel definiert die einzelnen Farbschemata in Form binärer Werte.

Hinweis: Ältere Versionen von Windows NT verwenden anstelle von Appearance\Schemes einen Unterschlüssel namens Color Schemes, der die einzelnen Farbschemata als Werteinträge mit dem Typ REG_SZ aufführt.


Patterns-Werteinträge für Benutzer

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Control Panel

\Patterns

Der Patterns-Teilschlüssel enthält Einträge mit Farbwerten für die Bitmap-Muster, die mit dem Symbol Desktop festgelegt werden können. Jeder Wert besteht aus acht Zahlen, die den Farben in den acht Grundelementen des Musters entsprechen.

Jeder Eintrag hat den Datentyp REG_SZ.

In der folgenden Liste sind die Standardfarben für die Standardmuster angegeben.

(Standard)=(kein Wert)

50% Grau=170 85 170 85 170 85 170 85

Diamanten=32 80 136 80 32 0 0 0

Fiffi=64 192 200 120 120 72 0 0

Füchse=0 80 114 32 0 5 39 2

Gewebe=136 84 34 69 136 21 34 81

Muster=224 128 142 136 234 10 14 0

Netz=20 12 200 121 158 19 48 40

Raster=127 65 65 65 65 65 127 0

Rattan=248 116 34 71 143 23 34 113

Reibeisen=2 7 7 2 32 80 80 32

Steppdecke=130 68 40 17 40 68 130 1

Tulpe=0 0 84 124 124 56 146 124

Waffeleisen=0 0 0 0 128 128 128 240


Screen Saver-Teilschlüsseleinträge

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Control Panel

\BildschirmschonerName

Die verschiedenen Screen Saver-Teilschlüssel definieren Benutzereinstellungen für bestimmte Bildschirmschoner. Alle Einträge haben den Datentyp REG_SZ. Die folgende Tabelle faßt die Standardeinträge unter dem Screen Saver-Teilschlüssel zusammen.

Screen Saver.Marquee

BackgroundColor=0 0 128

CharSet=0

Font=Times New Roman

Mode=1

Size=24

Speed=14

Text=Hier könnte Ihre Nachricht stehen.

TextColor=255 0 255

Screen Saver.Mystify

Active1=1

Active2=1

Clear Screen=1

EndColor1=255 255 255

EndColor2=255 255 255

Lines1=7

Lines2=12

StartColor1=0 0 0

StartColor2=0 0 0

WalkRandom1=1

WalkRandom2=1

Screen Saver.Stars

Density=50

WarpSpeed=10

Siehe auch:

Screen Saver-Einstellungen für das Desktop


Cursors-Werteinträge für Benutzer

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Control Panel

\Cursor

Der Cursors-Teilschlüssel enthält Einträge mit den Namen von .ANI- oder .CUR-Dateien. Diese Dateien enthalten benutzerdefinierte Cursors, die mit dem Symbol Cursor in der Systemsteuerung definiert wurden. Dieser Schlüssel enthält erst dann Einträge, wenn der Benutzer den Cursor-Typ in der Systemsteuerung ändert. Alle Werte haben den Datentyp REG_SZ. Die folgende Liste enthält die Namen möglicher Standardeinträge:

3D-Bronze

3D-White

AppStarting

Arrow

Conductor

CrossHair

Dinosaurier

Hands 1 oder 2

IBeam

Magnified

No

Old Fashioned

SizeAll

SizeNESW

SizeNS

SizeNWSE

SizeWE

Variations

Wait

Windows Animated

Windows Default


Desktop-Werteinträge für Benutzer

Der Desktop-Schlüssel enthält Einträge, die das Aussehen des Bildschirmhintergrundes und die Position von Fenstern und Symbolen auf dem Bildschirm steuern.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Control Panel

\Desktop

Die meisten dieser Einträge können Sie mit dem Symbol Desktop in der Systemsteuerung ändern (klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Desktop, und klicken Sie dann auf Eigenschaften). Der Desktop-Teilschlüssel kann die folgenden Einträge enthalten:

Symboleinstellungen für das Desktop

Bildschirmschonereinstellungen für das Desktop

Hintergrundeinstellungen für das Desktop

Weitere Einstellungen für das Desktop

Desktop\WindowMetrics


Weitere Einstellungen für den Desktop

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Control Panel

\Desktop

AutoEndTasks     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (aus)

Legt fest, ob Benutzerprozesse beim Abmelden oder Herunterfahren von Windows NT automatisch beendet werden (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Wenn hier der Wert 1 (oder ein anderer Wert ungleich 0) angegeben ist, beendet Windows NT diese Prozesse automatisch. Ist dagegen der Wert 0 angegeben, dann wartet das System auf das Ende der jeweiligen Prozesse; falls dabei die maximale Wartezeit (HungAppTimeout) überschritten wird, erscheint das Dialogfeld „Task beenden“ und teilt dem Benutzer mit, daß die jeweilige Anwendung nicht auf die Anforderung zum Schließen ihres Fensters reagiert.

BorderWidth     REG_SZ

Wertebereich: 1 bis 49

Standard: 3

Legt die Breite der Rahmen um alle die Fenster fest, deren Rahmen geändert werden kann. Die Werte müssen im Bereich von 1 (schmal) bis 49 (breit) liegen. Dieser Werteintrag wird in der Registrierung erst angezeigt, nachdem Sie ihn aufgenommen haben.

CoolSwitch     REG_SZ

Dieser Werteintrag wird unter Windows NT 4.0 nicht unterstützt. Bei früheren Versionen wurde dadurch die Möglichkeit zum schnellen Umschalten zwischen Tasks (über ALT+TAB) ein- oder ausgeschaltet. Unter Windows NT 4.0 ist die schnelle Alt+Tab-Umschaltung immer aktiviert. Diesen Werteintrag müssen Sie nicht aus der Registrierung entfernen, da er vom System ignoriert wird.

CoolSwitchColumns     REG_SZ

Wertebereich: Anzahl Spalten

Standard: 7

Legt fest, wie viele Spalten mit Icons im Fenster der Task-Umschaltung (ALT+TAB) erscheinen.

CoolSwitchRows     REG_SZ

Wertebereich: Anzahl Zeilen

Standard: 3

Legt fest, wie viele Zeilen mit Icons im Fenster der Task-Umschaltung (ALT+TAB) erscheinen.

CursorBlinkRate     REG_SZ

Wertebereich: Millisekunden

Standard: 530

Legt die Blinkgeschwindigkeit des Cursors fest. Dieser Wert läßt sich über das Icon Tastatur in der Systemsteuerung ändern.

DragFullWindows     REG_SZ

Wertebereich: 0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 1 (ein)

Legt fest, ob Fenster beim Bewegen in Form eines Rahmens (Wert: 0) dargestellt werden oder auch während der Bewegung mitsamt ihrem Inhalt erscheinen (Wert: 1). Dieser Wert läßt sich über die Registerkarte Plus! des Symbols Anzeige in der Systemsteuerung ändern.

DragHeight     REG_SZ

Wertebereich: Pixel

Standard: 2

Legt fest, um wie viele Pixelpositionen der Mauszeiger bei gedrückter Maustaste horizontal bewegt werden muß, bevor Windows NT diese Bewegung als Ziehoperation (und nicht als Auswahl) betrachtet.

DragWidth      REG_SZ

Wertebereich: Pixel

Standard: 2

Legt fest, um wie viele Pixelpositionen der Mauszeiger bei gedrückter Maustaste vertikal bewegt werden muß, bevor Windows NT diese Bewegung als Ziehoperation (und nicht als Auswahl) betrachtet.

FontSmoothing      REG_SZ

Wertebereich: 0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 0

Legt fest, ob die Konturen großer Buchstaben in der Original-Schriftfarbe (Wert: 0) oder farblich abgestuft gegenüber dem Hintergrund dargestellt werden (Wert: 1). Im zweiten Fall erscheinen die Konturen runder bzw. höher aufgelöst. Dieser Wert läßt sich über die Registerkarte Plus! des Symbols Anzeige in der Systemsteuerung ändern.

GridGranularity     REG_SZ

Wertebereich: 0 bis 49

Standard: 0

Gibt die Größe des Ausrichtungsgitters an, das zum Positionieren von Fenstern auf dem Bildschirm verwendet wird. Die Werte müssen im Bereich von 0 bis 49 liegen und geben jeweils Einheiten von 8 Pixeln an.

HungAppTimeout     REG_SZ

Wertebereich: Millisekunden (msek)

Standard: 5000

Legt fest, wie lange das System maximal wartet, bis eine Anwendung auf die Anforderung zum Schließen ihres Fensters (Schaltfläche Task beenden im Task-Manager) reagiert. Wenn dieser Zeitraum überschritten wird, stellt Windows NT das Dialogfeld Task beenden dar und überläßt dem Benutzer die Auswahl zwischen weiterem Warten und einem „harten“ Abbruch. Wenn AutoEndTasks aktiviert ist, beendet Windows NT derartige „hängende“ Prozesse automatisch.

MenuShowDelay     REG_SZ

Wertebereich:  Millisekunden (msek)

Standard: 400

Legt fest, nach welcher Zeitspanne ein Menü, über dem sich der Mauszeiger befindet, automatisch aufgeklappt wird.

WaitToKillAppTimeout     REG_SZ

Wertebereich: Millisekunden

Standard: 20000

Legt fest, wie lange das System beim Abmelden oder dem Herunterfahren maximal auf das Beenden von Benutzerprozessen (Anwendungen) wartet. Wenn dieser Zeitraum überschritten wird oder AutoEndTasks aktiviert ist, beendet Windows NT diese Prozesse automatisch.


Desktop\WindowMetrics

Die Einträge dieses Teilschlüssels geben die aktuellen Dimensionen von Fensterelementen an. Einige dieser Werteinträge verwenden die Einheit Pixel, andere arbeiten mit X/Y-Koordinaten und eine dritte Kategorie verwendet Twips (1/20 Punkt = 1/1440 Zoll). Twip-Einheiten werden durch einen vorangestellten Bindestrich gekennzeichnet, der in diesem Kontext nicht für negative Werte steht.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Control Panel

\Desktop

\WindowMetrics

BorderWidth     REG_SZ

Wertebereich:	Twips: 1 bis 49

Standard: 15

Rahmenbreite für alle Fenster mit einem Rahmen, der Größenveränderungen zuläßt.

CaptionFont     REG_BINARY

Wertebereich:	Schriftart

Standard: MS Sans Serif

Schriftart für Fenstertitel und zusätzliche Daten in binärer Form.

CaptionHeight     REG_SZ

Wertebereich:	Twips

Standard: 270

Höhe der Steuerelemente in der Titelleiste eines Fensters.

CaptionWidth     REG_SZ

Wertebereich:	Twips

Standard: 270

Breite der Steuerelemente in der Titelleiste eines Fensters.

IconFont     REG_BINARY

Wertebereich:	Schriftart

Standard: MS Sans Serif

Gibt die Schriftart vor, die für den Text bei Symbolen verwendet wird.

IconSpacing     REG_SZ

Wertebereich:	Twips

Standard: -1125

Rasterzelle für Objekte bei Verwendung großer Symbole, wird unter anderem bei der automatischen Anordnung von Icons auf dem Desktop benutzt und bestimmt dort die Abstände der Icons zueinander.

IconTitleWrap     REG_SZ

Wertebereich:	0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 1

Gibt an, ob Symboltitel umbrochen werden sollen. 1 legt fest, daß Titel umbrochen und der vertikale Abstand zwischen Symbolen um drei Zeilen vergrößert wird. 0 schaltet diese Automatik aus.

IconVerticalSpacing     REG_SZ

Wertebereich:	Twips

Standard: -900

MenuFont     REG_BINARY

Wertebereich:	Schriftart

Standard: MS Sans Serif

Speichert Informationen über die in Menüs verwendete Schriftart.

MenuHeight     REG_SZ

Wertebereich:	Twips

Standard: -270

Gibt die Höhe der Menüleiste vor.

MenuWidth     REG_SZ

Wertebereich:	Twips

Standard: -270

Gibt die Breite der Schaltflächen einer Menüleiste vor.

MessageFont     REG_BINARY

Wertebereich:	Schriftart

Standard: MS Sans Serif

Speichert Informationen über die in Meldungsfeldern verwendete Schriftart.

ScrollHeight     REG_SZ

Wertebereich:	Twips

Standard: -240

Gibt die Höhe einer standardmäßigen horizontalen Bildlaufleiste vor.

ScrollWidth     REG_SZ

Wertebereich:	Twips

Standard: -240

Gibt die Breite einer standardmäßigen vertikalen Bildlaufleiste vor.

Shell Icon BPP     REG_SZ

Wertebereich:	Bits pro Pixel

Standard: 4

Gibt die Farbtiefe der Symbole an, die im Explorer zum Einsatz kommen.

Shell Icon Size     REG_SZ

Wertebereich:	Pixel: 16 bis 48

Standard: 32

Gibt die Höhe und Breite der Symbole vor, die im Explorer zum Einsatz kommen

Size	REG_SZ

Wertebereich:

Standard:

Gibt die Höhe und Breite großer Symbole im Explorer vor.

SmCaptionFont     REG_BINARY

Wertebereich: Schriftart

Standard: MS Sans Serif

SmCaptionHeight     REG_SZ

Wertebereich: Twips

Standard: -225

Legt die Höhe kleiner Titelleisten und ihrer Symbole fest.

SmCaptionWidth     REG_SZ

Wertebereich: Twips

Standard: -225

Legt die Breite kleiner Titelleisten fest und ihrer Symbole fest.

StatusFont     REG_BINARY

Wertebereich: Schriftart

Standard: MS Sans Serif

Speichert Informationen über die in Statusleisten verwendete Schriftart.


Hintergrundeinstellungen für den Desktop

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Control Panel

\Desktop

Pattern     REG_SZ

Wertebereich: b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8

Standard: (Kein) (Diese Zeichenfolge wird angezeigt, wenn kein Muster festgelegt ist.)

Gibt ein Muster für den Bildschirmhintergrund an. Die 8 numerischen Werte definieren eine Bitmap, die 8 Pixel breit und 8 Pixel hoch ist. Jeder dezimale Wert entspricht einem Byte, und jedes Byte entspricht einer Zeile von 8 Pixeln, wobei 0 das entsprechende Pixel auf die Hintergrundfarbe und 1 das entsprechende Pixel auf die Vordergrundfarbe setzt. (Die Werte von Background und WindowText im Colors-Teilschlüssel legen die zugehörigen Farben fest.)

Wenn Sie zum Beispiel den Wert von b1 auf den dezimalen Wert 175 festlegen, erscheint die obere Pixelreihe in der Bitmap in Form der binären Darstellung (10101111).

TileWallpaper     REG_SZ

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Gibt an, ob das Desktop-Hintergrundbild in Form von Kacheln auf dem ganzen Bildschirm (Wert = 1) oder zentriert erscheint (0).

Hinweis:  Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

Wallpaper     REG_SZ

Wertebereich:  bitmap-filename

Standard: (Kein) (Diese Zeichenfolge erscheint, wenn kein Hintergrundbild angegeben ist.)

Gibt den Dateinamen für die Bitmap auf dem Bildschirmhintergrund an. Geben Sie den Pfad mit an, wenn sich die Datei nicht im Verzeichnis SystemRoot oder SystemRoot\SYSTEM32 befindet.

Hinweis:  Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.


Bildschirmschonereinstellungen für den Desktop

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Control Panel

\Desktop

ScreenSaveActive     REG_SZ

Wertebereich: Boolean

Standard: 0

Gibt an, ob ein Bildschirmschoner angezeigt werden soll, wenn das System nicht aktiv benutzt wird. Der Wert 1 aktiviert den Bildschirmschoner, der Wert 0 deaktiviert ihn.

ScreenSaverIsSecure     REG_SZ

Wertebereich: Boolean

Standard: 0

Gibt an, ob dem Bildschirmschoner ein Kennwort zugewiesen wurde.

ScreenSaveTimeOut     REG_SZ

Wertebereich: Sekunden

Standard: 900

Gibt an, wie lange das System inaktiv sein muß, bevor der Bildschirmschoner erscheint.

SCRNSAVE.EXE     REG_SZ

Wertebereich: Dateiname

Standard: (Kein)

Gibt den Namen der ausführbaren Datei für den Bildschirmschoner an.


Symboleinstellungen für den Desktop

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Control Panel

\Desktop

IconHorizontalSpacing     REG_SZ

Wertebereich:	Pixel

Standard: 60

Rasterzellengröße für Symbole auf dem Desktop.

IconSpacing     REG_SZ

Wertebereich: Pixels

Standard: 75

Gibt an, wie groß der horizontale Abstand zwischen Symbolen in Pixeln ist. Ein größerer Wert vergrößert den Abstand.

IconTitleFaceName     REG_SZ

Wertebereich: Schriftart

Standard: Helv

Gibt die Schriftart für die Anzeige der Symboltitel an. Ändern Sie diesen Wert, wenn der Symboltitel nicht gut lesbar ist.

IconTitleSize     REG_SZ

Wertebereich: Zahl

Standard: 9

Gibt die Größe der Schriftart zur Anzeige von Symboltiteln an. Ändern Sie diesen Wert, wenn der Symboltitel nicht gut lesbar ist.

IconTitleStyle     REG_SZ

Wertebereich: Boolean

Standard: 0

IconTitleWrap     REG_SZ

Wertebereich: Boolean

Standard: 1

Gibt an, ob Symboltitel umbrochen werden. Bei einem Wert von 1 wird der Symboltitel umbrochen und der vertikale Abstand zwischen den Symbolen um drei Zeilen vergrößert. Bei 0 wird diese Funktion ausgeschaltet.

IconVerticalSpacing     REG_SZ

Wertebereich: Pixel

Standard:   60

Gibt die Höhe einer Symbolzelle in Pixeln an.


Benutzerdefinierte Debugger-Einträge

Der AeDebug-Teilschlüssel speichert benutzerdefinierte Einstellungen für Dr. Watson und andere Tools zur Problembehebung bei Windows NT.

Die für Dr. Watson vorgesehenen Einträge sollten ausschließlich über dieses Programm (drwtsn32) verändert werden. Wenn Sie Dr. Watson vollständig abschalten wollen, löschen Sie den AeDebug-Teilschlüssel mit einem Registrierungseditor komplett. Um Dr. Watson nach einer solchen Löschung wieder zu aktivieren, müssen Sie den Befehl drwtsn -i in einem Konsolenfenster oder über Start/Ausführen geben.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\AeDebug

Auto     REG_SZ

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 1

Legt fest, ob der über Debugger angegebene Debugger bei Anwendungsfehlern automatisch gestartet werden soll (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Wenn Debugger den Namen eines für Windows NT verwendbaren Debuggers (wie Drwtsn32, WinDbg oder NTSD), dann wird dieser Debugger automatisch gestartet, falls Auto den Wert 1 enthält. Ist Auto dagegen auf 0 gesetzt, erlaubt Windows NT über ein Dialogfeld die Wahl zwischen einem einfachen Abbruch der Anwendung (OK) und dem Start des Debuggers (Abbrechen). Enthält Debugger keinen gültigen Eintrag, fehlt die Schaltfläche Abbrechen in diesem Dialogfeld.

Debugger     REG_SZ

Wertebereich:	Name des Debuggers, Schalter

Standard: drwtsn32 -p %ld -e %ld -g

Legt fest, welchen Debugger Windows NT als Reaktion auf Anwendungsfehler starten soll. Wenn dieser Eintrag den Namen eines für Windows NT in diesem Kontext verwendbaren Debuggers enthält und Auto auf 1 gesetzt ist, dann wird dieser Debugger bei Anwendungsfehlern automatisch gestartet; steht Auto dagegen auf 0, kann der Debugger über einen Klick auf die Schaltfläche Abbrechen des in diesem Fall von Windows NT dargestellten Dialogfelds aktiviert werden.

Dr. Watson (drwtsn32) stellt den Standard-Debugger für Anwendungsfehler dar; andere Debugger wie WinDbg und NTSD lassen sich aber durch entsprechende Anpassung von Debugger auch zu automatisch aufgerufenen Debuggern machen. Die Standardschalter für Dr. Watson sind:

-p	ID des laufenden Prozesses in dem durch %ld angegebenen Ort speichern
-e	Event-ID für den Prozeß in dem durch %Id angegebenen Ort speichern
-g	Start des Debuggers („Go“-Befehl)
Weitere Informationen zu Dr. Watson finden Sie in der programmeigenen Hilfestellung.

UserDebuggerHotKey     REG_DWORD

Wertebereich:	jede beliebige Taste auf einer Standardtastatur

Standard: F12

Legt fest, mit welcher Taste sich ein Breakpoint setzen läßt, auf den der Debugger dann mit dem Anhalten der laufenden Anwendung reagiert.


Environment-Einträge für Benutzer

Der Environment-Teilschlüssel enthält die Umgebungsvariablen des Benutzers, die mit dem Symbol System in der Systemsteuerung definiert wurden. Änderungen an diesen Variablen werden wirksam, wenn die nächste Nicht-Windows NT-Anwendung oder die Eingabeaufforderung ausgeführt wird.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Environment

Die Standardwerte entsprechen den Umgebungsvariablen, die beim Starten im Benutzerprofil definiert wurden.


Windows Explorer-Einträge für Benutzer

In den folgenden Abschnitten werden die Benutzereinstellungen zur Konfiguration der Oberfläche des Windows Explorers beschrieben.

Explorer-Teilschlüsseleinträge

Explorer\Policies-Teilschlüsseleinträge


Explorer-Teilschlüsseleinträge

Der Explorer-Teilschlüssel enthält die Benutzereinstellungen für die Komponenten des Windows Explorers.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Windows

\CurrentVersion

\Explorer

DesktopProcess	     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 	0

Legt fest, ob die Komponenten des Windows NT Explorers als einzelner Prozeß oder in Form mehrerer Prozesse laufen. Wenn hier der Wert 0 eingetragen ist (oder der Eintrag in der Registrierung fehlt), dann arbeiten sämtliche Komponenten des Explorers (Explorer, Desktop und Task-Leiste) als separate Threads in einem gemeinsamen Multithread-Prozeß namens Explorer.exe. Ist dagegen der Wert 1 eingetragen, dann laufen sämtliche Instanten des Explorers in einem Prozeß, sämtliche Instanzen von Desktop und Task-Leiste dagegeen in einem zweiten. Beide Prozesse haben in diesem Fall den Namen Explorer.exe.

Vorsicht:  Die Aktivierung von DesktopProcess kann Funktionen des Explorers stören, wenn der Computer nicht über ausreichend Prozessorleistung (Minimum: Pentium) und/oder Hauptspeicher (Minimum: 16 MByte) verfügt.


Explorer\Policies-Teilschlüsseleinträge

Der \Policies\Explorer-Teilschlüssel enthält die für den Windows Explorer geltenden Einschränkungen bezüglich der Benutzereinstellungen, die über den Systemrichtlinien-Editor festgelegt werden können

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Windows

\CurrentVersion

Policies

\Explorer

NoClose     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Wenn dieser Wert auf 1 gesetzt ist, deaktiviert Windows NT den Wahlpunkt Herunterfahren im Start-Menü. Dieser Werteintrag hat allerdings keinen Einfluß auf die gleichnamige Schaltfläche des Task-Managers, der sich mit STRG+ALT+LÖSCH aktivieren läßt. Siehe auch ShutdownWithoutLogon und PowerdownAfterShutdown.

Hinweis:  Diese Einstellung läßt sich mit dem Systemrichtlinien-Editor ändern.

NoCommonGroups     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Wenn dieser Wert auf 1 gesetzt ist, erscheinen die allgemeinen Programmgruppen (wie beispielsweise Verwaltung) nicht im Start-Menü.

Hinweis:  Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

NoDesktop     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Wenn dieser Wert auf 1 gesetzt ist, erscheinen weder die Standardelemente (Aktenkoffer, Papierkorb, Arbeitsplatz und Netzwerkumgebung) noch benutzerspezifische Symbole auf dem Desktop.

Hinweis:  Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

NoDrives     REG_DWORD

Wertebereich:	32-Bit-Wort

Standard: 0

Über diesen Werteintrag lassen sich lokale und entfernte Laufwerksbuchstaben selektiv verstecken. Ein auf diese Weise verstecktes Laufwerk erscheint weder auf dem Arbeitsplatz noch im Explorer oder der Netzwerkumgebung; der Laufwerksbuchstabe ist im Dialogfeld Netzlaufwerk verbinden nicht verfügbar. Auf diese Weise lassen sich auch beispielsweise lokale Diskettenlaufwerke sperren oder Benutzer dazu zwingen, ihre Daten auf bestimmten Laufwerken zu speichern.

Die niederwertigen 26 Bit dieses Wertes stehen für die Laufwerksbezeichner A: (Bit 0) bis Z: (Bit 25). Um ein Laufwerk zu verstecken, setzen Sie das entsprechende Bit. Wenn Sie alle 26 möglichen Laufwerke verstecken wollten, müßten Sie hier also den Wert 0x3FFFFFF (dezimal 67108863) angeben.

Achtung:  Der Datei-Manager (Winfile.exe) berücksichtigt diese Einstellung nicht. Über NoDrives versteckte Laufwerke sind also nach wie vor im Datei-Manager sichtbar, über UNC-Namen können Benutzer ebenfalls noch darauf zugreifen.

Hinweis:  Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

NoFind     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Wenn dieser Parameter auf 1 gesetzt ist, wird der Befehl Suchen nicht im Startmenü angezeigt.

Hinweis:  Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

NoNetHood     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Wenn dieser Parameter auf 1 gesetzt ist, wird das Symbol Netzwerkumgebung nicht auf dem Desktop angezeigt, und der Benutzer hat keinen Zugriff auf das Netzwerk. Siehe auch NoEntireNetwork und NoWorkgroupContents.

Hinweis:   Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

NoRun     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Wenn dieser Parameter auf 1 gesetzt ist, wird der Befehl Ausführen nicht im Startmenü angezeigt.

Hinweis:   Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

NoSaveSettings     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Ist dieser Parameter auf 1 gesetzt, werden Änderungen am Desktop, z. B. an der Position der Symbole und offener Fenster auf dem Bildschirm und an Umfang und Position der Task-Leiste, beim Herunterfahren des Systems nicht gespeichert.

NoSetFolders     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Ist dieser Parameter auf 1 gesetzt, werden die Optionen Systemsteuerung und Drucker weder im Startmenü noch im Arbeitsplatz oder im Explorer angezeigt.

Hinweis:   Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

NoSetTaskbar     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Wenn dieser Eintrag auf 1 gesetzt ist, erscheint der Wahlpunkt Task-Leiste nicht im Unterpunkt Einstellungen des Start-Menüs. Wenn der Benutzer auf andere Weise versucht, an die Eigenschaften der Task-Leiste zu gelangen - etwa durch einen Rechtsklick auf der Task-Leiste selbst - , erhält er die Meldung, daß diese Operation aufgrund von Systemrichtlinien gesperrt ist. Diese Einstellung hält Benutzer allerdings nicht davon ab, Einträge per Ziehen und Ablegen zum Start-Menü oder zum Desktop hinzuzufügen.

Hinweis:   Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

RestrictRun     REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Wenn dieser Eintrag auf 1 gesetzt ist, lassen sich auf dem lokalen Computer nur Anwendungen ausführen, die der Administrator über eine Liste vorgegeben hat. Der Registrierungspfad für diese Liste ist HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer\ RestrictRun.

Hinweis:   Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.


Extensions-Einträge für Benutzer

Der Extensions-Teilschlüssel kennzeichnet persönliche Verknüpfungen von Dokumentdateien mit zugehörigen Befehlszeilen. Beim Öffnen verknüpfter Dokumentdateien im Datei-Manager wird automatisch die zugehörige Anwendung gestartet.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\Extensions

Die nachfolgenden Standardeinträge sind definiert. Alle Einträge haben den Datentyp REG_SZ.

bmp=pbrush.exe ^.bmp

crd=cardfile.exe ^.crd

ini=notepad.exe ^.ini

pcx=pbrush.exe ^.pcx

rec=recorder.exe ^.rec

trm=terminal.exe ^.trm

txt=notepad.exe ^.txt

wri=write.exe ^.wri

Hinweis:  Die Zuordnung der Erweiterung für alle Benutzer kann im Schlüssel HKEY_CLASSES_ROOT angesehen und verändert werden. Dort finden Sie die Dateitypen und Erweiterungs-Verknüpfungen für den Windows Explorer und den Datei-Manager.


Software-Einstellungen für den Datei-Manager

Der File Manager-Teilschlüssel enthält die Benutzereinstellungen für die Komponenten des Datei-Managers.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\File Manager

\Settings

Unter diesem Schlüssel können die nachfolgenden Werte eingetragen sein. Die meisten Komponenten besitzen eine Standardeinstellung und erscheinen erst, wenn der Benutzer Änderungen an den Einstellungen des Datei-Managers vornimmt.

Confirmxxx-Einstellungen für den Datei-Manager

Schriftbildeinstellungen für den Datei-Manager

Weitere Einstellungen für den Datei-Manager


Confirmxxx-Einstellungen für den Datei-Manager

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\File Manager

\Settings

ConfirmDelete     REG_SZ

Wertebereich: Boolean

Standard: 1 (aktiviert)

Gibt an, ob der Benutzer das Löschen von Dateien bestätigen muß.

ConfirmFormat     REG_SZ

Wertebereich: Boolean

Standard: 1 (aktiviert)

Gibt an, ob der Benutzer Formatierungen vor der Ausführung bestätigen muß.

ConfirmMouse     REG_SZ

Wertebereich: Boolean

Standard: 1 (aktiviert)

Gibt an, ob der Benutzer “Drag-and-Drop”-Funktionen mit der Maus bestätigen muß.

ConfirmReplace     REG_SZ

Wertebereich: Boolean

Standard: 1 (aktiviert)

Gibt an, ob der Benutzer das Ersetzen von Dateien bestätigen muß.

ConfirmSubDel     REG_SZ

Wertebereich: Boolean

Standard: 1 (aktiviert)

Gibt an, ob der Benutzer das Löschen von Unterverzeichnissen bestätigen muß.

ConfirmSystemHiddenReadOnly     REG_SZ

Wertebereich: Boolean

Standard: 1 (aktiviert)

Gibt an, ob der Benutzer Änderungen von Dateien mit dem Attribut “System”, “versteckt” oder “schreibgeschützt” bestätigen muß.


Weitere Einstellungen für den Datei-Manager

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\File Manager

\Settings

AddOns     REG_SZ

Wertebereich: Durch Kommata getrennte Liste

Standard: (kein)

dir1     REG_SZ

Wertebereich: Durch Kommata getrennte Liste

Standard: 0,0,522,249,-1,-1,1,0,202,2033,261,C:\WINNT\*.*

Die aktuellen Verzeichniseinstellungen.

NumButtons     REG_SZ

Wertebereich: Anzahl

Standard: 15000000

ToolbarWindow     REG_SZ

Standard: CD000000CE000000FFFFFFFFFE000000FF000000FFFFFFFF9101000092010000FFFFFFFF94010000950100009601000097010000FFFFFFFF52040000FFFFFFFF6B0000006A0000006C000000FFFFFFFF5D020000

Enthält benutzerdefinierte Einstellungen für die Symbolleiste, die im Menü Optionen im Datei-Manager definiert werden können.

Window     REG_SZ

Wertebereich: Zahlen

Standard: 0,0,640,480, , ,2

Gibt die Größe und Position des Fensters an und legt fest, ob das Fenster beim Öffnen auf Vollbild vergrößert wird. Mit der Maus können Sie das Fenster verschieben und dessen Größe ändern.


Schriftart-Einstellungen für den Datei-Manager

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\File Manager

\Settings

Face     REG_SZ

Wertebereich: Schriftart

Standard: MS Sans Serif.

Gibt den Namen der Schriftart an, die im Datei-Manager verwendet wird.

FaceWeight     REG_SZ

Wertebereich: Zahl

700 für fett oder fett kursiv, 400 für normal oder kursiv.

LowerCase     REG_DWORD

Wertebereich: 0, 1, 4, 8

Gibt an, welche Kontrollkästchen im Zusammenhang mit der Kleinschreibung für Laufwerke im Dialogfeld Schriftart aktiviert wurden:

0 = Kein Kontrollkästchen aktiviert

0x1 = Kleinschreibung für FAT-Laufwerke

0x4 = Kursiv

0x8 = Kleinschreibung für alle Laufwerke

Size     REG_SZ

Wertebereich: Zahl

Standard: 8

Die Punktgröße für die Schriftart des Datei-Managers.


International-Werteinträge für Benutzer

Der International-Teilschlüssel legt die Anzeige von Datum, Zeit, Währung und anderen Besonderheiten eines bestimmten Landes fest.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Control Panel

\International

Der International\Sorting Order-Schlüssel wird in dieser Version von Windows NT nicht verwendet.

Die folgende Tabelle faßt die Werteinträge unter diesem Teilschlüssel zusammen. Alle Werteinträge haben den Datentyp REG_SZ. Sie können diese Einstellungen über das Symbol Ländereinstellungen in der Systemsteuerung ändern.

iCountry     REG_SZ

Wertebereich: Land

Gibt den Ländercode an. Diese Nummer entspricht der internationalen Telefonvorwahl für das Land, mit Ausnahme von Kanada, das den Ländercode 2 hat. Der Standardwert für Deutschland ist 49.

iCurrDigits     REG_SZ

Wertebereich: Anzahl

Gibt an, wie viele Stellen nach dem Dezimalzeichen bei Währungsbeträgen ausgegeben werden sollen. Der Standardwert für Deutschland ist 2.

iCurrency     REG_SZ

Wertebereich: 0, 1 oder 2

Gibt das Format für positive Währungsbeträge an: 0 = DM2, 1 = 2DM, 2 = DM 2 und 3 = 2 DM. Der Standardwert für Deutschland ist 3. Das tatsächliche Währungssymbol wird durch den Wert von sCurrency angegeben.

iDate     REG_SZ

Wertebereich: 0, 1 oder 2

Gibt ein numerisches Datumsformat an, das mit Windows 2.x kompatibel ist: 0 = 12.31.90, 1 = 31.12.90 und 2 = 90.12.31. Der Standardwert für Deutschland ist 1. Das tatsächliche Datumstrennzeichen wird durch den Wert von sShortDate angegeben.

iDigits     REG_SZ

Wertebereich: Anzahl

Gibt an, wie viele Nachkommastellen bei Zahlen angezeigt werden sollen. Der Standardwert für Deutschland ist 2.

iLZero     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Gibt an, ob Dezimalzahlen eine führende Null erhalten sollen: 0 entspricht ,7 und 1 entspricht 0,7. Der Standardwert für Deutschland ist 1. Das tatsächliche Dezimalzeichen wird durch den Wert von sDecimal angegeben.

iMeasure     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Gibt das Maßsystem an: 0 = Metrisch und 1 = Englisch. Der Standardwert für Deutschland ist 0.

iNegCurr     REG_SZ

Wertebereich: 0 bis 15

Gibt das Format für negative Zahlen an.

Querverweis: iNegCurr - Formate für negative Zahlen

Der Standardwert für Deutschland ist 8. Das tatsächliche Symbol für die Währung wird durch den Wert von sCurrency angegeben.

iTime      REG_SZ

Wertebereich: 0 bis 1

Gibt an, ob Zeitangaben im 12-Stunden-Format oder 24-Stunden-Format formatiert werden: 0 = 1:00 (12-Stunden-Format) und 1 = 13:00 (24-Stunden-Format). Der Standardwert für Deutschland ist 1. Das tatsächliche Trennzeichen für Zeitangaben wird durch den Wert von sTime angegeben.

iTLZero     REG_SZ

Wertebereich: 0 bis 1

Gibt an, ob Zeitangaben eine führende Null erhalten: 0 steht für 9:15 und 1 für 09:15. Der Standardwert für Deutschland ist 1. Das tatsächliche Trennzeichen für Zeitangaben wird durch den Wert von sTime angegeben.

Locale     REG_SZ

Wertebereich: Nummer

Gibt die Gebietskennung des aktuellen Benutzers für die lokalen Spracheinstellungen an, wobei die Werte aus dem Teilschlüssel CurrentControlSet\Control\Nls\Language zugrunde gelegt werden. Der Standardwert für Deutschland ist 00000407.

s1159     REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Gibt die Zeitmarkierung an, die bei Zeitangaben vor 12 Uhr mittags im 12-Stunden-Format verwendet werden soll. Der Standardwert für Deutschland ist leer (d. h. Angaben erfolgen ohne Zeitmarkierung).

s2359     REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Gibt die Zeitmarkierung an, die bei Zeitangaben ab 12 Uhr mittags im 12-Stunden-Format oder im Anschluß an alle Zeitangaben im 24-Stunden-Format stehen soll. Der Standardwert für Deutschland ist leer (d. h. Angaben erfolgen ohne Zeitmarkierung).

sCountry     REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Gibt den Namen des Landes an, dessen Standardwert verwendet werden soll. Der Standardwert für Deutschland ist Deutschland.

sCurrency     REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Gibt das zu verwendende Währungssymbol an. Der Standardwert für Deutschland ist DM.

sDate     REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Gibt das Symbol an, das die Teile eines Datums im kurzen Datumsformat voneinander trennt. Der Standardwert für Deutschland ist der Punkt (.).

sDecimal     REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Gibt das Dezimalzeichen an, also das Zeichen, das zum Trennen des Bruchteils einer Dezimalzahl vom ganzzahligen Teil verwendet wird. Der Standardwert für Deutschland ist das Komma (,).

sLanguage     REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Gibt die zu verwendende Sprache an. Windows-Anwendungen mit sprachbezogenen Komponenten (zum Beispiel Sortieren oder Rechtschreibprüfung) verwenden diesen Eintrag. Der Standardwert für Deutschland ist deu.

Werte für Ländereinstellungen

sList     REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Gibt das Zeichen an, das zum Trennen von Listenelementen verwendet wird. In Deutschland wird in der Regel das Semikolon (;) verwendet, das auch den Standardwert darstellt.

sLongDate     REG_SZ

Wertebereich: Format

Gibt die Auswahl für das lange Datumsformat an, Abkürzungen für Wörter und Trennzeichen eingeschlossen. Die Systemsteuerung läßt nur bestimmte Formatkombinationen zu und sollte daher zum Ändern dieser Werte verwendet werden. Der Standardwert für Deutschland ist dddd, d. MMMM yyyy (zum Beispiel Freitag, 1. Juni 1991).

Werte für sLongDate

sShortDate     REG_SZ

Wertebereich: Format

Gibt die Auswahl für das kurze Datumsformat an, Abkürzungen für Wörter und Trennzeichen eingeschlossen (siehe sLongDate). Die Systemsteuerung beschränkt Formatkombinationen auf Sinnvolles und sollte zum Ändern dieser Werte verwendet werden. Der Standard für Deutschland ist dd.MM.yy (zum Beispiel 01.06.90).

sThousand     REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Gibt das Tausendertrennzeichen an. Der Standardwert für Deutschland ist der Punkt (.) und 3000 erscheint als “3.000”.

sTime     REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Gibt das Zeichen zum Trennen von Stunden, Minuten und Sekunden in Zeitangaben an. Ist das Zeichen ein Doppelpunkt, so erscheint die Zeit zum Beispiel als 15:29:31. Der Standardwert für Deutschland ist der Doppelpunkt (:).


 iNegCurr - Formate für negative Zahlen

0 = (DM1)	6 = 1-DM	12 = DM -1.1

1 = -DM1	7 = 1DM-	13 = 1.1- DM

2 = DM-1	8 = -1 DM	14 = (DM 1.1)

3 = DM1-	9 = -DM 1	15 = (1.1 DM)

4 = (1DM)	10 = 1 DM-

5 = -1DM	11 = DM 1-


Werte für sLongDate

d = Tag (day, 1–31)

dd = Tag (day, 01–31)

ddd = Tag (day, Mon–Son)

dddd = Tag (day, Montag–Sonntag)

M = Monat (month, 1–12)

MM = Monat (month, 01–12)

MMM = Monat (month, Jan–Dez)

MMMM = Monat (month, Januar–Dezember)

yy = Jahr (year, 00–99)

yyyy = Jahr (year, 1900–2040)


 Werte für Ländereinstellungen

In der ersten Version von Windows NT stehen die folgenden Werte für Gebiete zur Verfügung:

csy = Tschechisch	frc = Französisch (Kanada)

dan = Dänisch	frs = Französisch (Schweiz)

dea = Deutsch (Österreich)	hun = Ungarisch

des = Deutsch (Schweiz)	isl = Isländisch

deu = Deutsch (Deutschland)	ita = Italienisch

ell = Griechisch	its = Italienisch (Schweiz)

ena = Englisch (Australien)	nlb = Flämisch

enc = Englisch (Kanada)	nld = Holländisch

eng = Englisch (Großbritannien)	non = Norwegisch (Nynorsk)

eni = Englisch (Irland)	nor = Norwegisch (Bokmal)

enu = Englisch (USA)	plk = Polnisch

enz = Englisch (Neuseeland)	ptb = Portugiesisch (Brasilien)

esm = Spanisch (Mexiko)	ptg = Portugiesisch (Portugal)

esn = Spanisch (Mod. Sortierung)	rus = Russisch

esp = Spanisch (Trad. Sortierung)	sky = Slowakisch

fin = Finnisch	svc = Schwedisch

fra = Französisch	sve = Schwedisch

frb = Französisch (Belgien)	trk = Türkisch


Tastatur- und Tastaturlayout-Einstellungen für Benutzer

Der Keyboard-Eintrag enthält Benutzereinstellungen, die mit dem Symbol Tastatur in der Systemsteuerung definiert wurden.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Control Panel

\Keyboard

Keyboard-Schlüssel

Keyboard Layout-Schlüssel

Keyboard Layout\Substitutes-Schlüssel


Keyboard-Schlüssel

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Control Panel

\Keyboard

InitialKeyboardIndicators     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 2

Standard: 0

Gibt die Zustände von Tasten beim Anmelden an. 0 bedeutet, daß NUM nach dem Anmelden des Benutzers ausgeschaltet ist. 2 bedeutet, daß NUM nach dem Anmelden des Benutzers eingeschaltet ist. Dieser Wert wird beim Abmelden oder Herunterfahren gesetzt, damit der letzte Zustand der NUM-Taste erhalten bleibt.

KeyboardDelay     REG_SZ

Wertebereich: 0 bis 3

Standard: 1

Gibt die Zeitspanne an, die zwischen dem Drücken einer Taste und dem Beginn der Tastenwiederholung vergeht. Die Werte von 0 bis 3 stellen einen linearen Bereich von der kleinstmöglichen, vom Tastaturtreiber unterstützten Verzögerung bis zur maximalen Verzögerung dar. In der Regel entspricht 0 einer Verzögerung von 250 Millisekunden und 3 entspricht 1 Sekunde, bei einer Abweichung von 20 Prozent.

KeyboardSpeed     REG_SZ

Wertebereich: 0 bis 31

Standard: 31

Gibt die Zeitspanne an, die zwischen den Wiederholungen eines Zeichens auf dem Bildschirm vergeht, wenn Sie eine Taste gedrückt halten. Die Werte von 0 bis 31 stellen einen linearen Bereich von der langsamsten, vom Tastaturtreiber unterstützten Wiederholrate bis zur maximalen Wiederholrate dar. 0 entspricht in der Regel 2 Wiederholungen pro Sekunde, und 31 entspricht 30 Wiederholungen pro Sekunde.


Keyboard Layout-Schlüssel

Der Keyboard Layout-Schlüssel speichert das vom Benutzer eingestellte Tastaturlayout, das beim Anmelden des Benutzers vom System geladen und aktiviert wird.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Control Panel

\Keyboard Layout

Beim Abmelden des Benutzers wird das aktuelle Tastaturlayout des Benutzers an dieser Stelle gespeichert. Der Wert für diesen Eintrag basiert auf den Werten, die unter CurrentControlSet\Control\NLS\Keyboard Layout definiert sind. Sie können das Tastaturlayout über das Symbol Windows NT Setup in der Hauptgruppe ändern.

Active     REG_SZ

Wertebereich: Tastaturlayout

Standard: 00000407 (für Deutschland)


Keyboard Layout\Substitutes-Schlüssel

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Control Panel

\Keyboard Layout

\Substitutes

Der Teilschlüssel Keyboard Layout\Substitutes enthält die Zuordnung der Namen von Tastaturlayouts und ist standardmäßig leer. Das System überprüft den Substitutes-Teilschlüssel des Benutzers beim Laden des Tastaturtreibers: Wenn ein Ersatz angegeben ist, wird das entsprechende Layout verwendet. Zum Beispiel gibt der folgende Eintrag an, daß der Benutzer das Tastaturlayout Englisch (USA, Dvorak) mit dem Wert 00010409 dem standardmäßigen Tastaturlayout Englisch (USA) mit dem Wert 00000409 vorzieht.

00000409 : REG_SZ : 00010409


Mouse-Einträge für Benutzer

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Control Panel

\Mouse

Sie können diese Einträge über das Symbol Maus in der Systemsteuerung ändern.

DoubleClickSpeed     REG_SZ

Wertebereich: Millisekunden

Standard: 686

Legt fest, welche Zeitspanne zwischen Maustasten-Klicks das System noch als Doppelklick interpretiert. Je kleiner der Wert für diesen Eintrag, desto weniger Zeit steht Ihnen beim zweimaligen Klicken zur Verfügung, um einen Doppelklick zu erzeugen.

MouseSpeed     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1 oder 2

Standard: 1

Legt das Verhältnis zwischen Maus- und Cursorgeschwindigkeit fest, wenn der Wert von MouseThreshold1 oder MouseThreshold2 überschritten wird. In diesem Fall wird die Cursorgeschwindigkeit gemäß dem Wert von MouseSpeed beschleunigt.

0 = Keine Beschleunigung

1 = Der Cursor wird mit doppelter Normalgeschwindigkeit bewegt, wenn die Mausgeschwindigkeit den Wert von MouseThreshold1 überschreitet.

2 = Der Cursor wird mit doppelter Normalgeschwindigkeit bewegt, wenn die Mausgeschwindigkeit den Wert von MouseThreshold1 überschreitet, oder mit vierfacher Normalgeschwindigkeit, wenn die Mausgeschwindigkeit den Wert von MouseThreshold2 überschreitet.

MouseThreshold1     REG_SZ

MouseThreshold2     REG_SZ

Wertebereich: Pixel

Standard: MouseThreshold1=6; MouseThreshold2=10

Diese Einträge legen fest, um wie viele Pixel die Maus zwischen Maus-Interrupts maximal verschoben werden kann, bevor das System das Verhältnis zwischen Maus- und Cursorbewegung ändert. Überschreitet die Mausbewegung den durch MouseThreshold1 definierten Schwellwert und ist MouseSpeed größer als 0, so verschiebt das System den Cursor mit doppelter Normalgeschwindigkeit. Überschreitet die Mausbewegung den durch MouseThreshold2 definierten Schwellwert und hat MouseSpeed den Wert 2, so verschiebt das System den Cursor mit vierfacher Normalgeschwindigkeit.

SwapMouseButtons     REG_SZ

Wertebereich: Boolean

Standard: 0

Gibt an, ob die linke und rechte Maustaste vertauscht werden sollen. Ist der Wert 1, so werden die Tasten vertauscht.


Multimedia- und Sound-Einträge für Benutzer

Dieser Abschnitt befaßt sich mit den Werten für Benutzereinstellungen der Multimedia-Komponenten in der Systemsteuerung.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Control Panel

Die hier vorgestellten Informationen dienen zur Fehlersuche und -beseitigung. Alle Änderungen sollten mit den Symbolen Geräte, Treiber, MIDI Mapper und Klang in der Systemsteuerung durchgeführt werden. Die folgende Liste enthält die Standardeinträge. Alle Einträge haben den Datentyp REG_SZ.

MMCPL:

H=230

NumApps=20

W=442

X=88

Y=84

Sound:

Beep=yes

Sounds:

Enable=1

SystemAsterisk=chord.wav,Asterisk

SystemDefault=ding.wav,Default Beep

SystemExclamation=chord.wav,Exclamation

SystemExit=chimes.wav,Windows Logoff

SystemHand=chord.wav,Critical Stop

SystemQuestion=chord.wav,Question

SystemStart=tada.wav,Windows Logon


Network-Einträge für Benutzer

In diesem Abschnitt werden die Benutzereinstellungen für das Netzwerk erläutert.

Netzwerkverwaltungseinträge für Benutzer

Einträge für die Netzwerkverbindung

Zusammenfassung der Netzwerksoftware-Einträge für Benutzer

Network\Persistent Connections-Teilschlüssel


Netzwerkverwaltungseinträge für Benutzer

Der folgende Registrierungspfad enthält die Werte, die den Administrator daran erinnern sollen, welche für Client und Server gemeinsamen Punkte zuletzt von der Anwendung NCADMIN.EXE zwischen den Durchläufen genutzt wurde.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE

\Microsoft

\WindowsNT

\CurrentVersion

\Network

\NCAdmin

LastClientServer     REG_SZ

Wertebereich: 0 bis 15 Zeichen

Standard:  (keiner)

Erinnert sich an den Server, der zuletzt zum Anlegen von Installationsdisketten für Netzwerk-Clients oder Startdisketten für eine Installation über das Netzwerk hinweg genutzt wurde.

LastClientSharepoint     REG_SZ

Wertebereich: 0 bis 8 Zeichen (MS-DOS), 0 bis 80 Zeichen(Windows NT)

Standard:  (keiner)

Erinnert sich daran, wann auf einem Client zuletzt Installationsdisketten für Netzwerk-Clients oder Startdisketten für eine Installation über das Netzwerk hinweg angelegt wurden.

LastToolsServer     REG_SZ

Wertebereich: 0 bis 15 Zeichen

Standard:  (keiner)

Erinnert sich an den Server, der zuletzt auf den Verzeichnispfad der Netzwerkverwaltungs-Tools verwies.

LastToolsSharepoint     REG_SZ

Wertebereich: 0 bis 8 Zeichen (MS-DOS), 0 bis 80 Zeichen (Windows NT)

Standard:  (keiner)

Erinnert sich daran, wann auf einem Client zuletzt auf den Verzeichnispfad der Netzwerkverwaltungs-Tools verwies.

Hinweis    LastToolsSharepoint plus LastToolsServer dürfen zusammen nicht mehr als MAX_PATH -3 ergeben. (Die 3 steht für die beiden Backslashes - \ - am Anfang des Pfads sowie zwischen Server und gemeinsam genutztem Rechnerpool.) Die gleiche Regel gilt für LastClientSharepoint undLastClientServer.

Als Zeichen kann jedes zulässige UNICODE-Zeichen, das im Namen eines Servers oder gemeinsam genutzten Computers stehen kann, verwendet werden. Der Teilschlüssel NCAdmin und diese Werte werden erst sichtbar, wenn NCAdmin zumindest einmal vom gerade aktiven Benutzer aufgerufen wurde.


Einträge für die Netzwerkverbindung

Der folgende Registrierungspfad enthält die Liste der Freigaben, zu denen die Verbindung beim Anmelden des Benutzers wiederhergestellt werden soll:

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Network

Der Network-Teilschlüssel erscheint erst, wenn Sie mit einem freigegebenen Verzeichnis verbunden sind, sofern im Windows Explorer oder im Datei-Manager das Kontrollkästchen Wiederverbinden beim Anmelden aktiviert war. Jedes freigegebene Verzeichnis, das beim Systemstart wieder verbunden werden soll, besitzt einen eigenen Teilschlüssel. Der Name des Teilschlüssels entspricht dem Laufwerkbuchstaben, der der Verbindung zugeordnet wurde. In jedem dieser Teilschlüssel können die folgenden Einträge enthalten sein:

ConnectionType    REG_DWORD

Standard: 0x1

ProviderName     REG_SZ

Wertebereich: Netzwerkname

Standard: Microsoft Windows Network

Gibt die Netzwerkunterstützung für den Pfad des freigegebenen Verzeichnisses an.

RemotePath     REG_SZ

Wertebereich: UNC-Freigabename

Gibt den UNC-Namen für das freigegebene Verzeichnis an.

UserName     REG_SZ

Wertebereich: Benutzername

Standard:  (leer) (Der Name des momentan angemeldeten Benutzers wird angenommen.)

Gibt den Benutzernamen an, unter dem die Verbindung eingerichtet wurde. Dieser Name erscheint normalerweise im Feld Verbinden als im Dialogfeld Netzlaufwerk verbinden des Windows-Explorers oder des Datei-Managers.


Zusammenfassung der Netzwerksoftware-Einträge für Benutzer

Der folgende Pfad enthält Teilschlüssel mit Benutzereinstellungen für die Ereignisanzeige, den Server-Manager, den Benutzer-Manager und den Benutzer-Manager für Domänen:

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\SOFTWARE

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\Network

Im folgenden werden die Standardeinstellungen im Network-Teilschlüssel zusammengefaßt. Alle Einträge haben den Datentyp REG_SZ.

Definition der Netzwerksoftware-Parameter

Ereignisanzeige:

Filter=( gemäß Auswahl im Dialogfeld Filter)

Find=: (Zeichenfolge aus dem Dialogfeld Suchen)

FontFaceName=(keiner)

FontHeight=0

FontItalic=0

FontWeight=0

IfNT=1 (Fokus auf Windows NT-Server)

LogType=0 (System); 1 (Sicherheit); 2 (Anwendung); 4 (aus Datei lesen)

Module=System, Security oder Application (der Wert ist der Name der Protokolldatei, falls LogType=4)

SaveSettings=1

SortOrder=0 (neue Ereignisse zuerst); 1 (alte Ereignisse zuerst)

Window=132 126 504 282 0 (Position und Zustand)

Server-Manager:

AccountsOnly=0 (wenn "nur Domänenmitglieder anzeigen" gesetzt ist, ansonsten 1)

FontFaceName=(keiner)

FontHeight=0

FontItalic=0

FontWeight=0

SaveSettings=1

View=(Standard für langsame Verbindungen ist 2, ansonsten 3). (0=Ansicht über die DLL, die in den Schlüsselerweiterungen angegeben ist; 1=Nur Arbeitsstationen ansehen; 2=Nur Server ansehen; 3=Arbeitsstationen und Server ansehen)

ViewExtension (angezeigte Datei, wenn View=0)

Benutzer-Manager:

FontFaceName=(keiner)

FontHeight=0

FontItalic=0

FontWeight=0

ListBoxSplit=500

SaveSettings=1

Window=132 126 504 282 0 (Position und Zustand)

Benutzer-Manager für Domänen:

Confirmation=1

FontFaceName=(keiner)

FontHeight=0

FontItalic=0

FontWeight=0

GroupCommentsCutoffMsec=(keine)

ListBoxSplit=667

SaveSettings=1

SortOrder=0 (Sortieren nach vollständigem Namen)

Window=132 126 504 282 0 (Position und Zustand)


Definition der Netzwerksoftware-Parameter

Im folgenden werden die meisten der allgemeinen Parameter für diese Anwendungen definiert.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\SOFTWARE

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\Network

\Anwendungsname

Confirmation     REG_SZ

Wertebereich: Boolean

Gibt an, ob die Anwendung vom Benutzer eine Bestätigung erwartet, wenn etwas gelöscht oder ein Wert geändert wird.

FontFaceName     REG_SZ

Wertebereich:  Name

Standard:  (keiner)

Legt die Schriftart fest, die im Anwendungsfenster erscheint, beispielsweise Times New Roman.

FontHeight     REG_SZ

Wertebereich:  Höhe

Standard:  0 (normal)

Legt die Punktgröße der Schriftart im Anwendungsfenster fest.

FontItalic     REG_SZ

Wertebereich:  0 oder 1

Standard:  0 (normal)

Legt fest, ob die normale Schrift (0) oder Kursivschrift (1) im Anwendungsfenster verwendet wird.

FontWeight     REG_SZ

Wertebereich:  0 bis 900

Standard: 0

Legt die im Anwendungsfenster verwendete Schriftstärke (dünn oder dick) fest. Dabei steht der Wert 400 für die normale Schrift, 700 für Halbfettdruck und 900 für Fettdruck. Wenn hier der Wert 0 eingetragen ist, verwendet das System die Standard-Wichte der Schrift ("regular").

Anmerkung    FontFaceName, FontHeight, FontItalic und FontWeight gelten nur für das Hauptfenster der Anwendung, nicht aber für die Dialogfenster.

GroupCommentsCutoffMsec     REG_SZ

Wertebereich: Anzahl Millisekunden

Standard: (keiner)

Für jeden Gruppenkommentar müssen separate Remote-API-Aufrufe erfolgen, was bei einigen Anlagen sehr lange dauert. Setzt man diesen Wert auf größer als Null, verhindert dies das Laden lokaler Gruppenkommentare (sowie globaler Gruppenkommentare zu einem Zielrechner, der nicht mit Windows NT läuft), sofern das Laden der Benutzerliste länger als eine bestimmte Anzahl von Millisekunden dauert. Legen Sie hier einen niedrigeren Wert fest, wenn der Start des Benutzer-Managers für Domänen und die Aktualisierung von Listenfeldern zu lange dauert oder langsame Netzwerkverbindungen stark überlastet sind.

ListBoxSplit     REG_SZ

Wertebereich:  0 bis 1000

Standard:  667 (Das heißt, die oberen zwei Drittel der Bildschirmanzeige stehen dem Benutzerlistenfeld zur Verfügung.)

Gilt nur für den Benutzer-Manager sowie für den Benutzer-Manager für Domänen. Gibt (in Tausendstel) den senkrechten Bereich an, der dem Benutzerlistenfeld im Gegensatz zum Gruppenlistenfeld zugewiesen wird.

SaveSettings     REG_SZ

Wertebereich: Boolean

Gibt an, ob beim Beenden der Anwendung ausgewählte Einstellungen gespeichert werden.

SortOrder     REG_SZ

Wertebereich: Boolean

Gibt die Sortierreihenfolge für die Anwendung an: 1 entspricht der Sortierung nach Benutzername, und 0 entspricht der Sortierung nach dem vollständigen Namen.

Window     Reg_SZ

Wertebereich: Pixelposition für Fenster

Gibt die Position an, in der sich das Fenster beim letzten Beenden der Anwendung befunden hat. Vier Zahlen geben die Position an, und der zusätzliche Wert 1 oder 0 gibt an, ob das Fenster als Symbol dargestellt wurde.


Network\Persistent Connections-Teilschlüssel

Der Persistent Connections-Teilschlüssel enthält Einträge, die den Wiederaufbau von Netzwerkverbindungen festlegen.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\SOFTWARE

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\Network

\Persistent Connections

Laufwerksbuchstabe     REG_SZ

Wertebereich: UNC-Freigabename

Ein Eintrag erscheint für jede Verbindung mit einem freigegebenen Netzwerk-Verzeichnis.

Order     REG_SZ

Wertebereich: Reihenfolge der Laufwerksbuchstaben

Gibt die Reihenfolge der Verbindungen mit den freigegebenen Verzeichnissen an.

SaveConnections     REG_SZ

Wertebereich: Yes oder No

Standard: Yes

Enthält einen Wert, der durch das Kontrollkästchen im Feld Wiederverbinden beim Anmelden im Dialogfeld Netzlaufwerk verbinden des Windows-Explorers oder des Datei-Managers festgelegt ist.

Der nachfolgende Netzwerkparameter findet sich unter diesem Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\Network

\World Full Access Shared Parameters

ExpandLogonDomain     REG_SZ

Wertebereich: Yes oder No

Standard: Yes

Gibt an, ob die Liste Freigegebene Verzeichnisse im Dialogfeld Netzlaufwerk verbinden standardmäßig eingeblendet ist, und entspricht dem Wert, der durch das Kontrollkästchen Standardmäßig einblenden im Dialogfeld Netzlaufwerk verbinden des Windows-Explorers oder des Datei-Managers festgelegt wird.

Der folgende zusätzliche Parameter findet sich unter folgendem Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion
\Network

\SMAddOns

.DLL Name     REG_SZ

Wertebereich:  Zeichenfolge

Standard:  (keiner)

Enthält einen Verweis auf die Erweiterung DLL des Server-Managers, über die der RAS verbessert wird.

Der folgende zusätzliche Parameter findet sich unter folgendem Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion
\Network

\UMAddOns

.DLL Name     REG_SZ

Wertebereich:  Zeichenfolge

Standard:  (keiner)

Enthält einen Verweis auf die Erweiterungs-DLLs des Server-Managers, über die der Remote Access Service erweitert wird.

Der folgende Parameter wird von den Windows NT-Verwaltungsprogrammen verwendet:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion
\Network

\Shared Parameters

Slow Mode     REG_SZ     Zeichenfolge

Standard: "EIGENEDOMÄNE;h;ANDEREDOMÄNE;l;\\EIGENESSYSTEM;h;\\ANDERESSYSTEM;1"

Speichert, welche Server und Domänen mit niedriger Übertragungsrate verbunden sind. Der Benutzer-Manager für Domänen, der Server-Manager und die Ereignisanzeige lesen diese Information, solange sie nicht explizit für eine niedrige Übertragungsrate eingestellt wurden. Der Puffer wird aktualisiert, sobald eine dieser Anwendungen gestartet oder auf einen anderen, nicht-lokalen Fokus gesetzt wird, oder wenn der Benutzer explizit die niedrige Übertragungsrate einstellt. Es handelt sich hierbei um einen LRU-Puffer mit bis zu 20 Fokusangaben. Der erste Eintrag ist der zuletzt verwendete Eintrag.

Dieser Zustand wird von den Benutzern gemeinsam verwendet. Wenn ein Benutzer also die gepufferte Einstellung für einen Zielfokus ändert, erhalten andere Benutzer diese Einstellung als Voreinstellung.

SortHyphens     REG_DWORD

Wertebereich:  0 oder 1

Standard:  0

Legt fest, ob beim Sortieren von Benutzerlisten Bindestriche ignoriert werden sollen. Setzen Sie SortHyphens beispielsweise auf 1 (true), wenn Sie möchten, daß beim Sortieren “A-Test” nach “Administrator” kommen soll. Mit der standardmäßigen Einstellung 0 (false) wird der Bindestrich ignoriert, d. h. “A-Test” würde vor “Administrator” kommen.

Anmerkung    Obwohl SortHyphens in erster Linie für den Benutzer-Manager für Domänen interessant ist, wirkt sich dieser Eintrag auch auf die grundlegende Sortierreihenfolge in der Ereignisanzeige, im Remote-Boot-Manager, im Server-Manager und im Benutzer-Manager aus. Zusätzlich zu diesen ablaufbereiten Programmen kann daher auch die grundlegende Sortierreihenfolge der Tools in der Systemsteuerung zur individuellen Festlegung der Netzwerkeinstellungen (NCPA.CPL), des Servers, der Dienste und Geräte (SRVMGR.CPL) sowie der FTP-Serverdienste (FTPMGR.CPL) kontrolliert werden.


Registrierungseinträge für den Internet Information Server

Dieser Abschnitt beschreibt die Registrierungseinträge für den Internet Information Server. Die einzelnen Einträge können entweder spezifisch für einen bestimmten Dient sein oder global für den Internet Information Server und alle von ihm gebotenen Dienste sein. Wo immer möglich, sollten Sie Werte über dne Internet Service Manager ändern - und nicht direkt mit einem Registrierungseditor.

Damit Änderungen an Parametern einzelner Dienste Wirkung zeigen, müssen Sie den entsprechenden Dienst beenden und dann neu starten. Für Änderungen an Parametern, die global für den Internet Information Server gelten, müssen Sie sämtliche betroffenen Dienste beenden und neu starten.

Bei der Installation von Internet Information Server wird die Registrierung automatisch um die in der folgenden Tabelle aufgeführten Einträge erweitert. Alle Einträge, die nicht in dieser Liste erscheinen, müssen bei Bedarf manuell (über einen Registrierungseditor) hinzugefügt werden.

Bei der Installation von Internet Information Server erzeugte Einträge

AdminEmail	GreetingMessage	LogSqlPassword
AdminName	InstallPath	LogSqlTableName
AllowAnonymous	LogFileDirectory	LogSqlUserName
AllowGuestAccess	LogFileFormat	LogType
AnonymousUserName	LogFilePeriod	MaxClientsMessage
ConnectionTimeOut	LogFileTruncateSize	MaxConnections
EnablePortAttack	LogNonAnonymous	TcpPort
ExitMessage	LogSqlDataSource
Die folgenden Abschnitte beschreiben die Registrierungseinträge des Internet Information Server und der damit verbundenen Dienste im Detail:

Globale Einträge für Internet Information Server

Dienstspezifische Einträge für Internet Information Server

WWW-Einträge für Internet Information Server

FTP-Einträge für Internet Information Server

Gopher-Einträge für Internet Information Server

Setup-Einträge für Internet Information Server


Globale Einträge für Internet Information Server

Die Einträge dieses Teilschlüssels legen globale Parameter für die Internet-Dienste fest.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System
 \CurrentControlSet
  	\Services
   	\InetInfo
    	\Parameters

BandwidthLevel   REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 0xFFFFFFFF (KByte/sec)

Standard: 0xFFFFFFFF

Legt die maximale Bandbreite des Intenet Information Servers fest und kann verwendet werden, um übergroße Netzwerkbelastungen durch den Server zu verhindern.

Dieser Wert sollte mit dem Internet Service Manager gesetzt werden, der seinerseits das bei direkten Veränderungen notwendige manuelle Beenden und Neustarten aller Internet-Dienste automatisch übernimmt. Der Wert 0xFFFFFFFF steht für "keine Begrenzung der Bandbreite".

CacheSecurityDescriptor   REG_DWORD

Wertebereich: 0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 0

Legt fest, ob Sicherheitsbeschreiber für Dateiobjekte im Cache zwischengespeichert werden (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Wenn dieser Eintrag auf 1 gesetzt ist, fragt der Internet Information Server bei der Zwischenspeicherung von Dateien deren Sicherheitsinformationen ab und dann das Dateisystem nicht erneut bemühen, wenn neue Benutzer auf diese Dateien zugrifen. Dieses Feature ist nur dann sinnvoll, wenn Sie mit mehreren Benutzernamen (zusätzlich zum anonymen Anmeldekonto) arbeiten.

DisableMemoryCache   REG_DWORD

Wertebereich: 0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 0

Legt fest, ob der Internet Information Server Dateien zwischenspeichert (Wert: 0) oder nicht (Wert: 1). Diese Einstellung läßt sich nicht über den Internet Service Manager, sondern nur über einen Registrierungseditor ändern..

ListenBackLog   REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis unendlich

Standard: 15

Legt fest, wie viele aktive Verbindungen der Internet Information Server maximal in seiner Warteschlange halten kann. Die erweiterte Funktionalität des Internet Information Server macht es im allgemeinen unnötig, diesen Wert zu verändern - Benutzer, die den Server extrem belasten, können aber unter Umständen von einer Erhöhung auf 50 profitieren.

LogFileBatchSize   REG_DWORD

Wertebereich: Kilobytes

Standard: 64

Legt fest, wie viele Daten der Internet Information Server im Hauptspeicher maximal vorhält, bis er sie in eine Protokolldatei schreibt (also die Blockgröße bei Protokolldatei-Schreibaktionen). Je höher die Blockgröße, desto seltener müssen Schreibaktionen ausgeführt werden - und desto mehr Hauptspeicher wird belegt. Wenn Ihnen der Platz im Hauptspeicher auszugehen droht, können Sie diesen Wert auf Kosten der Geschwindigkeit erniedrigen.

MaxConcurrency    REG_DWORD

Wertebereich: 0 (systemeigene Berechnung); 1 bis 0xFFFFFFFF

Standard: 0

Legt fest, wie viele Threads maximal auf einem Prozessor während einer ausstehenden Ein-/Ausgabeoperation laufen können, und bestimmt damit den Grad der Parallelität des Systems. Wenn hier der Wert 0 eingetragen ist, legt das System die Anzahl der Threads anhand eines internen Algorithmus fest. Der Internet Information Server verwendet Abschlußports ("completion ports") für die Behandlung von Ein-/Ausgabeanforderungen. Für die aktuelle Implementation gilt, daß allgemein nicht mehr als ein Thread pro Prozessor aktiv sein sollte, der Sperr- und Speicherkonflikte auslösen kann.

MaxPoolThreads    REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 0xFFFFFFFF

Standard: 10

Legt fest, wie viele Pool-Threads pro Prozessor angelegt werden. Diese Threads warten auf Anforderungen über das Netzwerk und bearbeiten diese Anforderungen (ein Thread pro Anforderung). Bei der aktuellen Implementation sollte die Grenze von 20 Threads pro Prozessor nicht überschritten werden.

MemoryCacheSize   REG_DWORD

Wertebereich: Bytes: 0 bis 0xFFFFFFFF

Standard: 3072000 (3 MB)

Der Internet Information Server speichert System-Handles, Verzeichnislisten und andere oft wiederverwendete Daten in einem eigenen Cache und erhöht so den Datendurchsatz. Dieser Werteintrag legt fest, wie viel Hauptspeicher maximal zu diesem Zweck belegt werden kann. Damit Veränderungen dieses Wertes Wirkung zeigen, müssen Sie den Internet Information Server anhalten und danach neu starten. Der Wert 0 steht für "Caching abgeschaltet" und kann einen starken Leistungseinbruch zur Folge haben. Für Server mit hohem Datenaufkommen läßt sich der Wert erhöhen - vorausgesetzt, der Computer stellt genügend RAM zur Verfügung.

MinFileKbSec   REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 8192 Bytes

Standard: 1000

Bei der Übertragung von Dateien von einem Web-Server zu einem Client wird ein Zeitrahmen festgelegt, nach dessen Überschreitung die Operation automatisch abbricht. Dieser Zeitrahmen wird entweder über die maximale Totzeit der Verbindung ("Connection Timeout") oder über die Größe der zu übertragenden Datei, geteilt durch die angenommene Minimalübertragungsrate bestimmt, wobei der größere der beiden Werte gilt. MinFileKbSecs legt diese Minimalübertragungsrate fest, wobei der Name dieses Registrierungseintrags irreführend ist: Es geht um Bytes (nicht KBytes) pro Sekunde.

Wenn MinFileKbSecs auf 1000 gesetzt ist, legt der Internet Information Server für die Übertragung einer 100 KByte großen Datei also einen Zeitrahmen von 100 Sekunden fest.

ObjectCacheTTL   REG_DWORD

Wertebereich: Sekunden

Standard: 30

Legt die Lebenszeit (TTL = Time To Live) von Objekten im Cache fest. Wenn ein Objekt im Cache für einen längerren Zeitraum als hier festgelegt nicht angesprochen wird, entfernt es der Internet Information Server aus seinem Cache. Wenn die Systemressourcen begrenzt sind oder Sie von einer starken Fluktuation der Daten ausgehen, können Sie die TTL herabsetzen und den Server so davon abhalten, den Cache unnötig aufzublähen. Der Wert 0xFFFFFFFF schaltet die Cache-Müllabfuhr ("Scavenger") komplett ab und beläßt Objekte so lange im Cache, bis sie durch neue Einträge überschrieben werden. Diese Einstellung kann sinnvoll sein, wenn das System genügend Hauptspeicher zur Verfügung stellt und die Inhalte überwiegend statisch sind.

PoolThreadLimit   REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 0xFFFFFFFF Threads

Standard: (RAM-Umfang in MB) x 2

Legt fest, wie viele Pool-Threads der Server maximal erzeugen kann. (Pool-Threads sind sozusagen Threads auf Vorrat: Wenn eine Anforderung über das Netzwerk empfangen wird, überträgt der Server dem jeweils nächsten Thread aus diesem Pool die Bearbeitung dieser Anforderung. Nach Erledigung seiner Aufgabe wird der Thread wieder dem Pool zugeordnet.) Als Standard gibt das System pro MByte Hauptspeicher jeweils 2 Threads vor; auf einem Computer mit 32 MByte Hauptspeicher werden also 64 Pool-Threads erzeugt.

ThreadTimeout   REG_DWORD

Wertebereich: Sekunden

Standard: 86400 (24 Stunden)

Legt fest, wie lange der Server einen Ein-/Ausgabe-Thread erhält, auch wenn keine Ein-/Ausgabeoperationen stattfinden. Wenn keine Ein-/Ausgaben stattfinden und keine weiteren Anforderungen ausstehen, geht der Server normalerweise in den Leerlauf über und belegt in diesem Zustand ein Minimum an Hauptspeicher. Wenn er länger als durch ThreadTimeout festgelegt im Leerlauf verbleibt, stoppt er zusätzlich den Ein-/Ausgabe-Thread (und gibt dadurch einige weitere Systemressourcen frei).

UserTokenTTL   REG_DWORD

Wertebereich: Sekunden

Standard: 900 (15 Minuten)

Bei Anforderungen an den Server werden die Sicherheitsinformationen des Benutzers (bei dem es sich auch um das anonyme Konto handeln kann) verwendet, um ein entsprechende Sicherheits-Token zu erzeugen, das dann beim Zugriff auf Dateien und andere Ressourcen des Servers zum Einsatz kommt (Identitätswechsel). Dieses Token wird zwischengespeichert: eine echte Anmeldung bei Windows NT findet also nur beim ersten Zugriff eines Benutzers statt. UserTokenTTL legt fest, wie lange ein solches Token im Zwischenspeicher verbleibt.

Bitte beachten Sie, daß Authentisierungs-Token (Challenge und Response) grundsätzlich von der Zwischenspeicherung ausgeschlossen sind.


Dienstspezifische Einträge für Internet Information Server

Dieser Abschnitt beschreibt die Werteinträge im Services-Teilschlüssel der einzelnen Dienste des Internet Information Server. Die einzelnen Werteinträge haben für jeden Dienst dieselben Namen, erscheinen aber jeweils unterhalb des dienstspezifischen Teilschlüssels und gelten nur für den jeweiligen Dienst.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System
 \CurrentControlSet
  \Services
   	\Dienstname
    	\Parameters

Für Dienstname gilt hier:

MSFTPSVC	FTP
GOPHERSVC	Gopher
W3SVC	WWW

Der Schlüssel TcpPort ist ebenfalls dienstspezifisch, erscheint aber in einem anderen Teil der Registrierung:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

\CurrentControlSet

Control

ServiceProvider

ServiceType

Dienstname

Für Dienstname ist hier neben MSTFTSVC, GOPHERSVC, W3SVC zusätzlich Microsoft Internet Information Server einzusetzen.

AdminName   REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Standard: Administrator

Gibt den Namen des Administrators in lesbarer Form an. Der Gopher-Dienst verwendet diesen Eintrag beispielsweise in Antworten auf Gopher Plus-Abfragen. Dieser Werteintrag legt außerdem fest, wer für die Verwaltung des jeweiligen Diensts zuständig ist.

AdminEmail   REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Standard: Admin@corp.com

Gibt die E-Mail-Adresse des Administrators für den jeweiligen Dienst an. Der Gopher-Dienst verwendet diesen Eintrag in Antworten auf Gopher Plus-Abfragen.

AllowAnonymous   REG_DWORD

Wertebereich: 0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 1

Legt fest, ob anonyme Benutzer Verbindungen zum jeweiligen Dienst aufnehmen und Abfragen durchführen können (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Per Konvention erlauben die meisten Internet-Dienste anonyme Anmeldungen und Zugriffe auf Dateien.

Hinweis:  Dieser Wert läßt sich auch über den Systemrichtlinien-Editor verändern.

AnonymousUserName   REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Standard: Guest

Gibt den Namen des lokalen Benutzerkontos an, das für anonyme Benutzer verwendet wird. Alle Aktionen des Servers und seiner Dienste geschehen im Rahmen des Sicherheitskonzepts von Windows NT, d.h. setzen ein existierendes lokales Benutzerkonto und ein Kennwort voraus (wobei das Kennwort auch leer sein kann). Dieser Werteintrag sollte ausschließlich über den Internet Service Manager geändert werden, der gleichzeitig das Festlegen (oder Löschen) eines Kennworts erlaubt. Das Kennwort wird in einem geschützten Teil der Registrierung in verschlüsselter Form gespeichert.

Hinweis: Dieser Wert sollte ausschließlich über den Internet Service Manager geändert werden.

ConnectionTimeOut   REG_DWORD

Wertebereich: Sekunden

Standard: 600

Legt fest, wie lange der Server eine Verbindung aufrechterhält, wenn keine Datentransfers über diese Verbindung stattfinden.

Hinweis: Diesen Wert können Sie auch über den Internet Service Manager ändern.

DefaultLogonDomain   REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Standard: Domänenname

Legt fest, welcher Domänenname als Standard eingesetzt wird, wenn bei einer Klartext-Anmeldung kein Domänenname angegeben wird. Aus dem Domänennamen ergibt sich gleichzeitig, welcher Server die Authentisierung übernimmt. Computer, die gleichzeitig Domänen-Controller sind, setzen hier den eigenen Domänennamen ein, eigenständige Server ihren Computernamen.

EnableSvcLoc   REG_DWORD

Wertebereich: 0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 1 (kein Eintrag in der Registrierung)

Die Dienste des Internet Information Servers registrieren sich bei einem Suchdienst ("Service Locator"), der seinerseits vom Internet Service Manager abgefragt wird. Diese Registrierung (und damit die Kontrollierbarkeit von Diensten) läßt sich über diesen Schlüssel bei Bedarf sperren.

Wenn Sie die Registrierung von Internet-Diensten sperren wollen, müssen Sie diesen Schlüssel der Registrierung hinzufügen und den Wert auf 1 setzen.

LogFileDirectory   REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Standard: SystemRoot\System32\Logfiles

Legt fest, in welchem Verzeichnis Protokolldateien gespeichert werden. Jeder Internet-Dienst unterhält eine eigene Protokolldatei, in der alle von ihm bearbeiteten Anforderungen aufgezeichnet werden.

Hinweis: Dieser Wert läßt sich über den Internet Service Manager verändern.

LogFileFormat   REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 3

Standard: 0

Legt fest, in welchem Format die Internet-Dienste ihre Protokolldateien schreiben. Der Wert 0 steht für das Standardformat, der Wert 3 für das Common Log File Format des NCSA (National Center for Supercomputing Applications).

LogFilePeriod   REG_DWORD

Wertebereich:	0, 1, 2, 3

Standard: 1

Legt fest, in welchen Zeitabständen die Internet-Dienste ihre Protokolldateien neu anlegen.

Als Werte sind zulässig:

0	Keine zeitliche Grenze; die maximale Größe der Protokolldatei wird über LogFileTruncateSize festgelegt.
1	Jeden Tag eine neue Protokolldatei anlegen.
2	Jede Woche eine neue Protokolldatei anlegen.
3	Jeden Monat eine neue Protokolldatei anlegen.
LogFileTruncateSize   REG_DWORD

Wertebereich: Bytes: 0 bis 0xFFFFFFFF

Standard: 0xFFFFFFFF

Legt die Maximalgröße für Protokolldateien der Internet-Dienste fest. Wenn diese Größe überschritten wird, legt der jeweilige Dienst automatisch eine neue Protokolldatei an. Wenn Sie hier den Wert 0 eintragen, schalten Sie diesen Mechanismus komplett aus.

LogonMethod   REG_DWORD

Wertebereich: 0, 1, 2

Standard: 0

Legt fest, in welcher Weise Klartext-Anmeldungen stattfinden. Wenn hier der Wert 0 angegeben ist, müssen Benutzer das Recht zur lokalen Anmeldung am Computer haben, um eine Verbindung mit dem Server aufnehmen zu können. Beim Wert 1 wird vorausgesetzt, daß der jeweilige Benutzer das Recht zur Anmeldung als Stapelverarbeitung ("Batch Job") hat, beim Wert 2 werden Benutzer in derselben Weise wie über das lokale Netz angemeldet, müssen also das Recht zur entfernten Anmeldung haben. (Dieses Recht läßt sich über den Benutzer-Manager für Domänen vergeben.)

Wenn Sie den SQL-Server über einen ODBC-Konnektor betreiben und die integrierte SQL-Sicherheit aktiviert haben, müssen Sie LogonMethod auf 0 oder 1 setzen. Wenn dieser Schlüssel überhaupt nicht in der Registrierung erscheint, geht das System vom Wert 0 aus.

LogSqlDataSource   REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Standard: (Leerstring)

Gibt den Namen der ODBC-Datenquelle an, über die Anforderungsprotokolle für den jeweiligen Dienst zu einem SQL-kompatiblen Datenbanksystem gesendet werden. Die über diesen Eintrag benannte Datenquelle sollte als System-DSN in der ODBC-Installation auf dem Server erscheinen.

LogSqlPassword   REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Standard: (Leerstring)

Gibt das Kennwort zum Herstellen einer ODBC-Verbindung zu einem (bestimmten) Benutzerkonto der ODBC-Datenquelle an. Dieses Kennwort wird unverschlüsselt in der Registrierung gespeichert.

LogSqlTableName   REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Standard: (Leerstring)

Gibt den Namen der ODBC-Tabelle an, über die Anforderungsprotokolle für den jeweiligen Dienst zu einem SQL-kompatiblen Datenbanksystem gesendet werden. Diese Tabelle sollte vom Administrator in der (spezifischen) Form angelegt werden, wie sie vom jeweiligen Dienst benötigt wird. Die Benutzer müssen das Recht haben, Datensätze in diese Tabelle einzufügen.

LogSqlUserName   REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Standard: (Leerstring)

Legt den Benutzernamen fest, der bei ODBC-basierte Protokollierung für Zugriffe auf die ODBC-Datenquelle verwendet werden soll. Dieser Benutzer muß ein gültiges Konto auf dem Server haben, auf den LogSqlDataSource verweist.

LogType   REG_DWORD

Wertebereich: 0, 1, 2

Standard: 1

Legt die Art der Protkollierung fest. Die folgenden Werte sind möglich:

0 = keine Protokollierung
1 = Protokolldateien
2 = Protokollierung über eine ODBC-Datenquelle

MaxConnections   REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 0xFFFFFFFF

Standard: 100000

Legt fest, wie viele offene Verbindungen der Dienst im Maximalfall simultan erlaubt. Wird dieser Wert erreicht, weist der Dienst weitere Versuche zur Verbindungsaufnahme zurück. (Bei einer solchen Zurückweisung kann man dem jeweiligen Client auch eine höfliche Nachricht senden - siehe AccessDeniedMessage.)

ServerComment   REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Standard: (Leerstring)

Gibt einen frei definierbaren Kommentar zum jeweiligen Dienst an. Dieser Wert läßt sich auch über den Internet Service Manager setzen.

TcpPort     REG_DWORD

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet

\Control\ServiceProvider\ServiceTypes

\Dienstname

Dienstname steht hier für GOPHERSVC, MSFTPSVC, W3SVC oder Microsoft Internet Information Server.

Wertebereich:	Port

Gibt den TCP-Port an, den der jeweilige Dienst auf Anforderungen hin überwacht. Diesen Wert können Sie über einen Registrierungseditor verändern, wenn Sie mehrere Web-Server auf ein und demselben Computer betreiben. Die Standardvorgaben sind:

GOPHERSVC	70 (0x46)

MSFTPSV	21 (0x15)

W3SVC	80 (0x50)

Microsoft Internet Information Server	1368 (0x558)


WWW-Einträge für Internet Information Server

Dieser Teilschlüssel enthält einen Teilschlüssel Parameters mit spezifischen Einträgen für das World Wide Web.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System
 \CurrentControlSet
  \Services
   	\W3SVC
    	\Parameters

AcceptByteRanges   REG_DWORD

Wertebereich: 0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 1

Legt fest, ob der HTTP-Server die "Range"-Kopfinformation für den Typ "bytes" bearbeitet (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Wenn hier der Wert 1 eingetragen ist, dann signalisiert der Server über das Senden des Kopfinformationsfelds „Accept-Range: bytes“ und bearbeitet eingehende Anforderungen mit dem Kopfinformationsfeld „Range: bytes=“ gemäß den Vorgaben des Internet-Drafts „Byte range extension to HTTP.“

AccessDeniedMessage   REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Standard: (Leerstring)

Die hier angegebene Zeichenfolge wird Clients gesendet, denen der WWW-Dienst den Zugriff verweigert hat. Im Normalfall wird man hier ein kurzes HTML-Dokument unterbringen, das den Grund für die Verweigerung erläutert bzw. erklärt, auf welche Weise der Zugriff möglich ist.

AllowGuestAccess   REG_DWORD

Wertebereich: 0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 1

Legt fest, ob Anmeldungen beim WWW-Server über das Gastkonto möglich sind (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Bei der Anmeldung eines neuen Benutzers prüft der WWW-Server zuerst, ob dieser Benutzer als Gast bei Windows NT angemeldet ist. Wenn dem so ist, bestimmt AllowGuestAccess den weiteren Verlauf. Standardmäßig hat das Gastkonto von Windows NT die Erlaubnis für Zugriffe jeder Art auf das System, weshalb Sie entweder diese Zugriffsrechte entpsrechend beschneiden oder AllowGuestAccess auf 0 setzen sollten.

AllowSpecialCharsInShell   REG_DWORD

Wertebereich: 0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 0

Legt fest, ob Spezialzeichen von Cmd.exe (wie &) in der Kommandozeile zur Ausführung von Stapeldateien (.bat und .cmd) zulässig sind (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Diese Spezialzeichen stellen ein hohes Sicherheitsrisiko dar: Wenn AllowSpecialCharsInShell auf 1 gesetzt ist, hat jeder Benutzer die Möglichkeit, beliebige Konsolenprogramme auf dem Web-Server zu starten. Aus diesem Grund sollten Sie diesen Wert wenn irgend möglich auf der Standardvorgabe 0 belassen.

CacheExtensions   REG_DWORD

Wertebereich: 0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 1

Legt fest, ob Erweiterungen der Internet Server API (ISAPI) im Hauptspeicher gehalten werden (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Dieser Registrierungseintrag ist ausschließlich für das Debugging vorgesehen; Informationen finden Sie in der Dokumentation zu ISAPI.

CheckForWAISDB     REG_DWORD

Wertebereich:	0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 	0

Der WWW-Dienst kann das Wide Area Information Server (WAIS) Toolkit zur Unterstützung Web-basierter Suchoperationen verwenden, wobei dieses Toolkit allerdings nicht von Microsoft geliefert wird.

Dieses Flag teilt dem WWW-Dienst mit, ob Suchoperationen unterstützt werden und nach einem WAIS Toolkit gesucht werden soll (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Wenn hier der Wert 1 eingetragen ist, sollte das Toolkit (die Datei Waislook.exe) auf dem Computer installiert sein.

CreateProcessAsUser   REG_DWORD

Wertebereich: 0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 1

CGI-Skripts werden standardmäßig im Kontext des Benutzers ausgeführt, der die entpsprechende Anforderung gestellt hat; der WWW-Server verwendet dazu die Funktion CreateProcessAsUser der Win32-API. Wenn Sie dieses Flag auf 0 setzen, kommt statt dessen die Funktion CreateProcess zum Einsatz, die Skripts werden dann im Kontext des Systems ausgeführt und haben erweiterte Zugriffsmöglichkeiten auf das System (was ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko darstellen kann).

CreateProcessWithNewConsole      REG_DWORD

Wertebereich: 0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 0

CGI-Skripts werden standardmäßig über einen unabhängigen Prozeß ausgeführt. Wenn Sie diese Skripts in einem Prozeß mit einem eigenen Konsolenfenster ausführen wollen - beispielsweise, weil das Skript Umleitungen der Ein- oder Ausgabe enthält, dann können Sie CreateProcessWithNewConsole auf 1 setzen und den WWW-Server so veranlassen, den entsprechenden Prozeß mit dem Flag CREATE_NEW_CONSOLE anzulegen.

Hinweis: Das Anlegen eines neuen Konsolenfensters für jedes CGI-Skript hat ausgesprochen negative Auswirkungen auf den Durchsatz. Von dieser Möglichkeit sollten Sie nur Gebrauch machen, wenn es nicht auf Geschwindigkeit und Leistung ankommt.

DefaultLoadFile   REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Standard: Standard.htm

Gibt an, welche Datei an den Client zurückgeliefert werden soll, wenn die Anforderung des Clients keinen Dateinamen enthält.

DirBrowseControl   REG_DWORD

Wertebereich: (siehe folgende Erläuterung)

Standard: 0x4000001e

Dieser Eintrag ist bitweise zu interpretieren. Er legt einerseits fest, ob DefaultLoadFile verwendet wird, andererseits bestimmen die einzelnen Bit die Art der Verzeichnisdarstellung und legen dabei die Möglichkeiten von Clients zum Verzeichniswechsel fest.

Die höchstwertigen 2 Bit des Wertes geben an, ob Clients das Durchsuchen von Verzeichnissen möglich ist und bei Anforderungen ohne Dateinamen die Standard-Datei gesendet wird. Standardmäßig ist das Durchsuchen von Verzeichnissen abgeschaltet. Wenn Sie diese Möglichkeit aktivieren wollen, dann fügen Sie dem Wert das entsprechende Bitflag hinzu (0x4000001e + 0x80000000 = 0xc000001e).

Die niederwertigen 6 Bit legen fest, welche Dateiattribute beim Durchsuchen von Verzeichnissen angezeigt werden. Wenn Sie beispielsweise dafür sorgen wollen, daß nur das Dateidatum erscheint, dann verwenden Sie hier den Wert 0x0002.

Verhalten	Bitflag (Wert)
Standarddatei laden	0x40000000
Durchsuchen von Verzeichnissen	0x80000000
Datei-Attribute
Datum anzeigen	0x00000002
Uhrzeit anzeigen	0x00000004
Größe anzeigen	0x00000008
Erweiterung anzeigen	0x00000010
Datum im langen Format	0x00000020

DefaultLogonDomain   REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Standard: (Leerstring)

Legt die Standard-Domäne für Anmeldungen fest. Wenn hier kein Wert eingetragen ist, dann hängt die vom System erzeugte Vorgabe davon ab, ob der Computer ein Domänen-Controller (Vorgabe: Domänenname) oder ein eigenständiger Server (Vorgabe: Computername) ist.

FilterDLLs   REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Standard: Sspifilt.dll

Legt ISAPI-Filter-DLLs fest. Mehrere Einträge werden durch Kommas voneinander getrennt.

GlobalExpire   REG_DWORD

Wertebereich: Sekunden

Standard: 0xFFFFFFFF

Legt fest, wie lange vom WWW-Server gesendete Dateien als gültig betrachtet werden. Der WWW-Server berechnet über diesen Eintrag und die aktuelle Uhrzeit ein Verfallsdatum, das im Feld "Expires" der Kopfdaten eingetragen wird und Clients anzeigt, zu welchem Zeitpunkt die Datei als überholt zu betrachten ist. Die Zeitbasis ist unabhängig von den Standorten UCT (universell koordinierte Weltzeit, früher als GMT - Greenwich Mean Time - bezeichnet). . Wenn Sie hier den Wert 0 eintragen, gelten vom WWW-Server gesendete Dateien bereits beim Empfang durch den Client als überholt und werden weder von Clients noch von Proxies zwischengespeichert.

LogSuccessfulRequests   REG_DWORD

Wertebereich: 0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 1

Legt fest, ob erfolgreiche Anmeldungen in der Protokolldatei festgehalten werden (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0).

LogErrorRequests   REG_DWORD

Wertebereich: 0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 1

Legt fest, ob Fehlermeldungen in der Protokolldatei festgehalten werden (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0).

NTAuthenticationProviders   REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Standard: NTLM

Listet die möglichen Schemata von Windows NT zur Authentisierung auf, die an Clients zurückgegeben werden. Der Internet Information Server bietet das Standardschema von Windows NT (NTLM = NT Challenge/Response) an, das sich über das Fenster Eigenschaften von WWW-Dienst setzen läßt. WWW-Server anderer Anbieter können alternative Schemata verwenden.

PoolIDCConnections   REG_DWORD

Wertebereich: 0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 0

Bei der Ausführung mehrerer Internet Database Connector (.idc) in Reihe läßt sich der Datendurchsatz erhöhen, indem man eine Verbindung zu dem SQL-Server herstellt und diese Verbindung bis zum Abschluß aller Operationen offenhält (anstatt sie für jede Abfrage neu einzurichten). Diese Optimierung wird als Verbindungs-Pooling bezeichnet und über den Werteintrag 1 aktiviert.

Bei aktiviertem Pooling fügt der WWW-Server dem Pool automatisch alle Verbindungen hinzu, die in den jeweiligen .idc-Dateien angegeben sind. Bei Bedarf können Sie über das Feld ODBCConnection der einzelnen .idc-Dateien individuell festlegen, ob die entsprechende Verbindung im Pool landen soll oder nicht.

Details dazu finden Sie in Kapitel 8 der Online-Dokumentation zu Microsoft Internet Information Server. Die.idc-Datei bestimmt selbständig, ob sie eine Verbindung aus dem Pool verwenden kann und benutzt dazu die Informationen über die Datenquelle, Benutzernamen und Kennwort sowie das Konto des angemeldeten Benutzers. Wenn eine exakte Übereinstimmung zwischen den Feldern der .idc-Datei und der über die URL angegebenen .idc-Datei besteht, wird eine Verbindung aus dem Pool benutzt.

PoolIDCConnectionsTimeOut   REG_DWORD

Wertebereich: Sekunden

Standard: 30

Legt fest, wie lange IDC eine ODBC-Verbindung im Pool behält, wenn diese Verbindung nicht länger benutzt wird. Überflüssige Verbindungen belegen ebenfalls Lizenzen der Datenbank, weshalb gegebenenfalls ein Kompromiß zwischen optimaler Übertragung und möglichst schneller Trennung nicht mehr benötigter Verbindungen gefunden werden muß.

ReturnURLUsingHostName   REG_DWORD

Wertebereich: 0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 0

Wenn hier der Standardwert 0 eingetragen ist, dann liefert der WWW-Server bei seine IP-Adresse an den Client zurück, wenn er eine Redirektion ausführt und das Host-Kopfinformationsfeld nicht vorhanden ist. Wenn Sie diesen Eintrag auf 1 setzen, liefert der WWW-Server dagegen den Hostnamen bzw. den Computernamen des Servers zurück (falls kein Hostname für den Computer festgelegt wurde). Wenn Sie einen Hostnamen für den Computer festlegen wollen, benutzen Sie das Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung, wählen die Registerkarte Protokolle, dort das Protokoll TCP/IP und schließlich die Registerkarte DNS in den Eigenschaften dieses Protokolls.

ScriptTimeout   REG_DWORD

Wertebereich: 1 bis 80000000

Standard: 384

Legt fest, wie lange der WWW-Dienst maximal auf Antworten von CGI-Skripts wartet.

SecurePort   REG_DWORD

Wertebereich: 0x0 bis 0xFA00

Standard: 0x1BB

Legt den TCP-Port für SSL fest.

ServerSideIncludesEnabled   REG_DWORD

Wertebereich: 0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 1

Legt fest, ob der Server die Verwendung von Include-Dateien zuläßt (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0).

ServerSideIncludesExtension   REG_SZ

Wertebereich: Dateinamenerweiterung

Standard: .stm

Gibt die Erweiterung der Dateien an, die der Server nach Include-Statements durchsucht.


FTP-Einträge für Internet Information Server

Dieser Teilschlüssel enthält einen Teilschlüssel Parameters, dessen Einträge spezifisch für den FTP-Dienst sind.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
 \CurrentControlSet
  	\Services
   	\FTPSVC
    	\Parameters

AccessCheck   REG_DWORD

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Legt fest, ob das System die Zugriffsrechte eingehender Verbindungen prüft (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Wenn dieser Eintrag auf 1 gesetzt ist, nimmt der Server die Identität des angemeldeten Benutzers an, liest die Teilschlüssel Read und Write der Registrierung und gibt der Verbindung abhängig von den dort vorgefundenen Werten die Erlaubnis für Lese- und Schreiboperationen. Ist AccessCheck auf 0 gesetzt oder fehlt dieser Eintrag in der Registrierung, wird Lese- und Schreiberlaubnis ohne Prüfung von Registrierungseinträgen erteilt. Dieses Feature ist vor allem für FTP-Server sinnvoll, die öffentlich zugängliche Dateien auf FAT-Volumes halten, weil dort wesentlich weniger Sicherheitsprüfungen als bei NTFS-Volumes möglich sind. Da diese Prüfung allerdings schwer zu verwalten ist und außerdem Leistungseinbußen mit sich bringt, wird sie nicht als Sicherheits-Strategie empfohlen.

AllowGuestAccess   REG_DWORD

Wertebereich: 	0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 	1 (nicht in der Registrierung)

Legt fest, ob der FTP-Dienst Anmeldungen über das Gastkonto erlaubt (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Wenn ein neuer Benutzer die Verbindung zum FTP-Dienst aufnimmt, prüft der Server in jedem Fall, ob dieser Benutzer bei Windows NT über das Gastkonto angemeldet ist. Falls ja, hängt es von AllowGuestAccess ab, ob die Verbindung akzeptiert oder zurückgewiesen wird.

Anmeldungen über das Gastkonto stellen vor allem bei nachlässig verwalteten Sites ein Sicherheitsrisiko dar. Solange Sie die Standard-Installation von Windows NT verwenden, hat das Benutzerkonto "Gast" Zugriff auf die meisten Teile des Systems. Aus diesem Grund sollten der Administrator entweder die Rechte des Gastkontos weitgehend einschränken oder Anmeldungen über dieses Konto sperren. Für die Sperre müssen Sie den Eintrag AllowGuestAccess explizit in die Registrierung eintragen und dann auf 0 setzen.

AllowKeepAlives   REG_DWORD

Wertebereich: 	0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 	1

Dieser Eintrag ist ausschließlich zur Fehlersuche bzw. der Behebung recht exotischer Probleme gedacht. Wenn Sie diesen Wert auf  0 setzen, findet keine "Connection: keep-alive"-Verhandlung zwischen Client und Server statt. Da die meisten Clients mehrere Anforderungen an den Server im Rahmen einer einzelnen TCP-Sitzung absetzen können und diese Möglichkeit bei fehlender Verhandlung ausgeschlossen ist, hat das Abschalten von AllowKeepAlives schwerwiegende Auswirkungen auf die Leistung des Servers.

AnnotateDirectories   REG_DWORD

Wertebereich: 	0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 	0

Der FTP-Dienst erlaubt frei definierbare Anmerkungen für Verzeichnisse, die im jeweiligen Verzeichnis in einer Textdatei namens ~ftpsvc~.ckm gespeichert werden müssen. Wenn im Ziel eines CWD-Befehls (Verzeichniswechsel) eine solche Datei existiert, dann wird ihr Inhalt vom FTP-Server als Ergebnis der CWD-Operation an den Client gesendet, wenn AnnotateDirectories auf 1 gesetzt ist. Auf diese Weise können Administatoren beispielsweise Mitteilungen über verschobene Verzeichnisse oder andere Änderungen an Benutzer weitergeben.

Wenn Sie FTP-Verzeichnisse mit Anmerkungen versehen wollen, müssen Sie AnnotateDirectories auf 1 setzen und ~ftpsvc~.ckm-Dateien in den entsprechenden Verzeichnissen anlegen. Diese Dateien sollten das Attribut "versteckt" bekommen, damit sie nicht in den Verzeichnislistings erscheinen.

EnablePortAttack   REG_DWORD

Wertebereich: 	0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 	0

Dieser Eintrag schaltet ein bekanntes Sicherheitsproblem der FTP-Protokollspezifikation aus, die das Einrichten passiver Verbindungen über eine von Clients festgelegte Portnummer erlaubt - und damit die Ausführung potentiell destruktiver Befehle über FTP erlaubt. Diese Möglichkeit besteht, wenn die Verbindung über einen anderen Port als den FTP-Datenport (20) eingerichtet wird und die Portnummer unterhalb von IP_PORT_RESERVED (1024) liegt. So lange EnablePortAttack auf 0 gesetzt ist, werden Verbindungsversuche dieser Art abgewiesen. Wenn Sie Ihren Benutzern erlauben wollen, FTP-Verbindungen über andere als durch den FTP-RFC vorgegebene Portadressen einzurichten, können Sie dieses Flag auf 1 setzen, müssen dann aber mit dem stark erhöhten Sicherheitsrisiko leben.

ExitMessage   REG_SZ

Wertebereich:	Zeichenfolge

Standard: (Leerstring)

Legt den Text fest, den der FTP-Dienst als Reaktion auf den Befehl quit an den Client senden soll (die "Auf Wiedersehen"-Meldung).

GreetingMessage   REG_MULTI_SZ

Wertebereich:	Zeichenfolge

Standard: (Leerstring)

Legt den Text fest, den der FTP-Server direkt nach dem Zustandekommen einer Verbindung an den Client sendet (die "Guten Tag"-Meldung). Im Gegensatz zu ExitMessage ist dieser Text nicht auf eine einzelne Zeile beschränkt.

LogNonAnonymous   REG_DWORD

Wertebereich: 	0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 	1

Legt fest, ob das Zustandekommen einer Verbindung unter einem bekannten Benutzernamen protokolliert wird (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Nur der FTP- und der WWW-Dienst bieten die Möglichkeit für nicht-anonyme Anmeldungen.

LowercaseFiles   REG_DWORD

Wertebereich: 	0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 	0 (nicht in der Registrierung)

Standardmäßig verwendet der FTP-Dienst die exakte Schreibweise für Dateinamen, d.h. gibt sie so wieder, wie sie auch auf dem lokalen Datenträger verzeichnet sind. Bei Clients, deren Dateisysteme zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden, kann es notwendig sein, sämtliche Dateinamen in Kleinbuchstaben umzuwandeln. Zu diesem Zweck müssen Sie den Eintrag LowercaseFiles der Registrierung hinzufügen und den Wert dann auf 1 setzen.

MaxClientsMessage   REG_SZ

Wertebereich:	Zeichenfolge

Standard: (Leerstring)

Legt den Text fest, den der FTP-Server an einen Client sendet, wenn die maximale Zahl aktiver Verbindungen bereits erreicht ist und die Anmeldung deshalb verweigert wird. ("Alle Verbindungen besetzt. Probieren Sie es bitte später noch einmal.") Diese Meldung ist auf eine einzelne Zeile beschränkt.

MsdosDirOutput   REG_DWORD

Wertebereich: 	0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 	1

Legt das Ausgabeformat des FTP-Befehls list fest. Wenn dieser Eintrag auf 1 gesetzt ist, werden Datei- und Verzeichnisnamen im Stil von MS-DOS dargestellt, ansonsten im UNIX-Stil. Auch wenn der UNIX-Stil mehr Rechenzeit benötigt, ist es bei heterogenen Systemen durchaus zu überlegen, ob man diesen Eintrag auf 0 zurücksetzt - einige UNIX-Clients können mit dem MS-DOS-Stil nämlich nichts anfangen.

Realm   REG_SZ

Wertebereich:	Zeichenfolge
Standard: Host-Header oder IP-Adresse

Wenn der FTP-Server einem Client die Anmeldung im Klartext verweigert, fordert er ihn danach mit dem über diesen Eintrag festgelegten Wert ("realm value") dazu auf, seine Identität durch den entsprechenden Server prüfen zu lassen. Der Wert von Realm erscheint dann als Teil der Aufforderung an den Benutzer des Clients, seinen Namen und sein Kennwort einzugeben.

UploadReadAhead   REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 80000000 Bytes

Standard: 48000

Legt die Größe des Empfangspuffers für Uploads von Clients fest. Bei Beibehaltung der Standardvorgaben speichert der Server maximal 48000 Bytes zwischen, bevor er die Kontrolle an die empfangende Anwendung übergibt (die dann selbst für das Lesen der restlichen Daten zuständig ist). Je größer dieser Puffer ist, desto glatter gehen Uploads vonstatten - und desto mehr Speicher belegt der FTP-Server.

UsePoolThreadForCGI   REG_DWORD

Wertebereich: 	0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 	1

Für die CGI-Verarbeitung verwendet der Internet Information Server standardmäßig einen Thread aus dem gemeinsamen Pool der Internet-Dienste. CGI-Anforderungen mit höherer Laufzeit können deshalb dem Pool einen Thread komplett entziehen. Eine Möglichkeit, dies zum umgehen, besteht aus der Anpassung von MaxPoolThreads, eine zweite aus dem Zurücksetzen von UsePoolThreadForGCI - der FTP-Server legt dann für jede CGI-Anforderung einen eigenen Thread an (was allerdings auf Kosten des Datendurchsatzes geht).


Gopher-Einträge für Internet Information Server

Dieser Teilschlüssel enthält einen Teilschlüssel Parameters, dessen Einträge spezifisch für den Gopher-Dienst sind.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
 \CurrentControlSet
  	\Services
   	\GOPHERSVC
   	 \Parameters

CheckForWAISDB   REG_DWORD

Wertebereich: 	0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 	0

Der Gopher-Dienst kann das WAIS Toolkit für Gopher-basierte Suchoperationen verwenden, wobei dieses Toolkit aber nicht von Microsoft geliefert wird. Wenn Sie dieses Flag auf der Standardvorgabe 0 belassen, werden Suchoperationen nicht vom Gopher-Dienst unterstützt. Setzen Sie das CheckForWAISDB dagegen auf 1, dann erlaubt der Gopher-Dienst Suchoperationen, wenn Waislook.exe auf dem System installiert ist.

DebugFlags      REG_DWORD

Wertebereich:	0 bis 0xFFFFFFFF

Standard: 0

Dieser Eintrag ist bitweise zu interpretieren, wobei die einzelnen Bits bestimmte Prüfungen innerhalb des Gopher-Diensts (Gopherd.dll) aktivieren bzw. abschalten. Von diesen Prüfungen erzeugte Ausgaben werden standardmäßig an das Debug-Terminal gesendet. Bitte beachten Sie, daß diese Flags ausschließlich für den Gopher-Dienst gelten.

Als Werte sind zulässig:

0x00000001	#define DEBUG_GD_SERVICE_CTRL
0x00000002	#define DEBUG_GD_TIMING
0x00000004	#define DEBUG_GD_CACHE
0x00000008	#define DEBUG_GD_ERROR
0x00000010	#define DEBUG_GD_TAG
0x00000020	#define DEBUG_GD_PARSING
0x00000040	#define DEBUG_GD_REQUEST
0x00000080	#define DEBUG_GD_REQUEST_LOG
0x00000100	#define DEBUG_GD_CLIENT
0x00000200	#define DEBUG_GD_CONNECTION
0x00000400	#define DEBUG_GD_CONFIG
0x00000800	#define DEBUG_GD_SECURITY
0x00001000	#define DEBUG_GD_SOCKETS
0x00002000	#define DEBUG_GD_STATISTICS
0x00004000	#define DEBUG_GD_RPC


Setup-Einträge für Internet Information Server

Das Setup des Internet Information Server erweitert die Registrierung um eine Reihe von Teilschlüsseln, die Auskunft über Status und Umfang der Installation geben. Bei weiteren Starts von Setup werden diese Teilschlüssel erneut gelesen - sie bestimmen, welche Teile des Internet Information Server das Setup als installiert betrachtet und welche Optionen es hinzufügen kann. Bitte beachten Sie, daß die in diesem Abschnitt besprochenen Teilschlüssel in unterschiedlichen Bereichen der Registrierung zu finden sind.

AnonymousUser   REG_SZ

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\INetStp

Wertebereich: 	Zeichenfolge

Standard: IUSR_Computername

Der Name des Benutzerkontos für anonyme Anmeldungen. Dieses Konto wird im Verlauf des Setups erzeugt.

FTP   REG_SZ

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\INetMgr\Parameters
\AddOnServices

Wertebereich:	Zeichenfolge

Standard: 	Fscfg.dll

Definiert die Konfigurations-DLL, die vom FTP-Dienst verwendet wird.

Gopher   REG_SZ

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\INetMgr\Parameters
\AddOnServices

Wertebereich: 	Zeichenfolge

Standard: Gscfg.dll

Definiert die Konfigurations-DLL, die vom Gopher-Dienst verwendet wird.

Help   REG_DWORD

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\INetStp\Help

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Wenn dieser Eintrag existiert, hat Setup die Online-Hilfe zu Internet Information Server installiert.

InstalledBy   REG_SZ

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\INetExplore

Standard: INetStp

Wenn dieser Eintrag existiert, hat Setup den Internet Explorer installiert.

InstalledBy   REG_SZ

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\INetMgr

Wertebereich:	INetStp

Standard: INetStp

Wenn dieser Eintrag existiert, hat Setup den Internet Information Server installiert.

InstallPath   REG_SZ

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\INetStp

Wertebereich: Zeichenfolge

Standard: C:\Inetsrv

Gibt das Basisverzeichnis für die Installation des Internet Information Servera an.

MajorVersion   REG_DWORD

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\INetMgr\Parameters

Standard: 1

Gibt die Hauptversionsnummer des installierten Internet Information Servers an. Der Wert 1 steht für die Version 1.x.

MajorVersion   REG_DWORD

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\INetStp

Standard: 1

Gibt die Hauptversionsnummer des Setups an. Der Wert 1 steht für die Version 1.x.

MinorVersion   REG_DWORD

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\INetMgr\Parameters

Standard: 0

Gibt die Neben-Versionsnummer des installierten Internet Information Servers an. Der Wert 3 steht für die (hypothetische Version x.3).

MinorVersion   REG_DWORD

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\INetStp

Standard: 0

Gibt die Neben-Versionsnummer des Setups an. Der Wert 3 steht für die (hypothetische Version x.3).

WWW   REG_SZ

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\INetMgr\Parameters
\AddOnServices

Wertebereich: 	Zeichenfolge

Standard: W3scfg.dll

Definiert die Konfigurations-DLL, die vom WWW-Dienst verwendet wird.


Systemmonitoreinträge für Benutzer

Über die Systemmonitoreinträge werden die Benutzereinstellungen für den Systemmonitor festgelegt, das Hardware- und Software-Überwachungsprogramm aus der Programmgruppe Verwaltung (allgemein). Auch die Einstellungen für Perflib sind enthalten, die Performance Library von Windows NT, in der die Daten erfaßt und für den Systemmonitor in Objektgruppen eingeteilt werden.

Zusätzlich zu den Systemmonitoreinträgen, die im folgenden erläutert werden, umfaßt die Registrierung Konfigurationsdaten für Diskperf, ein Dienstprogramm, das die Überwachung von Datenträgern ermöglicht. Die Parameter für Diskperf werden unter Diskperf-Diensteinträge erläutert.

Außerdem werden die Namen der Datenquellen des Systemmonitors und deren Definitionen in der Registrierung in HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Perflib unter einem numerischen Teilschlüssel gespeichert, der für die Sprache steht, in der die Bezeichner bei der Darstellung gehalten sind. Die Datenquellen und Definitionen in englischer Sprache sind z. B. in einem Teilschlüssel mit der Bezeichnung 009, dem numerischen Code für Englisch, gespeichert. Die Namen der Datenquellen sind im Parameter Counters und die zugehörigen Definitionen im Parameter Help gespeichert. Ändern Sie diese Werte nicht.

DataTimeOut     REG_DWORD

Pfad:	HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Perfmon

Wertebereich: Wert (msek)

Standard:  20000 msek

Wird von dem Thread genutzt, der im Systemmonitor für die Datenerfassung zuständig ist. Retourniert der Thread innerhalb der mit Wert definierten Zeit keine Daten, ignoriert der Systemmonitor die Daten. Erfolgt die Überwachung in einem Netzwerk über eine langsame Verbindung, z. B. RAS, setzen Sie hier einen hohen Wert ein.

Hinweis:  Die Programmdatei Monitor.exe auf der CD-ROM zur Technischen Referenz definiert ebenfalls einen Grenzwert für DataTimeout. Details dazu finden Sie unter dem Stichwort DataTimeOut für den Monitordienst.

DataTimeOut     REG_DWORD

Pfad: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Monitor

Wertebereich: Wert (msek)

Standard:  20000 msek

Vgl. den Wert für DataTimeOut beim Systemmonitor. Der Überwachungsdienst bestimmt anhand dieses Wertes, wann die Datenerfassung bei der Überwachung eines nichtlokalen Systems über das Netzwerk einzustellen ist.

Hinweis:    Mit Hilfe der Programmdatei Monitor.exe können Sie den Wert für diesen Teilschlüssel festlegen.

MonitorDuplicateInstances     REG_DWORD

Pfad:	HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Perfmon

Wertebereich: 0, 1

Standard:  1 (aktiviert)

Legt fest, ob der Systemmonitor mehr als nur eine Instanz eines Objektes mit einem bestimmten Namen erkennt, wie z. B. zwei Instanzen des Microsoft Word-Prozesses, die beide den Namen Winword.exe vorweisen. Wenn dieser Parameter auf 1 gesetzt ist, kann der Systemmonitor die Daten für mehrere gleichnamige Instanzen anzeigen. Ist der Parameter auf 0 gesetzt, wird nur eine Instanz des benannten Objektes angezeigt, und alle für diesen Namen erfaßten Daten werden dieser Instanz zugeordnet.

WindowPos     REG_SZ

Pfad:	HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Perfmon

Wertebereich: Position

Standard:  nicht gesetzt

Gibt die Position des Systemmonitorfensters an, die beim nächsten Start des Programms als Standardvorgabe verwendet wird.

ReportEventsToEventLog     REG_DWORD

Pfad:	HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Perfmon

Wertebereich: 0, 1

Standard:  0 (deaktiviert)

Legt fest, ob der Systemmonitor Fehler- und Warnereignisse im Anwendungsereignisprotokoll der Ereignisanzeige protokolliert, wenn ein Datenaufruf fehlschlägt oder nichtlesbare bzw. nichtinterpretierbare Daten abgerufen werden (wie z. B. eine negative Zeitangabe). Gemäß Standardeinstellung wird dieser Parameter nicht in der Registrierung angezeigt, und der Systemmonitor protokolliert weder Datenfehler, noch wird der Benutzer über den Eingang fehlerhafter Daten benachrichtigt. Der Systemmonitor zeigt lediglich – je nach Datenquelle – den Wert 0 oder 100 % an. Zur Aktivierung der Protokollierung nehmen Sie diesen Parameter auf, setzen ihn auf 1 und starten dann das System erneut.

Über die folgenden Werteinträge werden die Parameter für Perflib festgelegt, die Performance Library von Windows NT, die die Daten für den Systemmonitor erfaßt und einteilt.

Base Index     REG_DWORD

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib

Wertebereich: DWORD

Standard:  1847

Zeichnet den letzten Index auf, der von den Datenquellen von Windows NT verwendet wurde. Ändern Sie diesen Wert nicht.

EventLogLevel     REG_DWORD

Pfad: 	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib

Wertebereich: 0, 1, 2, 3

Standard:  1 (nur Fehler)

Legt fest, ob die Performance Library Ereignisse im Anwendungsereignisprotokoll der Ereignisanzeige protokolliert sowie welche Ereignisse protokolliert werden. Bei den meisten Ereignissen der Performance Library handelt es sich um Reports zu Problemen mit erweiterungsfähigen Datenquellen, die nicht zum Lieferumfang von Windows NT gehören.

0	Keine Protokollierung.

1	Nur Fehler (Standardeinstellung).

2	Fehler und Warnmeldungen.

3	Fehler, Warnmeldungen, Informationen sowie Prüfungen auf Erfolg bzw. Fehlschlag.

Last Counter     REG_DWORD

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib

Wertebereich: größer als der Wert des Parameters Base Index

Standard:  (keiner)

Zeichnet den letzten Index auf, der von den DLLs der erweiterungsfähigen Datenquellen für Namen-Strings verwendet wurden. Ändern Sie diesen Wert nicht.

Last Help     REG_DWORD

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib

Wertebereich: größer als der Wert des Parameters Base Index

Standard:  (keiner)

Zeichnet den letzten Index auf, der von den DLLs der erweiterungsfähigen Datenquellen für erläuternde Textstrings verwendet wurde. Ändern Sie diesen Wert nicht.

Version     REG_DWORD

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib

Wertebereich: DWORD

Standard: 0x10001

Gibt die Versionsnummer des für Leistungsmessungen verwendeten Datenblocks in der Registrierung an. Ändern Sie diesen Wert nicht.

ExtCounterTestLevel     REG_DWORD

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib

Wertebereich: 1, 2, 3

Standard:  1 (High)

Bestimmt den Umfang, in dem die Performance Library die Datenpuffer testet, die von erweiterungsfähigen Datenquellen, die nicht im Lieferumfang von Windows NT enthalten sind, retourniert werden. Standardmäßig überprüft die Performance Library die Puffer gründlich, da beschädigte Puffer zu einem Absturz des Betriebssystems führen können. Da eine umfassende Überprüfung jedoch einen gewissen Prozessor-Overhead verursacht, kann dieser Parameter in die Registrierung aufgenommen werden, um den Umfang der Überprüfung einzuschränken.

1 (High)	Gründliche Überprüfung der erweiterungsfähigen Datenquellenzeiger und -puffer.

2 (Medium)	Minimale Überprüfung der Zeiger und der Pufferlänge; über Zeiger adressierte Bereiche und der Pufferinhalt selbst bleiben unberücksichtigt.

3 (None)	Keine Überprüfung.

OpenProcedureWaitTime     REG_DWORD

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib

Wertebereich: 0 bis 0xFFFFFFFF  (msek)

Standard:  5000 msek

Legt das Zeitlimit für die Überprüfung der Open-Prozeduraufrufe der erweiterungsfähigen Datenquellen durch die Performance Library fest. Die Performance Library ist für die zeitliche Steuerung des Open-Prozeduraufrufs jeder erweiterungsfähigen Datenquelle zuständig und schreibt einen Fehler in das Anwendungsereignisprotokoll der Ereignisanzeige, falls die Aufrufzeit den Grenzwert überschreitet. Diesen Schlüssel können Sie zur Festlegung des Grenzwertes in die Registrierung aufnehmen. Im allgemeinen erhöht man den Grenzwert beim Einsatz von Datenquellen, von denen bekannt ist, daß ihre Open-Prozedur mehr Zeit benötigt.

TotalInstanceName     REG_SZ

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib

Wertebereich: Instanzname

Standard:  _Total

Gibt einen Alternativnamen für die Instanz _Total im Systemmonitor vor. Die Instanz _Total stellt die Summe der Werte aller übrigen Instanzen eines Systemmonitorobjektes dar. So steht die Instanz _Total der Datenquelle Logischer Datenträger: % Zeit zum Beispiel für die Summe der aktiven Zeit sämtlicher logischen Partitionen auf dem Computer. Zur Änderung der Bezeichnung der Instanz _Total nehmen Sie diesen Parameter in die Registrierung auf und starten dann das System erneut.

CollectUnicodeProcessNames     REG_DWORD

Pfad:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib

Wertebereich: 0, 1

Standard:  0 (deaktiviert, nicht in der Registrierung)

Wenn Sie diesen Schlüssel definieren und ihm den Wert 1 geben, dann stellt der Systemmonitor Instanznamen im Unicode-Zeichensatz dar, d.h. mit 16 Bit pro Zeichen, wobei dann auch Kanji möglich ist. Die Unicode-Darstellung erhöht den durch den Systemmonitor verursachten Überbau auf einem System mit einem Intel x486-Prozessor um rund 0,65%. Existiert dieser Eintrag nicht oder hat er den Wert 0, dann verwendet der Systemmonitor den normalen ANSI-Zeichensatz (8 Bit pro Zeichen).

0	ANSI-Namen aus der Kopfinformation der Prozesse auslesen

1	Unicode-Prozeßnamen aus den Programmdateien auslesen


Programm-Manager-Einträge für Benutzer

Einträge für UNICODE-Programmgruppen

Einträge für Software-Gruppen im Programm-Manager

Restrictions-Einträge für den Programm-Manager

Einträge für Einstellungen des Programm- Managers


Einträge für UNICODE-Programmgruppen

Der UNICODE-Program Group-Schlüssel enthält Teilschlüssel, die den Inhalt aller persönlichen Programmgruppen im Programm-Manager definieren.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER\UNICODE\Program Groups

Allgemeine Gruppen werden unter dem folgenden Schlüssel definiert:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

\Program Groups

Die Informationen in diesen Teilschlüsseln sind binär und lassen sich nicht einfach mit dem Registrierungseditor bearbeiten. Ändern Sie den Inhalt von Programmgruppen direkt im Programm-Manager mit Maus und Tastatur.


Einträge für Software-Gruppen im Programm-Manager

Der Groups-Schlüssel gibt die Gruppennummern für die definierten Programmgruppen an.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\Program Manager

\UNICODE Groups

Die folgenden Einträge sind die Standardeinträge. Alle Werte haben den Datentyp REG_SZ.

Group1=Hauptgruppe

Group2=Zubehör

Group3=Verwaltung

Group4=Spiele

Group5=Autostart


Restrictions-Einträge für Programm-Manager
Restrictions-Einträge für den Programm-Manager

Der Restrictions-Teilschlüssel definiert Beschränkungen der Aktivitäten im Programm-Manager. Über den Systemrichtlinien-Editor können Sie die Einschränkungen für die Benutzer festlegen. Diese Werteinträge gelten nur für den Programm-Manager. Auf den Windows Explorer wirken sie sich nicht aus.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER\

\Software

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\Program Manager

\Restrictions

EditLevel     REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 4

Standard: 0

Beschränkt Änderungsmöglichkeiten durch Benutzer im Programm-Manager. Sie können einen der folgenden Werte angeben.

0  = Der Benutzer kann alle Änderungen vornehmen. (Dies ist der Standardwert.)

1  = Der Benutzer kann keine Gruppen erstellen, löschen oder umbenennen. Wenn Sie diesen Wert angeben, stehen die Befehle Neu, Verschieben, Kopieren und Löschen im Menü Datei nicht zur Verfügung, wenn eine Gruppe ausgewählt ist.

2  = Alle Einschränkungen von EditLevel = 1. Darüber hinaus kann der Benutzer keine Programmsymbole erstellen oder löschen. Wenn Sie diesen Wert angeben, stehen die Befehle Neu, Verschieben, Kopieren und Löschen im Menü Datei überhaupt nicht zur Verfügung.

3  = Alle Einschränkungen von EditLevel = 2. Darüber hinaus kann der Benutzer keine Befehlszeilen für Programmsymbole ändern. Wenn Sie diesen Wert angeben, kann der Text im Feld Befehlszeile des Dialogfeldes Eigenschaften nicht geändert werden.

4  = Alle Einschränkungen von EditLevel = 3. Darüber hinaus kann der Benutzer keine Informationen zu Programmsymbolen ändern. Wenn Sie diesen Wert angeben, kann keiner der Bereiche im Dialogfeld Eigenschaften geändert werden. Der Benutzer kann das Dialogfeld ansehen, aber alle Bereiche sind abgeblendet.

NoClose     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Sperrt den Befehl Abmelden im Menü Datei, wenn dieser Wert gleich 1 ist. Der Benutzer kann den Programm-Manager weder über das Menü Datei oder das Systemmenü verlassen (der Befehl Abmelden ist abgeblendet) noch durch Drücken von ALT+F4.

NoFileMenu     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Entfernt das Menü Datei aus dem Programm-Manager, wenn dieser Wert gleich 1 ist. In diesem Fall steht keiner der Befehle aus diesem Menü zur Verfügung. Der Benutzer kann die Anwendungen in Gruppen starten, indem er sie auswählt und EINGABE drückt oder auf das entsprechende Symbol doppelklickt. Wenn Sie den Befehl Abmelden nicht gesperrt haben, kann der Benutzer aber Windows nach wie vor über das Systemmenü oder mit ALT+F4 verlassen.

NoRun     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Sperrt den Befehl Ausführen im Menü Datei, wenn dieser Eintrag den Wert 1 hat. Der Befehl Ausführen im Menü Datei ist abgeblendet, und der Benutzer kann keine Anwendungen aus dem Programm-Manager ausführen, die nicht als Symbol in eine Programmgruppe eingetragen sind.

NoSaveSettings     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Sperrt den Befehl Einstellungen beim Beenden speichern im Menü Optionen, wenn dieser Eintrag den Wert 1 hat. Der Befehl Einstellungen jetzt speichern im Menü Optionen ist abgeblendet, und alle vom Benutzer vorgenommenen Änderungen an der Anordnung von Fenstern und Symbolen werden nicht gespeichert, wenn Windows NT neu gestartet wird. Diese Einstellung setzt den Wert von SaveSettings im Program Manager-Teilschlüssel außer Kraft.

Restrictions     REG_DWORD

Wertebereich:	0 (aus) oder 1(ein)

Standard: 0 (aus)

Schaltet Beschränkungen ein (1) oder aus (0).

ShowCommonGroups     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0x1

Legt fest, ob allgemeine Programmgruppen angezeigt werden.


Einträge zu Programm-Manager-Einstellungen

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER\

\Software

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\Program Manager

\Settings

AutoArrange     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0x1

Wenn der Befehl Automatisch anordnen im Menü Optionen des Programm-Managers aktiviert ist, hat dieser Eintrag den Wert 1, und die Symbole in jeder Gruppe werden automatisch angeordnet, wenn der Programm-Manager ausgeführt wird.

CheckBinaryTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: 0 bis 4294967295 Millisekunden

Standard:  500

Mit diesem Teilschlüssel können Sie die Verzögerung der automatischen Dateiüberprüfung einstellen. Beim Aufruf des Dialogfensters Ausführen, Neues Programmobjekt oder Programmeigenschaften wird die Markierung des Kontrollkästchens Getrennter Speicherbereich automatisch entfernt oder wieder eingefügt –  je nachdem, welches ablaufbereite Programm gerade eingegeben wird. Die Verzögerung zwischen der letzten Zeicheneingabe und dem Start der automatischen Dateiüberprüfung ergibt diesen Wert. Wenn Sie beispielsweise in einer Netzwerkumgebung arbeiten und sich über den Datenverkehr im Netzwerk, der durch die automatische Überprüfung des Binärtyps verursacht wird, Gedanken machen, erhöhen Sie diesen Wert. Dadurch reduziert sich die Anzahl der Dateiüberprüfungen.

CheckBinaryType     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard:  1

Mit Hilfe dieses Teilschlüssels können Sie die Überprüfung des Binärtyps ausschalten. Beim Aufruf des Dialogfensters Ausführen, Neues Programmobjekt oder Programmeigenschaften wird die Markierung des Kontrollkästchens Getrennter Speicherbereich automatisch entfernt oder wieder eingefügt –  je nachdem, welches ablaufbereite Programm gerade eingegeben wird. Soll diese automatische Überprüfungsfunktion ausgeschaltet werden (und das Kontrollkästchen immer angekreuzt sein), setzen Sie diesen Wert auf 0. Das bietet sich beispielsweise an, wenn Sie häufig Programme von einem Diskettenlaufwerk aus ausführen oder über den Datenverkehr im Netzwerk, der durch die automatische Überprüfung des Binärtyps verursacht wird, besorgt sind.

display.drv     REG_SZ

Wertebereich: Dateiname

Standard: vga.drv

Definiert den verwendeten Bildschirmtreiber.

MinOnRun     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0x1

Wenn der Befehl Symbol nach Programmstart im Menü Optionen des Programm-Managers aktiviert ist, hat dieser Eintrag den Wert 1, und der Programm-Manager erscheint als Symbol, wenn eine andere Anwendung ausgeführt wird.

Order     REG_SZ

Standard:  5 4 2 1 3

SaveSettings     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0x1

Wenn der Befehl Einstellungen beim Beenden speichern im Menü Optionen des Programm-Managers aktiviert ist, hat dieser Eintrag den Wert 1, und der Programm-Manager speichert die aktuelle Konfiguration, wenn Sie Windows verlassen.

UNICODE Order     REG_SZ

Wertebereich: Reihenfolge

Standard:  (keiner)

Listet die Reihenfolge (Z-Reihenfolge) auf, in der die UNICODE-Gruppen und die gemeinsamen Gruppen im Programm-Manager erscheinen.

Window     REG_SZ

Standard: 68 63 636 421 1

Vier Zahlen, die die Pixel-Position des Fensters angeben, wenn der Programm-Manager geöffnet wird, gefolgt von einer 1, wenn das Fenster maximiert ist.


Recovery-Einträge für Benutzer

Haben Sie die Option System in der Systemsteuerung aufgerufen, wird das Dialogfenster Wiederherstellung eingeblendet. Hier können Sie die Einstellungen vornehmen, über die festgelegt wird, was im Falle eines Systemstillstands alles zu tun ist. In diesem Abschnitt werden die Werte für das Dialogfenster Wiederherstellung erläutert.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

\CurrentControlSet

\Control

\CrashControl

AutoReboot     REG_DWORD     0 oder 1

Wertebereich: 0 oder 1

Standard:  1 (ein) für Windows NT Server, 0 (aus) für Windows NT Workstation

Legt fest, ob das System nach einem Systemfehler oder -stillstand automatisch wieder hochgefahren werden soll.

CrashDumpEnabled     REG_DWORD     0 oder 1

Wertebereich: 0 oder 1

Standard:  1 (ein) für Windows NT Server, 0 (aus) für Windows NT Workstation

Legt fest, ob die Debugging-Daten in eine Protokolldatei geschrieben werden sollen.

DumpFile     REG_EXPAND_SZ

Wertebereich: Pfad und Datei

Standard:  SystemRoot\MEMORY.LOG

Legt die Datei fest, in die Debugging-Daten geschrieben werden sollen.

LogEvent     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard:  1 (ein) für Windows NT Server, 0 (aus) für Windows NT Workstation

Weist das System an, Systemereignisse in ein Systemprotokoll zu schreiben.

Overwrite     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard:  1 (ein) für Windows NT Server, 0 (aus) für Windows NT Workstation

Gibt an, ob eine bereits vorhandene Protokolldatei von einer neuen überschrieben werden soll.

SendAlert     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard:  1 (ein) für Windows NT Server, 0 (aus) für Windows NT Workstation

Steuert, ob eine Administrationswarnung ausgegeben werden soll.

Ist Overwrite ausgeschaltet, LogEvent dagegen eingeschaltet, zeigt das System einen Meldung an, die darauf hinweist, daß das Protokoll vollgeschrieben ist. Alle weiteren Protokollierversuche werden ignoriert.

Ist das nicht tragbar, legen Sie den Wert CrashOnAuditFail (REG_DWORD) im folgenden Registrierungspfad an:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

\CurrentControlSet

\Control

\Lsa

Setzen Sie CrashOnAuditFail auf 1. Wenn jetzt ein Protokollierversuch fehlschlägt, wird das System angehalten und nicht wieder neugestartet.


Windows-Einträge für Benutzer

Dieser Abschnitt beschreibt die Werte persönlicher Einstellungen für Objekte, die zuvor in der Datei WIN.INI für Windows 3.x gespeichert waren.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\Windows

Hinweis:  Es gibt auch einige Windows-Werteinträge, die sich in HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows befinden. Diese Werteinträge werden im folgenden aufgelistet.

Device     REG_SZ

Wertebereich: Name Ausgabegerät, Gerätetreiber, Schnittstelle

Standard:  Druckername,winspool,LPT1:

Definiert den Standarddrucker. Dem Gerät muß explizit eine Schnittstelle und ein Treiber zugeordnet werden. Gerätetreiber ist der Name (ohne Erweiterung) der Datei für den Gerätetreiber. Ändern Sie diesen Wert mit dem Druck-Manager.

Documents     REG_SZ

Wertebereich: Erweiterungen

Standard:  (leer)

Definiert Dateien, die von Windows NT als “Dokumente” angesehen werden sollen. Mit diesem Eintrag sollten Sie nur Erweiterungen von Dokumentdateien definieren, die nicht im Extensions-Teilschlüssel aufgeführt sind, weil die dort aufgeführten Erweiterungen automatisch als Dokumente gelten. Die in diesem Eintrag aufgeführten Erweiterungen werden keiner Anwendung zugeordnet. Trennen Sie die Dateinamenerweiterungen mit einem Leerzeichen, und geben Sie den normalerweise vor der Erweiterung stehenden Punkt nicht an.

DosPrint     REG_SZ

Wertebereich: Boolean

Standard:  No

Gibt an, ob beim Drucken MS-DOS-Interrupts verwendet werden sollen. Weist dieser Eintrag den Wert Yes auf, so werden MS-DOS-Interrupts verwendet. Ist der Eintrag No, so werden Druckausgaben direkt an die Schnittstelle geleitet, die dem Drucker zugeordnet wurde. Der Standardwert ist No. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie das Kontrollkästchen Direkt zum Anschluß drucken im Dialogfeld Druckerdetails des Druck-Managers deaktivieren.

ErrorMode     REG_DWORD

Wertebereich: 0, 1 oder 2

Standard: 0

Legt fest, auf welche Fehlerarten das System mit der Darstellung eines Pop-Up-Fensters reagiert. (Derartige Fenster sind systemmodal, d.h. müssen erst wieder geschlossen werden, bevor der Benutzer weiterarbeiten kann.)

Als Werte sind zulässig:

0	Alle Fehler werden in Pop-Up-Fenstern angezeigt.

1	Kommt der Fehler vom System, wird er nicht in einem Pop-Up-Fenster angezeigt. Anwendungsfehler werden nach wie vor in Pop-Up-Fenstern angezeigt

2	Weder Anwendungs- noch Systemprozeßfehler werden in Pop-Up-Fenstern angezeigt. Dieser Modus wurde für Computer konzipiert, die unbeaufsichtigt laufen.

Hinweis:  Dieser Wert wirkt sich nicht auf die Fehlerprotokollierung aus. Fehler, auf die nicht in einem Pop-Up-Fenster hingewiesen wird, werden nach wie vor gemäß der jeweils festgelegten Protokollebene in den System- und Anwendungsereignisprotokollen der Ereignisanzeige festgehalten

Load     REG_SZ

Wertebereich: Dateiname(n)

Standard:  (leer)

Gibt die Anwendungen an, die beim Starten von Windows NT als Symbole ausgeführt werden sollen. Dieser Eintrag besteht aus einer Liste von Dateinamen für Anwendungen oder Dokumente, die mit einer Anwendung verknüpft sind, wobei die Listenelemente durch ein Leerzeichen voneinander getrennt sind. Sie müssen den Pfad mit angeben, wenn sich die Datei nicht im Verzeichnis SystemRoot befindet. Sie können diesen Eintrag ändern, indem Sie die Anwendung der Gruppe Autostart im Programm-Manager hinzufügen und anschließend das Kontrollkästchen Als Symbol im Dialogfeld Eigenschaften aktivieren.

NetMessage     REG_SZ

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 1

Gibt an, ob eine Warnmeldung angezeigt werden soll, wenn das System in einem Netzwerk ausgeführt werden soll und das Netzwerk nicht funktioniert oder ein falsches Netzwerk installiert ist. Alle Windows-Einstellungen für das Netzwerk werden gesperrt, wenn das Netzwerk deaktiviert ist oder ein falsches Netzwerk geladen ist. Wenn Sie diesen Wert auf 0 setzen, erscheint keine Warnmeldung. Der Standardwert ist 1.

NoEntireNetwork     REG_DWORD

Pfad:	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Wenn dieser Wert auf 1 gesetzt ist, erscheinen keine Netzwerk-Symbole im Fenster der Netzwerkumgebung; die grafische Auswahl ist damit auf die Arbeitsgruppe bzw. Domäne des lokalen Systems beschränkt. Zugriffe auf Computer außerhalb dieser Arbeitsgruppe sind allerdings nach wie vor möglich - beispielsweise durch Eingabe des Computernamens im Dialogfeld Ausführen oder über den Wahlpunkt Netzlaufwerk verbinden im Kontextmenü des Explorers bzw. des Arbeitsplatzes. Siehe auch NoWorkgroupContents und NoNetHood.

Hinweis:  Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

NoInteractiveServices     REG_DWORD

Wertebereich:	0 (aus) oder 1 (ein)

Standard:  0

Wenn dieser Wert auf 1 gesetzt ist, verhindert das System die Interaktion zwischen dem Benutzer und Hintergrunddiensten, wobei dieser Eintrag die Einstellung für interaktive Dienste  in der Systemsteuerung außer Kraft setzt. Wenn der Wert auf 0 gesetzt ist oder der Eintrag überhaupt nicht in der Registrierung erscheint, lassen sich Dienste für die Interaktion mit Benutzern konfigurieren. Dieser Werteintrag verhindert nicht, daß ein Dienst Fehlermeldungen anzeigt.

Hinweis: Wenn Sie prüfen wollen, ob ein Dienst im interaktiven Modus läuft, doppelklicken Sie auf dem Symbol Dienste in der Systemsteuerung und doppelklicken dann auf dem Dienstnamen. Das Kontrollkästchen Interaktive Beziehung mit Desktop erlauben zeigt den aktuellen Status. Bitte beachten Sie, daß nicht jeder Dienst auf Interaktionen hin ausgelegt ist - das Ankreuzen dieses Kästchens muß also nicht in jedem Fall Folgen haben.

NoPopUpsOnBoot     REG_DWORD

Wertebereich: 0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 0

Legt fest, ob Pop-Up-Meldungen, die beim Systemstart angezeigt werden, unterdrückt werden. Dieser Parameter wurde für Computer konzipiert, an denen die Anmeldung unter Windows NT automatisch erfolgt. Ist dieser Parameter auf 1 gesetzt, werden in Pop-Up-Fenstern angezeigte Fehlermeldungen unterdrückt. Lautet der Wert hingegen 0, werden sie angezeigt. Dieser Werteintrag wird erst dann in der Registrierung angezeigt, wenn Sie ihn aufgenommen haben.

NoWorkgroupContents     REG_DWORD

Pfad:	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0

Wenn dieser Parameter auf 1 gesetzt ist, werden in der Netzwerkumgebung keine Symbole angezeigt, die Computer aus der lokalen Arbeitsgruppe oder Domäne darstellen. Siehe auch NoEntireNetwork und NoNetHood.

Hinweis:  Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

NullPort     REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Standard:  kein

Gibt den Namen an, der für eine Null-Schnittstelle verwendet wird. Dieser Name erscheint im Dialogfeld Drucker verbinden des Druck-Managers, wenn ein Gerät installiert (und damit der Gerätetreiber vorhanden), aber an keine Schnittstelle angeschlossen ist.

Programs     REG_SZ

Wertebereich: Erweiterungen

Standard:  com exe bat pif cmd

Definiert, welche Dateien von Windows NT als Anwendungen angesehen werden. Trennen Sie die Dateinamenerweiterungen mit einem Leerzeichen, und geben Sie keine Punkte vor den Dateinamenerweiterungen an.

Run     REG_SZ

Wertebereich: Dateiname(n)

Standard:  (kein)

Die angegebene Anwendung wird beim Starten von Windows NT ausgeführt. Der Wert enthält eine Liste von Anwendungs-Dateinamen oder von Dokumenten, die mit Anwendungen verknüpft sind, wobei die Listenelemente durch ein Leerzeichen voneinander getrennt sind. Sie müssen den Pfad mit angeben, wenn sich die Datei nicht im Verzeichnis SystemRoot befindet. Sie können diesen Eintrag ändern, indem Sie die Anwendung der Gruppe Autostart im Programm-Manager hinzufügen.

Hinweis:  Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.


Windows Help-Einträge

Dieser Schlüssel umfaßt Einstellungen, über die Größe und Plazierung der Fenster und Dialogfelder des Windows-Hilfsprogramms sowie die Farbe des Textes, nach dessen Anklicken ein Makro, ein Pop-Up-Fenster oder ein neues Teilfenster eingeblendet werden, festgelegt werden.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Windows Help

M_WindowPosition     REG_SZ
H_WindowPosition     REG_SZ

Wertebereich: Zahl,Zahl,Zahl,Zahl,Zahl

Standard: H_WindowPosition=[213,160,213,160,0]
            M_WindowPosition=[212,4,425,476,0]

Diese Einträge legen die Standardgröße und -Position des Hauptfensters der Hilfestellung sowie des Dialogfelds Verlauf  (sofern vorhanden) fest. Die ersten beiden Werte stehen für die X- und Y-Koordinate der linken oberen Ecke des Hauptfensters und der Dialogfelder, der vierte und fünfte Wert legt die Breite bzw. Höhe dieses Fensters in Pixeln fest. Der fünfte Wert ist 1, wenn das Hauptfenster der Hilfestellung maximiert wurde; 0 steht hier für die durch die vorangehenden vier Werte vorgegebene Position und Größe. Der fünfte Wert hat keinen Einfluß auf die Größe von Dialogfeldern (die sich per se nicht maximieren lassen).

Wenn Sie diesen Eintrag verändern wollen, verschieben Sie einfach das Hauptfenster der Hilfestellung bzw. ändern seine größe.

Maximized     REG_SZ

Standard: 0

Xl     REG_SZ

Standard: 166

Xr     REG_SZ

Standard: 474

Yd     REG_SZ

Standard: 444

Yu     REG_SZ

Standard: 120

IFJumpColor     REG_SZ

Wertebereich: Rotwert Grünwert Blauwert

Legt die Farbe fest, in der Sprünge und Querverweise in der Hilfestellung erscheinen, wenn diese Sprünge mit einem Wechsel der .HLP-Datei verbunden sind.

IFPopupColor      REG_SZ

Wertebereich: Rotwert Grünwert Blauwert

Legt die Farbe fest, in der Texte in der Hilfestellung erscheinen, die mit einem Pop-Up-Fenster (beispielsweise für Begriffserklärungen) aus einer anderen .HLP-Datei verbunden sind.

JumpColor      REG_SZ

Wertebereich: Rotwert Grünwert Blauwert

Legt die Farbe fest, in der Sprünge und Querverweise in der Hilfestellung erscheinen, wenn diese Sprünge zu anderen Themen innerhalb derselben.HLP-Datei führen.

MacroColor    REG_SZ

Wertebereich: Rotwert Grünwert Blauwert

Gibt die Farbe des Textes vor, bei dessen Auswahl ein Hilfemakro ausgeführt wird.

PopupColor     REG_SZ

Wertebereich: Rotwert Grünwert Blauwert

Legt die Farbe fest, in der Texte in der Hilfestellung erscheinen, die mit einem Pop-Up-Fenster (beispielsweise für Begriffserklärungen) aus der aktuellen .HLP-Datei verbunden sind.


Debugger-Einträge für den Fenster-Manager

Dieser Teilschlüssel enthält Werteinträge zur Konfiguration von Anzeige und Druckoperationen beim Einsatz der Debug-Version von Windows NT. Diese Einträge werden vom Fenster-Manager der Verkaufsversion von Windows NT nicht ausgewertet. Fehlermeldungen sind normalerweise ein Anzeichen für schwerwiegende Probleme im Code des Fenster-Managers selbst, Warnungen stehen dagegen meist für Fehler einer Anwendung bei der Interaktion mit dem Fenster-Manager.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\Windows

fPrintError     REG_SZ

Wertebereich: Boolean: 0 (false) or 1 (true)

Standard:  1 (true)

Legt fest, ob Fehlermeldungen, die beim Debugging erzeugt werden, ausgedruckt werden. Fehlermeldungen weisen im allgemeinen auf ernstzunehmende Probleme im Code des Fenster-Managers hin.

0	Nicht drucken.

1	Drucken.

fPrintFileLine     REG_SZ

Wertebereich: Boolean: 0 (false) or 1 (true)

Standard:  0 (false)

Legt fest, ob der Name der Datei, die während des Debuggings eine Fehlermeldung erzeugt hat, zusammen mit der Quelltext-Zeilennummer ausgedruckt wird.

0	Nicht drucken.

1	Drucken.

fPrintVerbose     REG_SZ

Wertebereich: Boolean: 0 (false) or 1 (true)

Standard:  0 (false)

Legt die Detailtiefe gedruckter Ausgaben von Fehlermeldungen fest. Der Wert 1 ist in erster Linie für die interne Entwicklung bei Microsoft vorgesehen.

0	Debugging- Standarddaten werden angezeigt.

1	Alle Daten werden angezeigt.

fPrintWarning     REG_SZ

Wertebereich: Boolean: 0 (false) or 1 (true)

Standard:  1 (true)

Legt fest, ob Warnmeldungen, die während des Debugging erzeugt werden, ausgedruckt werden. Warnmeldungen weisen gewöhnlich auf Fehler bei der Interaktion zwischen Anwendung und dem Fenster-Manager hin.

0	Nicht drucken.

1	Drucken.

fPromptOnError     REG_SZ

Wertebereich: Boolean: 0 (false) or 1 (true)

Standard:  1 (true)

Legt fest, ob der Benutzer vom Debugger zur Bestätigung aufgefordert wird, wenn sich dabei Fehlermeldungen ergeben.

0	Do not prompt.

1	Prompt.

fPromptOnVerbose     REG_SZ

Wertebereich: Boolean: 0 (false) or 1 (true)

Standard:  0 (false)

Legt die Detailtiefe von Bestätigungsaufforderungen als Reaktion auf Warnungen und Fehler fest. Der Wert 1 ist in erster Linie für die interne Entwicklung bei Microsoft vorgesehen.

0	Standarddaten werden angezeigt.

1	Alle Daten werden angezeigt.

fPromptOnWarning     REG_SZ

Wertebereich: Boolean: 0 (false) or 1 (true)

Standard:  0 (false)

Legt fest, ob ein Benutzer vom Debugging-Programm benachrichtigt wird, wenn während des Debugging Warnmeldungen erzeugt werden. Warnmeldungen weisen gewöhnlich auf Fehler bei der Interaktion zwischen Anwendung und dem Fenster-Manager hin.

0	keine Benachrichtigung

1	Benachrichtigung


Winlogon-Benutzereinträge

Im Winlogon-Teilschlüssel von HKEY_CURRENT_USER werden die Benutzereinstellungen für die Anmeldung gespeichert.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

Winlogon

Hinweis: Dieser Teilschlüssel wird oft mit dem Winlogon-Teilschlüssel von HKEY_LOCAL_MACHINE verwechselt. Die Einträge unter letzterem Teilschlüssel, die für alle Benutzer gelten, werden unter Winlogon-Registrierungseinträge erläutert.

ParseAutoexec     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard:  1

Ist hier der Wert 1 gesetzt, wird die Datei AUTOEXEC.BAT automatisch auf ihre Syntax hin überprüft, sobald Sie sich bei Windows NT anmelden. Ist der Wert 0 gesetzt, findet keine Syntaxanalyse der Datei AUTOEXEC.BAT statt. Das hat keine Auswirkung auf die automatische Syntaxanalyse der Datei AUTOEXEC.NT oder CONFIG.NT.

Hinweis:  Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

RunLogonScriptSync	REG_DWORD

Wertebereich: 	0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 0

Legt fest, ob Anmeldeskripts gegenüber dem Programm-Manager bzw. Explorer synchron (Wert: 1) oder asynchron (Wert: 1) ausgeführt werden. Bei synchroner Ausführung wird der Desktop erst dann geladen, nachdem das Anmeldeskript beendet ist.

Hinweis: Dieser Werteinträg erscheint auch in HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon. Der Wert unter HKEY_LOCAL_MACHINE gilt für alle Benutzer, der Wert unter HKEY_CURRENT_USER hingegen nur für den aktuellen Benutzer. Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.


 Registrierungseinträge für Schriftarten

Dieser Abschnitt beschreibt Einträge in Teilschlüsseln für Schriftart-Einstellungen, die allen Benutzern auf einem Computer zur Verfügung stehen.

Font Drivers-Einträge

FontCache-Einträge

FontDPI-Einträge

Fonts-Einträge

GRE_Initialize-Einträge

FontSubstitutes-Einträge

TrueType-Einträge für Benutzer


Font Drivers-Einträge

Der Font Drivers-Teilschlüssel kann Verweise auf externe Schriftarten-Treiber enthalten.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\Font Drivers

Sie brauchen diesen Eintrag normalerweise nicht direkt zu ändern. Der Schriftart-Anbieter stellt in der Regel ein Installationsprogramm zum Hinzufügen und Entfernen von Treibern zur Verfügung.

Treiberbeschreibung     REG_SZ

Wertebereich: Dateiname oder Pfadname des Treibers

Enthält externe Schriftarten-Treiber, die auf dem System installiert sind. Windows NT trägt keine externen Schriftarten-Treiber ein. Die Bitmap-, Vektor- und TrueType-Treiber sind integriert und erscheinen nicht in dieser Liste.


FontCache-Einträge

Der FontCache-Teilschlüssel enthält Einträge, die Parameter zum Puffern von Schriftarten definieren:

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\FontCache

Die Werteinträge im FontCache-Teilschlüssel haben einen großen Einfluß auf den vom System benötigten Speicher. Sie sollten diese Werte trotzdem nicht ändern, solange Sie nicht die Leistung für eine internationale Windows NT-Version optimieren wollen oder Windows NT in einer Druckerei einsetzen, in der große Zeichensätze verarbeitet werden müssen.

MaxSize     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Kilobytes

Standard:  0x80

Gibt an, wieviel Adreßraum maximal pro Schriftartpuffer reserviert wird.

MinIncrSize     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Kilobytes

Standard:  0x4

Gibt an, wieviel Speicher mindestens zugesichert wird, wenn ein Schriftartpuffer vergrößert wird.

MinInitSize     REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Kilobytes

Standard:  0x4

Gibt an, wieviel Speicher mindestens zugesichert wird, wenn ein Schriftartpuffer neu angelegt wird.


Fonts-Einträge

Der Fonts-Teilschlüssel enthält Einträge zur Beschreibung der Schriftarten, mit denen Anwendungen für Windows NT oder 16-Bit Windows 3.x Informationen anzeigen:

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE	\SOFTWARE

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\Fonts

Einträge im Fonts-Schlüssel haben das folgende Format:

Schriftart REG_SZ

Wertebereich: Dateiname der Schriftart

Die Werteinträge definieren die installierten Schriftarten und die zugehörigen Dateinamen. Die Standard-Werteinträge sind:

Arial (TrueType)=ARIAL.FOT

Arial Bold (TrueType)=ARIALBD.FOT

Arial Bold Italic (TrueType)=ARIALBI.FOT

Arial Italic (TrueType)=ARIALI.FOT

Courier 10,12,15 (VGA res)=COURE.FON

Courier New (TrueType)=COUR.FOT

Courier New Bold (TrueType)=COURBD.FOT

Courier New Bold Italic (TrueType)=COURBI.FOT

Courier New Italic (TrueType)=COURI.FOT

Modern (Plotter)=MODERN.FON

MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24 (VGA res)=SSERIFE.FON

MS Serif 8,10,12,14,18,24 (VGA res)=SERIFE.FON

Roman (Plotter)=ROMAN.FON

Script (Plotter)=SCRIPT.FON

Small Fonts (VGA res)=SMALLE.FON

Symbol (TrueType)=SYMBOL.FOT

Symbol 8,10,12,14,18,24 (VGA res)=SYMBOLE.FON

Times New Roman (TrueType)=TIMES.FOT

Times New Roman Bold (TrueType)=TIMESBD.FOT

Times New Roman Bold Italic (TrueType)=TIMESBI.FOT

Times New Roman Italic (TrueType)=TIMESI.FOT

WingDings (TrueType)=WINGDING.FOT


GRE_Initialize-Einträge

Der folgende Registrierungspfad enthält Einträge zur Beschreibung der Schriftarten für zeichenorientierte Programme.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\GRE_Initialize

Die Einträge FONTS.FON und FIXEDFON.FON wirken sich nicht auf die Konsole aus, sondern auf Menüs und Dialogfelder und auf einige Anwendungen, zum Beispiel den Editor.

Vorsicht: Änderungen an diesen Einträgen können dazu führen, daß Menüs und Dialogfelder nicht richtig angezeigt werden. Das Ändern dieser Standardschriftarten führt (im Gegensatz zu Änderungen bei Versionen von 16-Bit Windows 3.x) zu schlechten Ergebnissen, weil die unter Windows NT festgelegte Schriftart direkt an den Treiber gebunden ist.

FONTS.FON      REG_SZ

Wertebereich: Dateiname

Gibt den Dateinamen der Standard-Systemschriftart an.

FIXEDFON.FON      REG_SZ

Wertebereich: Dateiname

Gibt den Dateinamen der Standard-Systemschriftart mit fester Buchstabenbreite an.

OEMFONT.FON      REG_SZ

Wertebereich: Dateiname

Gibt den Dateinamen der Standard-OEM-Schriftart (oder Konsolenschriftart) an.


FontSubstitutes-Einträge

Die Einträge im FontSubstitutes-Teilschlüssel definieren Namen von Ersatz-Schriftbildern für Schriftarten.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\FontSubstitutes

Sie brauchen diese Einträge normalerweise nicht zu ändern. Dieser Teilschlüssel wird in der Regel von Anwendungen verwendet, die Namen von Schriftarten ersetzen müssen.

Alternativer Name     REG_SZ

Wertebereich: Tatsächlicher Name

Standard: Helv=MS Sans Serif; Helvetica=Arial; Times=Times New Roman; Tms Rmn=MS Serif

Gibt den alternativen Namen für das Schriftbild an. Der folgende Eintrag gibt zum Beispiel Helv als alternativen Schriftbildnamen an, der anstelle der Schriftart MS Sans Serif verwendet werden kann:

Helv=MS Sans Serif


TrueType-Einträge für Benutzer

Die Einträge im TrueType-Teilschlüssel beschreiben Einstellungen, die sich auf den Einsatz und die Anzeige von TrueType-Schriftarten in Anwendungen unter Windows auswirken.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\TrueType

Der TrueType-Teilschlüssel kann die folgenden Einträge enthalten:

TTEnable     REG_SZ

Wertebereich: Boolean

Standard: 1

Legt fest, ob TrueType-Schriftarten zur Verfügung stehen. Wenn Sie diesen Wert auf 1 festlegen, stehen TrueType-Schriftarten in Anwendungen unter Windows zur Verfügung. Der Wert 0 sperrt TrueType-Schriftarten für Anwendungen.

TTonly     REG_SZ

Wertebereich: Boolean

Standard: 0

Gibt an, ob ausschließlich TrueType-Schriftarten in Anwendungen unter Windows zur Verfügung stehen sollen. Wenn Sie diesen Wert auf 1 festlegen, stehen ausschließlich TrueType-Schriftarten zur Verfügung. Hat der Eintrag den Wert 0, so stehen alle auf dem System installierten Schriftarten zur Verfügung. Sie können diesen Eintrag mit dem Symbol Schriftarten in der Systemsteuerung ändern.


Registrierungseinträge für Drucken
Registrierungseinträge für das Drucken

Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen für jeglichen Drucker ausschließlich über den Druck-Manager. Es gibt Druckparameter, die nur über die Registrierung festgelegt werden können.

Die Registrierung enthält Druckerinformationen an den folgenden Stellen:

Die Benutzereinstellungen für den aktuellen Standarddrucker werden unter dem folgenden Schlüssel gespeichert:

HKEY_CURRENT_USER\Printers

Die hardwarespezifischen Informationen über Treiber und Druckprozessoren werden unter dem folgenden Schlüssel gespeichert, wobei Hardware für den Teilschlüssel einer bestimmten Windows NT-Plattform steht, zum Beispiel für Windows NT x86 oder Windows NT R4000:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

\CurrentControlSet

\Control\Print

Druckeinträge für Benutzer

Control\Print-Einträge für den Computer

Print Environments-Einträge

Print Monitors-Einträge

Printers-Einträge

Print Providers-Einträge


Druckeinträge für Benutzer

Der folgende Registrierungspfad enthält eine Beschreibung des Standarddruckers, wie dieser vom aktuellen Benutzer ausgewählt wurde:

HKEY_CURRENT_USER

\Printers

Der folgende Registrierungspfad enthält die Benutzereinstellungen für den Druck-Manager:

HKEY_CURRENT_USER

\Software

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\Print Manager

Die folgenden Standardeinträge werden angezeigt:

Network     REG_DWORD

Standard: 0x1

Print Manager     REG_BINARY

Standard:

Save Settings     REG_DWORD

Standard: 0x1


Control\Print-Einträge für den Computer

Die wichtigsten Informationen zu Druckern enthält der folgende Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

\CurrentControlSet

\Control

\Print

Dieser Pfad umfaßt zusätzliche Teilschlüssel, die die DLLs, Treiber und weitere erforderliche Daten zur Unterstützung der installierten Drucker definieren. Zu diesen Teilschlüsseln können Environments, Forms, Monitors, Printers und Providers gehören. Ein OEM-Druckanbieter fügt in diesem Registrierungspfad unter Umständen weitere Teilschlüssel ein

BeepEnabled     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard:  0 (aus)

Wenn nicht lokale Druckaufträge auf einem Drucker-Server einen Fehler auslösen, können Sie festlegen, daß bei jedem Neuversuch ein Piepton ausgegeben wird (und zwar alle 10 Sekunden).

Hinweis:  Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

DisableServerThread     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0 (false)

Setzen Sie diesen Wert auf 1 (wahr), wenn der für den Computersuchdienst zuständige Thread auf dem aktiven Computer ausgeschaltet werden soll. Über diesen Thread werden andere Drucker-Server davon in Kenntnis gesetzt, daß dieser Drucker vorhanden ist.

Hinweis:  Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

FastPrintSlowDownThreshold     REG_DWORD

Wertebereich: Millisekunden

Standard:  FastPrintWaitTimeout getrennt durch FastPrintThrottleTimeout

FastPrintThrottleTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: Millisekunden

Standard:  2000 (2 Sekunden)

Ist JobPrintsWhilstSpooling eingeschaltet, legen einige Drucker eine Pause ein, wenn über einen bestimmten Zeitraum (bei einem Postscript-Drucker sind das gewöhnlich 15 Sekunden) keine Daten eingehen. Um dem entgegenzuwirken, drosselt der Spooler den Datenverkehr zum Drucker, wenn der mit FastPrintSlowDownThreshold festgelegte Schwellenwert erreicht ist. An diesem Punkt läßt FastPrintThrottleTimeout 1 Byte pro festgelegtem Zeitraum zum Drucker durch, bis der durch FastPrintSlowDownThreshold definierte Schwellenwert überschritten ist.

FastPrintWaitTimeout     REG_DWORD

Wertebereich: Millisekunden

Standard: 24000 (4 Minuten)

Wird JobPrintsWhilstSpooling ausgeschaltet, muß der für den Anschluß zuständige Thread synchron mit der Spool-Anwendung laufen. Dieser Wert legt fest, wie lange der Anschluß-Thread wartet, bevor er aufgibt, den aktuellen Druckauftrag anhält und zum nächsten Druckauftrag übergeht.

NetPrinterDecayPeriod     REG_DWORD

Wertebereich: Millisekunden

Standard:  3600000 (1 Stunde)

Gibt an, wie lange ein Netzwerkdrucker gepuffert wird. Mit Hilfe des Cache wird bei Aufruf des Dialogs Durchsuchen die Druckerliste dargestellt.

PortThreadPriority     REG_DWORD

Wertebereich: Priorität

Standard:  THREAD_PRIORITY_NORMAL

Ermöglicht das Festlegen der Priorität der Anschluß-Threads. Dabei handelt es sich um die Threads, die die auszugebenden Daten an die Drucker leiten.

Als Werte sind zulässig:

THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL

THREAD_PRIORITY_ NORMAL

THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL.

PriorityClass     REG_DWORD

Dieser Parameter wird von Windows NT 4.0 nicht unterstützt. Er wurde durch den Parameter SpoolerPriority (weiter hinten) ersetzt. Sie müssen diesen Werteintrag nicht aus der Registrierung löschen, da er vom System ignoriert wird.

SchedulerThreadPriority     REG_DWORD

Wertebereich: 0, 1 oder 0xFFFFFFFF

Standard:  0

Ermöglicht das Festlegen der Priorität des Zeitplan-Threads, mit dessen Hilfe die Druckaufträge auf die Anschlüsse verteilt werden. Die Priorität eines Threads bestimmt die Reihenfolge, in der die Prozessorzeit vergeben wird.

Als Werte sind zulässig:

0	(Normal)
1	(Above normal)
0xFFFFFFFF	(Below normal)
Hinweis:  Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

SpoolerPriority     REG_DWORD

Wertebereich: Priorität

Standard:  NORMAL_PRIORITY_CLASS

Legt die Priorität für den Druck-Spooler fest. Gemäß Standardeinstellung wird dieser Werteintrag in der Registrierung nicht angezeigt, und der Druck-Spooler wird auf NORMAL_PRIORITY_CLASS gesetzt. (Dieser Werteintrag ersetzt den Parameter PriorityClass aus den vorherigen Versionen von Windows NT.)

Als Werte sind zulässig:

IDLE_PRIORITY_CLASS

NORMAL_PRIORITY_CLASS

HIGH_PRIORITY_CLASS

Alle übrigen Werte werden ignoriert.


Print Environments-Einträge

Der folgende Registrierungspfad umfaßt diese Teilschlüssel, von denen jeder einen Werteeintrag enthalten kann, der das Verzeichnis mit den richtigen Treibern definiert.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

\CurrentControlSet

\Control

\Print

\Environments

\Windows NT Umgebungsbeschreibung

\Drivers

\Druckertreibername

\Print Processors

Umgebungsbeschreibung steht hier für einen der folgenden Namen:

Windows 4.0

Windows NT Alpha_AXP

Windows NT PowerPC

Windows NT R4000

Windows NT x86

Ein Druckertreibername-Teilschlüssel unter dem zugehörigen Drivers-Teilschlüssel kann die folgenden Werteinträge enthalten:

Configuration File      REG_SZ

Wertebereich:	Dateiname

Standard:   Dateiname der installierten DLL

Gibt den Namen der Konfigurations-DLL für die gewählte Druckumgebung vor.

Data File     REG_SZ

Wertebereich:	Dateiname

Standard:   Installierte .PPD-Datei

Legt den Namen der Druckerbeschreibungsdatei für die gewählte Druckumgebung fest.

Driver     REG_SZ

Wertebereich:	Dateiname

Standard:   Dateiname der installierten DLL

Gibt den Namen der Treiber-DLL für die gewählte Druckumgebung an.

Version     REG_DWORD

Wertebereich:   Version

Gibt die Version des installierten Drucktreibers an.

Ein Print Processors-Teilschlüssel (und die nachfolgenden Teilschlüssel unter demselben Registrierungspfad) enthält einen Eintrag des folgenden Typs:

Driver     REG_SZ

Standard:   winprint.dll


Print Monitors-Einträge

Über den Eintrag im folgenden Pfad wird der DLL-Dateiname für den entsprechenden Druckmonitor festgelegt.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

\CurrentControlSet

\Control

\Print

\Monitors

\Anbieter-Netzwerkport

Driver     REG_SZ

Wertebereich: DLL-Dateiname

Der Options-Teilschlüssel für den Anbieter-Netzwerkport Port enthält die folgenden Einträge, die sämtlich den Typ REG_DWORD haben:

Adapter=0

ConnectionType=0x1

DlcBufferSize=0x27100

DlcT1Timer=0x5

DlcT2Timer=0x2

DlcTiTimer=0x3

EventLogging=0x7

LinkStationsUsed=0x40

StatusUpdateInterval=0x3c

Über den Einträg im folgenden Pfad wird der DLL-Dateiname für den richtigen Druckmonitor festgelegt:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

\CurrentControlSet

\Control

\Print

\Monitors

\LPR Port

\Ports

\<portname>

PrintSwitch     REG_SZ

Wertebereich:  Steuerzeichen-String

Standard:  l (nicht in der Registrierung)

Gibt das Format-Steuerzeichen an, das der LPR-Druckmonitor über die Steuerdatei an den Druckserver senden soll. Wenn dieser Eintrag nicht existiert, verwendet das System den Kleinbuchstaben "l". Wenn Sie diesen Eintrag manuell anlegen und die Systemvorgabe damit außer Kraft setzen, beachten Sie bitte, daß grundsätzlich nur das erste Zeichen der von Ihnen angegebenen Zeichenfolge verwendet wird. (Bei einigen Konfiguration bzw. Druckservern ist beispielsweise die Formatsteuerung "f" anstelle von "l" notwendig.)


Printers-Einträge

Jeder installierte Drucker hat einen Teilschlüssel im folgenden Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

\CurrentControlSet

\Control

\Print

\Printers

\Druckername

Unter so einem Teilschlüssel können die folgenden Einträge stehen:

Attributes : REG_DWORD: 0x1

Datatype : REG_SZ: RAW

Default DevMode : REG_BINARY:

Description : REG_SZ: Treiberbeschreibung an Schnittstelle

Location : REG_SZ  :

Name : REG_SZ : benutzerdefiniert

Parameters : REG_SZ :

Port : REG_SZ : Schnittstelle

Print Processor : REG_SZ: WinPrint

Printer Driver : REG_SZ : Name des im Setup ausgewählten Treibers

Priority : REG_DWORD: 0x1

Security : REG_BINARY :

Separator File : REG_SZ :

Share Name : REG_SZ :

StartTime : REG_DWORD : 0

Status : REG_DWORD: 0

UntilTime : REG_DWORD: 0


Print Providers -Einträge

Jeder Druckanbieter verfügt über einen Teilschlüssel im folgenden Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

\CurrentControlSet

\Control

\Print

\Providers

\Druckdienstname

Der Standardteilschlüssel für ein Netzwerk mit Windows NT lautet LanMan Print Services. So ein Teilschlüssel enthält den folgenden Eintrag:

Name     REG_SZ

Wertebereich: DLL-Dateiname

Standard:   win32spl.dll

Wenn Sie die Ausgabe von Rückmeldungen bei Druckoperationen über das Netzwerk steuern wollen, erweitern Sie die Registrierung um den Eintrag NetPopup im folgenden Teilschlüssel:

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

\CurrentControlSet
\Control

\Print

\Providers

NetPopup     REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard:  1

Legt fest, ob beim Abschluß entfernter Druckaufträge eine Pop-Up-Meldung eingeblendet wird (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0).

Über die folgenden Werte werden die Druck- und Verweisfunktionen von Windows NT gesteuert, so daß die Treiber nur von einem berechtigten Druck-Server aus geladen werden können und nicht von dem Server aus, mit dem der Benutzer in Verbindung steht.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

\CurrentControlSet

\Control

\Print

\Providers

\LanMan Print Services

LoadTrustedDrivers     REG_DWORD

Wertebereich:  0 oder 1

Standard:  0

Ist dieser Wert auf 1 (ein) gesetzt, werden die Treiber nicht vom Remote-Druckerserver aus installiert, sondern werden nur über den in TrustedDriverPath festgelegten Pfad geladen.

TrustedDriverPath     REG_DWORD

Wertebereich:  Zeichenfolge

Standard:  (keine)

Gibt den Pfad an, über den Sie Druckertreiber installieren können. Der Pfad bezieht sich auf den berechtigten Drucker-Server. Bitte beachten Sie, daß Sie –  auch wenn Sie an einen bestimmten Server angeschlossen sind –  von diesem Server aus keine Druckertreiber laden können. Sie können lediglich die Treibereinstellungen vornehmen. Die Treiber werden nur vom Schlüssel TrustedDriverPath kopiert.


Registrierungseinträge für Teilsysteme

In diesem Abschnitt werden die Software-Registrierungseinträge erläutert, die sich auf die Teilsysteme von Windows NT beziehen.

Microsoft OS/2 Version 1.x Software-Registrierungseinträge

Windows Software-Registrierungseinträge

WOW Software-Registrierungseinträge

Windows NT Software-Registrierungseinträge

Winlogon-Registrierungseinträge


Microsoft OS/2 Version 1.x Software-Registrierungseinträge

Die grundlegenden Software-Informationen für das Teilsystem Microsoft OS/2, Version 1.x, befinden sich im folgenden Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

\Microsoft

\OS/2 Subsystem for NT

Der OS/2 Subsystem-Schlüssel enthält mehrere Teilschlüssel, aber zu Beginn enthält nur der \config.sys-Teilschlüssel einen Eintrag. Dieser Teilschlüssel enthält die OS/2 CONFIG.SYS-Informationen, die nach dem Ausführen einer OS/2-Anwendung auf dem System gespeichert werden.

Existiert keine OS/2 CONFIG.SYS-Datei, so enthält dieser Teilschlüssel den folgenden Eintrag:

PROTSHELL=C:

\os2

\pmshell.exe c:

\os2

\os2.ini c:

\os2

\os2sys.ini

SystemRoot

\system32

\cmd.exe

SET COMSPEC=SystemRoot

\system32

\cmd.exe

Der Os2-Teilschlüssel unter CurrentControlSet\Control\Session\Manager\SubSystems definiert den Pfad für die ausführbare Datei, die zum Starten des OS/2-Teilsystems verwendet wird. Der Wert von Os2LibPath unter dem Session Manager\Environment-Teilschlüssel definiert den Pfad für die OS/2-Bibliothek mit dem zugehörigen Verzeichnis. Diese Einträge werden in den CurrentControlSet\Control-Teilschlüsseln erläutert.

Sie können das OS/2-Teilsystem sperren, indem Sie den Wert von GlobalFlag im folgenden Teilschlüssel auf 20100000 festlegen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet

\Control\Session Manager


Windows Software-Registrierungseinträge

Der Windows-Teilschlüssel definiert einige Werte für Anwendungen, die zur Ausführung unter 16-Bit Windows 3.x bestimmt sind.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\Windows

AppInit_DLLs    REG_SZ

Alle hier angegebenen DLLs (eine oder mehrere) stehen allen Anwendungen unter Windows zur Verfügung. Nach dem Festlegen dieses Wertes in einer Sitzung laden beim erneuten Systemstart alle Anwendungen unter Windows, die in dieser Sitzung ausgeführt werden, die angegebenen DLLs. Ein Anwendungsentwickler kann diesen Eintrag zum Beispiel verwenden, um allen Anwendungen unter Windows den Microsoft Call/Attributive Profiler hinzuzufügen. Er braucht nur CAPSETUP.EXE aufzurufen, wodurch AppInit_DLLs festgelegt wird, damit der Benutzer keinen Wert mit dem Registrierungseditor eintragen muß.

DeviceNotSelectedTimeout    REG_SZ

Wertebereich:  Sekunden

Standard:  15

Gibt an, wie lange das System darauf wartet, daß ein Gerät eingeschaltet wird. Wenn das Gerät nicht innerhalb dieser Zeitspanne eingeschaltet wird, gibt das System keine Daten mehr auf das Gerät aus. Bei einigen Geräten zeigt das System unmittelbar eine Fehlermeldung an, wenn das Gerät noch nicht eingeschaltet ist. Dieser Eintrag definiert lediglich den Standardwert des Systems. Ändern Sie den Wert für einen bestimmten Drucker mit dem Druck-Manager.

Spooler    REG_SZ

Wertebereich:  Boolean

Standard:  Yes

Gibt an, ob Ausgaben auf den Drucker über den Druck-Manager erfolgen. Durch den Wert No (0) wird der Druck-Manager ausgeschaltet.

swapdisk    REG_SZ

Wertebereich:  Laufwerk:Verzeichnis

Standard: Das Verzeichnis, das mit der Umgebungsvariablen TEMP angegeben ist. Gibt es keine TEMP-Variable, so wird standardmäßig das Stammverzeichnis auf der ersten Festplatte (normalerweise C:) verwendet.

Enthält den Namen des Laufwerks und Verzeichnisses, das 16-Bit Windows 3.x im Standardmodus zum Auslagern von Anwendungen verwendet, die nicht auf Windows basieren.

TransmissionRetryTimeout    REG_SZ

Wertebereich:  Sekunden

Standard:  45

Gibt an, wie lange das System standardmäßig bis zum nächsten Übertragungsversuch wartet. Wenn in diesem Zeitraum keine erfolgreiche Übertragung stattfindet, zeigt der Druck-Manager eine Meldung mit der Mitteilung an, daß der Drucker keine Zeichen erhält. Diese Einstellung dient lediglich als Standardwert des Systems. Sie können den Wert für einen bestimmten Drucker mit dem Druck-Manager ändern.


WOW Software-Registrierungseinträge

Im folgenden werden die Software-Registrierungswerte für das WOW-Teilsystem vorgestellt.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\WOW

Die WOW-Teilschlüssel haben dieselben Namen wie die Überschriften in der Datei SYSTEM.INI, und die Werte entsprechen den Elementen, die sich auch in der Datei SYSTEM.INI von 16-Bit Windows 3.x befinden würden. Alle Werte haben den Datentyp REG_SZ.

Die hier angegebenen Informationen dienen ausschließlich zur Fehlersuche und -behebung. Im folgenden sind die WOW-Teilschlüssel und deren Standardwerte aufgeführt.

Boot

Enthält Treiber und Windows 3.x-Module mit den folgenden Einträgen und Standardwerten als Entsprechung der Windows 3.x-Treiber in Windows NT:

comm.drv = comm.drv

display.drv = vga.drv

drivers = mmsystem.dll

fixedfon = vgafix.fon

keyboard.drv = keyboard.drv

language.dll = (leer)

mouse.drv = mouse.drv

network.drv = lanman.drv

oemfonts.fon = vgaoem.fon

shell = progman.exe

sound.drv = sound.drv

system.drv = system.drv

boot.description

Von einigen 16-Bit Windows-gestützten Anwendungen mit diesen Einträgen und Standardwerten verwendet:

display.drv = VGA

keyboard.typ = Erweiterte 101- oder 102-Tasten US- und Nicht-US-Tastatur

language.dll = English (American)

network.drv = LAN Support

system.drv = MS-DOS oder PC-DOS System

Compatibility

Überträgt 16-Bit-APIs von Windows und 16-Bit-Meldungen auf 32 Bit.

MAILSPL = 0x40000000  (für MS Mail)

SHOPPER = 0x20000000  (für Clip-Art Windows Shopper)

SHADOW = 0x10000000  (für BeyondMail-Installation)

WINPROJ = 0x80000000  (für Microsoft Project)

ESCAPES = 0x1000000 (für Micrographix Escapes)

HIRES = 0x00100000 (für HIRES-Grafikkarten)

Keyboard

Enthält Informationen über die Tastatur für einige 16-Bit Anwendungen, die diese Informationen benötigen, mit den folgenden Einträgen und Standardwerten:

keyboard.dll = (leer)

subtype = (leer)

type = 4

NonWindowsApp

Enthält Informationen für Anwendungen, die nicht unter Windows laufen. Dieser Wert wird automatisch von Windows NT verwaltet. Wenn Sie keine Werte manuell in SYSTEM.INI unter Windows 3.x eingetragen haben, ist dieser Teilschlüssel leer.

Standard

Enthält Einträge zum Ausführen von Windows 3.x im Standardmodus, die von eineigen 16-Bit Windows-gestützten Anwendungen verwendet werden. Wenn Sie keine Werte manuell in SYSTEM.INI unter Windows 3.x eingetragen haben, ist dieser Teilschlüssel leer.

Der Abschnitt [386Enh] wird aus der Datei SYSTEM.INI gelesen. Es gibt kein Äquivalent in der Registrierung.


Windows NT Software-Registrierungseinträge

Drucken und Schriftarten werden in eigenen Abschnitten erläutert. Weitere Software-Registrierungseinträge finden sich im folgenden Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

Dies sind die grundlegenden Einträge bei diesem Schlüssel:

CurrentBuild, CurrentType, and CurrentVersion    REG_SZ

Wertebereich:  Beschreibungen

Kennzeichnet die aktuelle Version von Windows NT.

InstallDate    REG_DWORD

Wertebereich:  Zahl

Gibt Auskunft über das Installationsdatum von Windows NT.

PathName    REG_SZ

Wertebereich:  Pfadname

Standard:  C:\winnt

Legt den Pfad fest, in dem die Systemdateien von Windows NT gespeichert werden.

RegisteredOrganization and RegisteredOwner    REG_SZ

Wertebereich:  Name

Definiert das registrierte Unternehmen und den registrierten Besitzer, wie diese beim Setup angegeben werden.

SoftwareType    REG_SZ

Wertebereich:  Typ

Standard:  SYSTEM

Definiert den Software-Typ für diese Version.

SourcePath    REG_SZ

Standard:  Pfad für die Installationsmedien während des Setups.

Definiert den Speicherort der Setup-Dateien.

SystemRoot    REG_SZ

Standard:  während des Setups angegeben (normalerweise C:\winnt)

Legt den Pfad für das Verzeichnis mit den Windows NT-Dateien fest.


Winlogon-Registrierungseinträge

Im folgenden werden die Werteinträge der Registrierung erläutert, die die Anmeldereihenfolge zum Starten von Windows NT steuern.

Registrierungsschlüssel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

\Microsoft

\Windows NT

\CurrentVersion

\Winlogon

AllocateCDRoms   REG_SZ

Wertebereich: 1

Beschränkt den Zugriff auf lokale CD-ROMs auf den interaktiv angemeldeten Benutzer. Wenn dieser Eintrag gesetzt ist, werden CD-Laufwerke dem Benutzer als Teil des interaktiven Anmeldeprozesses zugeordnet und stehen erst wieder zur allgemeinen Verwendung bzw. zur erneuten Zuordnung zur Verfügung, wenn dieser Benutzer sich abgemeldet hat. Dieser Mechanismus erfüllt einen Teil der Sicherheitsanforderung C2, wonach austauschbare Medien gesichert werden müssen. Wird dieser Werteintrag nicht eingefügt, stehen CD-ROM-Laufwerke allen Prozessen auf dem System zur Verfügung.

Dieser Eintrag muß bei Bedarf mit einem Registrierungseditor erzeugt werden.

AllocateFloppies    REG_SZ

Wertebereich:1

Beschränkt den Zugriff auf Disketten im Diskettenlaufwerk auf den interaktiv angemeldeten Benutzer. Wenn dieser Eintrag gesetzt ist, werden Diskettenlaufwerke dem Benutzer als Teil des interaktiven Anmeldeprozesses zugeordnet und stehen erst wieder zur allgemeinen Verwendung bzw. zur erneuten Zuordnung zur Verfügung, wenn dieser Benutzer sich abgemeldet hat. Dieser Mechanismus erfüllt einen Teil der Sicherheitsanforderung C2, wonach austauschbare Medien gesichert werden müssen. Wird dieser Werteintrag nicht eingefügt, stehen Diskettenlaufwerke allen Prozessen auf dem System zur Verfügung.

Dieser Eintrag muß bei Bedarf mit einem Registrierungseditor erzeugt werden.

AutoAdminLogon    REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 0

Hat dieser Eintrag den Wert 1, so erfolgt die Anmeldung automatisch. Sie müssen dann ebenfalls den Eintrag DefaultPassword hinzufügen und einen Wert für den Benutzer eintragen, der unter DefaultUserName angegeben ist, damit die automatische Anmeldung durchgeführt werden kann.

Wenn AutoAdminLogon verwendet wird, meldet Windows NT den angegebenen Benutzer beim Systemstart automatisch an und umgeht das Dialogfeld Willkommen.

AutoRestartShell    REG_DWORD

Wertebereich: 0 oder 1

Standard: 1 (aktiviert)

Legt fest, ob die Benutzerschnittstelle von Windows NT (gewöhnlich Explorer.exe) bei einem unerwarteten Abbruch automatisch neugestartet wird. Ist dieser Parameter auf 1 gesetzt und die Benutzeroberfläche von Windows NT oder eine von Dritten gelieferten Komponente der Benutzeroberfläche fällt aus, dann wird die Benutzeroberfläche automatisch neugestartet. Ist der Wert dagegen auf 0 gesetzt, muß der Benutzer die Oberfläche durch Ab- und Anmelden erneut aktivieren.

CachePrimaryDomain

Dieser Werteintrag wird von Windows NT 4.0 nicht verwendet. Da er vom System ignoriert wird, müssen Sie ihn nicht löschen.

DCache

Dieser Werteintrag wird von Windows NT 4.0 nicht verwendet. Da er vom System ignoriert wird, müssen Sie ihn nicht löschen.

DCacheUpdate

Dieser Werteintrag wird von Windows NT 4.0 nicht verwendet. Da er vom System ignoriert wird, müssen Sie ihn nicht löschen.

DebugServerCommand

Dieser Werteintrag wird von Windows NT 4.0 nicht verwendet. Da er vom System ignoriert wird, müssen Sie ihn nicht löschen.

DefaultDomainName    REG_SZ

Wertebereich: Domänenname

Standard:  NEWDOMAIN

Gibt den Namen der zuletzt erfolgreich angemeldeten Domäne an.

DefaultPassword    REG_SZ

Wertebereich: Kennwort

Gibt das Kennwort für den Benutzer an, der unter DefaultUserName aufgeführt ist. Der Wert wird bei der automatischen Anmeldung verwendet.

Hinweis:  Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

DefaultUserName    REG_SZ

Wertebereich: Benutzername

Gibt den Namen des letzten erfolgreich angemeldeten Benutzers an. Wenn Werte für DefaultPassword undAutoAdminLogon definiert werden, gibt dieser Eintrag den Benutzer an, der standardmäßig automatisch angemeldet wird.

Hinweis:   Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

DeleteRoamingCache     REG_DWORD

Wertebereich:	 0 oder 1

Standard:  0

Auf einem Server gespeicherte, domänenweit gültige Profile werden bei der Anmeldung an einer Arbeitsstation auf diese Arbeitsstation übertragen, weshalb Benutzer mit domänenweit gültigen Profilen auf jeder Arbeitsstation automatisch Ihr eigenes Profil vorfinden ("wandernder Benutzer"). Wenn DeleteRoamingCache auf 1 gesetzt ist, löscht die Arbeitsstation ihre lokale Kopie, wenn sich der Benutzer wieder abmeldet; ansonsten bleibt diese lokale Kopie (im Unterverzeichnis User Profiles) erhalten. Die automatische Löschung ist dafür gedacht, möglichst viel Speicherplatz auf der lokalen Festplatte freizuhalten.

DontDisplayLastUserName     REG_SZ

Wertebereich:  0 oder 1

Standard:  0 (false)

Standardmäßig zeigt Windows NT den Namen des zuletzt angemeldeten Benutzers im Feld Benutzername des Dialogfensters Willkommen an. Soll das Feld Benutzername leer bleiben, setzen Sie diesen Wert auf 1 (wahr).

Hinweis:   Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

KeepRasConnections     REG_SZ

Wertebereich:  0 oder 1

Standard:  0 (aus, kein Eintrag in der Registrierung)

Standardmäßig beendet Windows NT bei der Abmeldung eines Benutzers sämtliche RAS-Verbindungen, die dieser Benutzer hergestellt hat. Wenn Sie der Registrierung den Eintrag KeepRasConnections hinzufügen und den Wert 1 eintragen, dann bleiben von einem Benutzer hergestellte RAS-Verbindungen unabhängig von der Abmeldung dieses Benutzers.

LegalNoticeCaption    REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Standard:  (keine)

Gibt eine Überschrift für eine Meldung an, die erscheint, wenn der Benutzer zum Anmelden STRG+ALT+ENTF drückt. Fügen Sie diesen Werteintrag hinzu, wenn eine Warnung erscheinen soll, sobald sich ein Benutzer an ein Windows NT-System anmelden will. Der Benutzer kann nicht fortfahren, ohne diese Meldung zu bestätigen.

Einen Text für die Meldung können Sie mit dem Wert für LegalNoticeText angeben.

Hinweis:   Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

LegalNoticeText    REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge

Standard:  (keine)

Gibt eine Meldung an, die erscheint, wenn der Benutzer zum Anmelden STRG+ALT+ENTF drückt. Fügen Sie diesen Werteintrag hinzu, wenn eine Warnung erscheinen soll, sobald sich ein Benutzer an ein Windows NT-System anmelden will. Der Benutzer kann nicht fortfahren, ohne diese Meldung zu bestätigen.

Eine Überschrift für die Meldung können Sie mit dem Wert für LegalNoticeCaption angeben.

Hinweis:   Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

LogonPrompt    REG_SZ

Wertebereich: String  mit maximal 256 Zeichen

Standard:  "Geben Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort ein, die für für dieses System gültig sind." (Nicht in der Registrierung)

Legt den Text fest, der als Hinweis im Dialog Anmeldeinformationen erscheint. Wenn Sie den vorgegebenen Text verändern wollen, müssen Sie den Eintrag LogonPrompt anlegen und die gewünschte Meldung eintragen.

PasswordExpiryWarning    REG_DWORD

Wertebereich: Anzahl Tage

Standard:  14

Legt den Zeitraum fest, über den vor Ablauf des Kennwortes des Benutzers eine diesbezügliche Warnmeldung angezeigt. Dieser Werteintrag wird erst dann in der Registrierung angezeigt, wenn Sie ihn aufgenommen haben.

PowerdownAfterShutdown     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard:  0 für Windows NT Server, 1 für Windows NT Workstation

Ist hier der Wert 1 gesetzt, können Sie in den Menüs Herunterfahren und Abmelden die Optionen Herunterfahren und Ausschalten wählen (dieses Dialogfeld wird eingeblendet, wenn Sie die Tastenkombination STRG+ALT+ENTF betätigen und dann auf die Schaltfläche Herunterfahren klicken). Ist hingegen der Wert 0 gesetzt, ist die Option Ausschalten nicht vorhanden. Siehe auch ShutdownWithoutLogon und NoClose.

Hinweis: Das Abschalten der Stromversorgung per Software wird nicht von allen Computern unterstützt.

ProfileDlgTimeOut     REG_DWORD

Wertebereich:	Sekunden

Standard: 30

Legt fest, wie viel Zeit Benutzer maximal zwischen der Auswahl zwischen einem lokalen und einem serverbasierten (domänenweit gültigen) Profil haben, wenn der Wert von SlowLinkTimeOut überschrittenwird. Diese Einstellung beeinflußt sämtliche Dialogfelder und Fehlermeldungen im Zusammenhang mit der Benutzerumgebung (d.h. Profildaten). Wenn sich der Benutzer mehr Zeit für die Auswahl läßt, als durch ProfileDlgTimeOut vorgegeben, dann verwendet das System das Standardprofil.

Dieser Mechanismus und die Auswahlmöglichkeit zwischen zwei an verschiedenen Orten gespeicherten Profilen kommt nur zum Einsatz, wenn SlowLinkDetectEnabled auf 1 gesetzt ist.

RASForce     REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard:  0

Legt fest, ob das Kontrollkästchen Über DFÜ-Netzwerk verbinden standardmäßig ausgewählt ist (Wert: 1) oder nicht (Wert: 0). Das Kästchen erscheint nur dann im Anmeldedialog, wenn RAS auf dem Computer installiert und der Computer Teil einer Domäne ist.

ReportBootOk    REG_SZ

Wertebereich: 0 oder 1

Standard:  1

Wenn dieser Wert auf 0 gesetzt wird, wird der Systemstart nicht mehr wie nach dem ersten erfolgreichen Anmelden automatisch akzeptiert. Dieser Wert muß gleich 0 sein, wenn Sie andere Einstellungen in den Schlüsseln BootVerification oder BootVerificationProgram verwenden.

RunLogonScriptSync	REG_DWORD

Wertebereich: 	0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 0

Legt fest, ob das Anmeldeskript synchron (Wert: 1) oder asynchron (Wert: 0) zum Programm-Manager bzw. dem Windows NT Explorer ausgeführt wird. Bei synchroner Ausführung wartet Windows NT mit dem Laden des Desktops bis zum Abschluß der Ausführung des Anmeldeskripts, bei asynchroner Ausführung geschehen beide Prozesse quasi-parallel.

Hinweis: Dieser Werteintrag findet sich auch in HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon. Der Wert von HKEY_LOCAL_MACHINE gilt für alle Benutzer, der Wert von HKEY_CURRENT_USER hingegen nur für den aktuellen Benutzer. Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

Shell    REG_SZ

Wertebereich: Namen ausführbarer Dateien

Standard: Explorer.exe

Gibt die ausführbaren Dateien an, die durch USERINIT ausgeführt werden und sich im Shell-Programm des Benutzers befinden sollten. Wenn WinLogon die in Userinit gesetzten Einträge aus irgendeinem Grund nicht ausführen kann, führt WinLogon die Einträge unter Shell direkt aus.

ShutdownWithoutLogon     REG_SZ

Wertebereich:	0 oder 1

Standard: 0 für Windows NT Server, 1 für Windows NT Workstation

Ist hier der Wert 1 gesetzt, steht im Dialogfenster die Option Herunterfahren ohne Ausschalten zur Auswahl. Liegt der Wert 0 vor, ist diese Option nicht sichtbar. Siehe auch NoClose und PowerdownAfterShutdown.

Hinweis:   Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

SlowLinkDetectEnabled     REG_DWORD

Wertebereich:	0 (aus) oder 1 (ein)

Standard: 1

Legt fest, ob das System die Verinbindung zum Server bei der Anmeldung auf ihre Geschwindigkeit hin prüft und auf diese Weise langsame (RAS-)Verbindungen erkennt. Wenn hier der Wert 1 gesetzt ist und die Übertragung eines Benutzerprofils vom Server zur Arbeitsstation länger dauert als durch SlowLinkTimeOut vorgegeben, dann erhält der Benutzer die Möglichkeit, anstelle des auf dem Server gespeicherten Profils das lokal gespeicherte Profil zu verwenden. Wie lange diese Auswahlmöglichkeit besteht, wird durch den Eintrag ProfileDlgTimeOut festgelegt.

Hinweis:   Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

SlowLinkTimeOut     REG_DWORD

Wertebereich:	Millisekunden:	0 bis 120,000

Standard: 2000  (2 Sekunden)

Legt fest, wie lange das lokale System maximal auf die Übertragung eines Benutzerprofils wartet, das auf dem Server gespeichert ist. Wenn dieser Zeitrahmen überschritten wird und SlowLinkDetectEnabled auf 1 gesetzt ist, erhält der Benutzer die Möglichkeit, anstelle des auf dem Server gespeicherten Profils eine lokale Kopie zu verwenden.

Hinweis:   Diesen Wert können Sie über den Systemrichtlinien-Editor ändern.

System    REG_SZ

Wertebereich: Namen ausführbarer Dateien

Standard:  lsass.exe

Gibt die ausführbaren Dateien an, die von WinLogon als Systemprogramme ausgeführt werden sollen. Sie werden während der Systeminitialisierung aktiviert.

Taskman     REG_SZ

Wertebereich: Name ausführbarer Datei

Standard:  (keiner)

Ermöglicht die Festlegung einer anderen Task-Liste.

Userinit    REG_SZ

Wertebereich: Namen ausführbarer Dateien

Standard:  USERINIT,NDDEAGNT.EXE

Gibt die ausführbaren Dateien an, die von WinLogon ausgeführt werden sollen, wenn sich ein Benutzer anmeldet. Diese Dateien werden im Benutzerkontext ausgeführt. Der erste Eintrag (USERINIT) ist für die Ausführung des Shell-Programms verantwortlich. NDDEAGNT.EXE ist für NetDDE erforderlich.

Welcome    REG_SZ

Wertebereich: Zeichenfolge mit maximal 256 Zeichen

Standard:  (keiner - nicht in der Registrierung)

Der hier festgelegte Text erscheint in der Titelleiste der Dialoge Anmeldung beginnen, Anmeldeinformationen, Arbeitsstation gesperrt und Arbeitsstation entsperren. Diesen Eintrag müssen Sie der Registrierung bei Bedarf explizit hinzufügen.

Der Shutdown-Teilschlüssel enthält Werte, über die Sie die Standardeinstellungen zum Herunterfahren des Systems festlegen und beibehalten können. Dieser Teilschlüssel muß der Registrierung bei Bedarf explizit hinzugefügt werden.

Registrierungspfad:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE

\Microsoft

\WindowsNT

\CurrentVersion

\Shutdown

LogoffSetting     REG_DWORD

Wertebereich: 0, 1, 2 oder 3

Standard:  0

Gibt die Standardoption für das Dialogfeld Abmelden vor.

Als Werte sind zulässig:

0 = Abmelden
1 = Herunterfahren
2 = Herunterfahren und neu starten
3 = Herunterfahren und ausschalten (sofern unterstützt).

ShutdownSetting     REG_DWORD

Wertebereich: 0, 1, 2 oder 3

Standard:  0

Gibt den Standardwert für das Dialogfeld Windows NT beenden vor. Dieses Dialogfeld wird eingeblendet, wenn Sie die Tastenkombination STRG+ALT+ENTF betätigen und dann auf die Schaltfläche Herunterfahren klicken.

Als Werte sind zulässig:

0 = Abmelden
1 = Herunterfahren
2 = Herunterfahren und neu starten
3 = Herunterfahren und ausschalten (sofern unterstützt).


Zusammenfassung weiterer Registrierungsschlüssel

Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE

Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM

Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY

Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

HKEY_CLASSES_ROOT


Der Teilbaum HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE

Dieser Teilbaum enthält Informationen über die Hardware des Systems, die beim Start jedesmal neu ermittelt werden. Dazu gehören unter anderem Konfigurationsdaten für die Hauptplatine und die IRQ-Kanäle, die von den einzelnen Geräten belegt werden.

Der Hardware-Teilschlüssel enthält seinerseits drei wichtige Teilschlüssel namens Description, DeviceMap und ResourceMap.

Sämtliche Daten in HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE sind flüchtig, d.h. werden bei jedem Systemstart neu ermittelt und beim Herunterfahren des Systems verworfen. Anwendungen und Gerätetreiber verwenden diese Teilschlüssel zur Ermittlung von Informationen über Systemkomponenten; außerdem können sie Daten direkt in den DeviceMap-Teilschlüssel und indirekt in den ResourceMap-Teilschlüssel schreiben.

Hinweis: Das Bearbeiten von Daten in HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE mit einem Registrieungseditor ist nicht nur ausgesprochen schwierig, weil diese Daten überwiegend im binären Format gespeichert werden - sondern auch überwiegend sinnlos, weil die Veränderungen das nächste Herunterfahren des Systems nicht überdauern.

Die Windows NT Diagnose interpretiert bei einem Klick auf Geräte die meisten Daten des Hardware-Teilbaums und stellt sie in lesbarer Form dar. Sie ist zur Fehlersuche in diesem Teil der Registrierung wesentlich besser geeignet als einer der Registrierungseditoren.

Hardware Description-Teilschlüssel

Hardware DeviceMap-Teilschlüssel

Hardware ResourceMap-Teilschlüssel


Hardware\Description-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel von HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE enthält Informationen aus der Hardware-Datenbank, die ihrerseits von der Firmware, der Hardware-Erkennung (Ntdetect.com) und schließlich dem Executive selbst erstellt wird.

Bei RISC-Systemen stellt der Teilschlüssel Hardware Description eine direkte Kopie der ARC-Konfigurationsdatenbank dar, die ihrerseits über die Firmware des Computers gepflegt wird. (Die Formate der beiden Datenbanken unterscheiden sich natürlich voneinander.)

Bei x86-Systemen enthält der Hardware Description-Teilschlüssel die von der Hardware-Erkennung ermittelten Daten. Die Hardware-Erkennung Ntdetect.com wird als Teil des Startprozesses von Windows NT (im Textmodus) ausgeführt.

Für Systeme, die nicht PC-kompatibel sind, muß der jeweilige Hersteller eine eigene Version von Ntdetect.com liefern.

Die Hardware-Erkennung für x86-Systeme erkennt die folgenden Komponenten:

Bus-/Adaptertyp

serielle Schnittstellen

numerische Coprozessoren

Diskettenlaufwerke

Tastatur

Maschinen-ID

Maus

Parallele Schnittstellen

SCSI-Adapter

Videoadapter

Netzwerkkarten weden nicht von der Hardware-Erkennung untersucht, sondern beim Setup von Windows NT bzw. nach einem Klick auf das Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung (vgl. Registrierungseinträge für Netzwerkkarten).

Der MultifunctionAdapter-Teilschlüssel unterhalb des Description-Teilschlüssels enthält seinerseits eine Reihe von Teilschlüsseln, die den auf den verschiedenen Bussystemen des jeweiligen Computers gefundenen Controllern entsprechen. Jeder dieser Teilschlüssel bschreibt eine Klasse (oder eine Art) von Controllern - beispielsweise für Massenspeicher, Anzeige, Tastatur, serielle Ports, parallele Ports und SCSI-Geräte. Der Registrierungspfad der einzelnen Teilschlüssel gibt dabei Auskunft über den Typ der jeweiligen Komponente. Die Zählung der einzelnen Komponenten eines bestimmten Typs beginnt mit 0, weshalb beispielsweise der erste (oder einzige) Festplatten-Controller eines Computers durch einen Teilschlüssel repräsentiert wird, in dem die Ziffer 0 erscheint.

Der tatsächliche Name eines MultiFunctionAdapter-Schlüssels hängt vom Typ des Busses ab, über den die Komponente an das System angeschlossen ist. Die Bussysteme ISA und MCA erscheinen als MultiFunctionAdapter; EISA-Busse dagegen als EisaAdapter, und TurboChannel-Busse als TcAdapter.

Jeder erkannten Hardware-Komponente können individuell Component Information-  und Configuration Data-Werteinträge zugeordnet sein, die Versions- und Konfigurationsdaten in binärer Form speichern. Der Werteintrag Identifier enthält den Namen der Komponente (soweit vorhanden). Einzelheiten zu diesen Einträgen finden Sie unter dem Stichwort Registrrierungseinträge für Gerätetreiber


Hardware\DeviceMap-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel (HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap) enthält Teilschüssel mit den Namen der einzelnen Geräte, ein oder mehrere Werteinträge definieren. Diese Werteinträge stellen Querverweise auf andere Teile der Registrierung dar, denen Treiber Informationen zu der von ihnen bedienten Hardware entnehmen können.

Der Wert jedes Gerätenamen-Teilschlüssels steht entweder für einen tatsächlich vorhandenen Portnamen oder einen Unterschlüssel von Services:

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

\ControlSetnnn

\Services

Der auf diese Weise adressierte Unterschlüssel von Services enthält Informationen über bzw. für den zum Gerät gehörigen Gerätetreiber. Ebendiese Informationen werden auch in der Windows NT Diagnose interpretiert und in lesbarer Weise dargestellt.


Hardware\ResourceMap-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel (HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\ResourceMap) stellt die Zusammenhänge zwischen Gerätetreibern und den ihnen zugeordneten Ressourcen des Systems her. Die Schlüssel unterhalb von ResourceMap enthalten die Daten, die von den jeweiligen Treibern geliefert werden - etwa Portadressen, Speicheradressen, verwendete IRQs, DMA-Kanäle usw. Diese Daten sind flüchtig, d.h. werden bei jedem Systemstart komplett neu ermittelt.

Unterhalb des ResourceMap-Teilschlüssels befinden sich Geräteklasse-Teilschlüssel für die allgemeine Klasse (den allgemeinen Typ) von Geräten. Diese Teilschlüssel enthalten ihrerseits einen oder mehrere Treibername-Teilschlüssel mit Informationen über die einzelnen Gerätetreiber. So ist Sermouse beispielsweise der Treibername-Teilschlüssel unterhalb des Geräteklasse- Teilschlüssels Pointerport. Die in diesen Teilschlüsseln verwendeten Treibernamen finden ihre Entsprechung in Dienstnamen unter dem folgenden Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

Hinweis:  Wenn Sie Ressourcenkonflikte lösen müssen, sollten Sie zur Auslese der Daten dieser Teilschlüssel die Windows NT Diagnose verwenden. Dieses Programm stellt die binären Daten in interpretierter (und lesbarer) Form dar.


Der Teilbaum HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM
Der Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM

Dieser Schlüssel enthält die Benutzer- und Gruppenkonten-Informationen der Sicherheits-Kontenverwaltung (SAM für Security Account Manager), d.h. der SAM-Datenbank des lokalen Computers.  Für Windows NT Server-Systeme, die als Domänen-Controller arbeiten, finden sich hier zusätzlich Teilschlüssel mit Sicherheitsinformationen für die gesamte Domäne.

Diese Daten werden über den Benutzer-Manager bzw. den Benutzer-Manager für Domänen dargestellt und bearbeitet; sie erscheinen ebenfalls in den Benutzer- und Gruppenlisten, die über das Menü Sicherheit im Windows NT Explorer und im Datei-Manager verfügbar sind.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM stellt einen Alias für HKEY_LOCAL_MACHINE\ SECURITY\SAM dar - Änderungen in einem der beiden Schlüssel erscheinen deshalb automatisch auch in dem anderen.

Hinweis: Sicherheitsinformationen haben ein binäres Format und lassen sich nicht mit dem Registrierungseditoren verändern. Wenn Sie Konteninformationen von Benutzern und Gruppen verändern wollen, verwenden Sie bitte den Benutzer-Manager bzw. den Benutzer-Manager für Domänen.


Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY
Der Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY

Dieser Schlüssel enthält Sicherheitsinformationen für den lokalen Computer, wozu unter anderem Benutzerrechte, Kennwort-Richtlinien und die Zugehörigkeit zu lokalen Gruppen zählen - mithin die Einstellungen, die über den Benutzer-Manager festgelegt wurden.

Der Teilschlüsssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM stellt einen Alias für HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY\SAM dar, weshalb Änderungen in beiden Teilen der Registrierung automatisch parallel laufen.

Hinweis: Sicherheitsinformationen haben ein binäres Format und lassen sich nicht mit dem Registrierungseditoren verändern. Wenn Sie Konteninformationen von Benutzern und Gruppen verändern wollen, verwenden Sie bitte den Benutzer-Manager bzw. den Benutzer-Manager für Domänen.


Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
Der Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

Dieser Schlüssel enthält spezifische Konfigurationsdaten über die Software, die auf dem lokalen Computer installiert ist. Die Einträge unterhalb dieses Schlüssels gelten für alle Benutzer des lokalen Computers; sie repräsentieren die installierte Software, assoziieren Dateitypen mit Anwendungen und definieren Parameter für COM-Objekte. Der Inhalt von HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes erscheint in der Registrierung zusätzlich unter dem Alias HKEY_CLASSES_ROOT.

Der Software-Schlüssel enthält beispielsweise die Verknüpfungen zwischen Dateinamenserweiterungen und Anwendungen, die Sie über die Registerkarte Dateitypen des Explorers (oder den Menübefehl Verknüpfungen im Datei-Manager) festgelegt haben. Dazu kommen Informationen, die während der Installation bestimmter Windows-Anwendungen eintragen wurden sowie Informationen über Anwendungen, die zusammen mit Windows NT installiert wurden.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE enthält eine ganze Reihe von Teilschlüsseln. Diese Dokumentation bschreibt die Teilschlüssel Classes, Program Groups sowie Secure und gibt einige allgemeine Informationen über die verschiedenen Description-Teilschlüssel, die an dieser Stelle in der Registrierung erscheinen könenn.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft und der darunterliegende Teilschlüssel Windows NT\CurrentVersion sind vor allem bei der Problembehebung wichtig: Hier finden sich Informationen über die in Windows NT eingebauten Dienste sowie Informationen zur Version und Art (Uniprozessor vs. Multiprozessor) des Betriebssystems selbst.


HKEY_CLASSES_ROOT

Dieser Schlüssel ist ein Alias für HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE und enthält die Verknüpfungen zwischen Dateinamenserweiterungen und Anwendungen sowie Konfigurationsdaten für COM-Objekte.

Dieser Alias existiert ausschließlich aus Gründen der Kompatibilität zur Registrierungsdatenbank von Windows 3.x.

Verknüpfungen zwischen Dateitypen und Anwendungen sollten nach Möglichkeit nicht über Registrierungseditoren, sondern über den Explorer (Menü Ansicht : Optionen : Registerkarte Dateitypen) oder den Datei-Manager (Menü Datei : Verknüpfungen) definiert bzw. geändert werden.


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel definiert Dokumententypen und liefert Informationen anhand von Dateinamenserweiterungen sowie OLE-Daten, die von Shell-Anwendungen und OLE-Anwendungen für Operationen wie Ziehen und Ablegen verwendet werden. Diese Informationen erscheinen aus Gründen der Kompatibilität zu Windows 3.x zusätzlich unter dem Alias HKEY_CLASSES_ROOT.

Wichtig: OLE-Informationen müssen von der jeweiligen Anwendung erzeugt und sollten nicht über Registrierungseditoren verändert werden. Für Verknüpfungen zwischen Dateitypen und Anwendungen benutzen Sie bitte den Explorer oder den Datei-Manager.

Der Classes-Teilschlüssel enthält zwei Arten weiterer Teilschlüssel:

Dateinamenserweiterungen zur Verknüpfung des jeweiligen Dateityps mit einer Anwendung.

Klassendefinitionen zur Festlegung der Shell- und OLE-Eigenschaften einer Dokumentenklasse (eines Dokumententyps). Diese Teilschlüssel können für jede Dokumentenklasse individuelle Shell- und Protokolleigenschaften festlegen. Wenn eine Anwendung DDE unterstützt, kann der Shell-Teilschlüssel zwei Teilschlüssel namens Open und Print enthalten, die DDE-Befehle für das Öffnen und Drucken von Dokumenten angeben (also funktional identisch zu den OLE- und DDE-Informationen sind, die die Registrierungsdatenbank von Windows 3.x enthält). So stellt cardfile.exe /p %1 beispielsweise einen Druckbefehl dar, in dem %1 den im Explorer oder Datei-Manager markierten Dateinamen bei der Ausführung der Operation vertritt.


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Description-Teilschlüssel

Die verschiedenen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Description-Teilschlüssel enthalten die Namen und Versionsnummern der auf dem lokalen Computer installierten Software. (Information zur Konfiguration dieser Software werden benutzerindividuell unter HKEY_CURRENT_USER gespeichert.)

Während der Installation zeichnet eine Anwendung diese Informationen in der folgenden Form auf:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

\<Firmenname>

\<Produktname>

\<Version>

Der HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft-Teilschlüssel stellt eine Variation dieser Form dar.

Hinweis: Die Informationen in den einzelnen Teilschlüsseln werden von den jeweiligen Installationsprogrammen bzw. den Anwendungen selbst erstellt. Sie sollten nur dann mit einem Registrierungseditor bearbeitet werden, wenn dies vom Hersteller der jeweiligen Anwendung ausdrücklich vorgegeben wird..


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Program Groups-Teilschlüssel

Der Program Groups-Teilschlüssel unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE repräsentiert die allgemeinen Programmgruppen - mithin die Programmgruppen, die allen Benutzern des lokalen Systems zur Verfügung stehen. (Die benutzerindividuellen Programmgruppen finden sich unter HKEY_CURRENT_USER, die standardmäßigen persönlichen Programmgruppen unter HKEY_USERS\.DEFAULT.) Jeder Teilschlüssel unterhalb des Program Groups-Teilschlüssels stellt den Namen einer allgemeinen Programmgruppe dar, der zugeordnete - binäre - Wert beschreibt den Inhalt dieser Programmgruppe.

Zum Ändern der Inhalte allgemeiner Programmgruppen sollten Sie die entsprechenden Menübefehle und Maustechniken verwenden, die die Task-Leiste, der Windows NT Explorer und der Datei-Manager zur Verfügung stellen. Allgemeine Vorgaben sind über den Benutzerprofil-Editor möglich.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

Program Groups

Applications


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Secure-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel steht Anwendungen für die Speicherung von Daten zur Verfügung, die nur vom Systemadministrator geändert werden können.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

Secure


Windows 3.1 Migration Status-Teilschlüssel

Dieser Teilschlüssel wird während einer Umstellung von Windows 3.x auf Windows NT verwendet. Seine Einträge geben an, welche Konfigurationsdaten von Windows 3.x bereits in die Registrierung von Windows NT übernommen worden sind. Direkt verändern sollten Sie die einzelnen Teilschlüssel nicht - es sei denn, sie wollen eine erneute Übernahme der alten Konfigurationsdaten beim nächsten Start von Windows NT erzwingen.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

\Windows 3.1 Migration Status


 Systemkomponenten ohne zusätzliche Einträge

Die folgenden Systemkomponenten schreiben keine Parameter in die Registrierung – abgesehen von den grundlegenden Informationen unter CurrentControlSet\Services:

Abiosdsk

Beep

ClipSrv

Cpqarray

Dellarry

Delldsa

Diskperf

Dateisystemtreiber

Treiber für Diskettenlaufwerke

MUP-Dienstprogramm

NetDDE

Null

Drucken (alle Schlüssel)

Zeitplandienst (Scheduler)

Treiber für SCSI-Geräte

Simbad

SNMP

Telnet und Telnetsys

Videoprt

Windbg


LAN Manager- und Windows NT-Parameter im Vergleich

In der folgenden Auflistung werden die vergleichbaren Werteinträge in der Registrierung von Windows NT beschrieben, die die Parameter für Microsoft LAN Manager ersetzen.

LAN Manager-Parameter, die sich auf MS-DOS beziehen, sind nicht aufgeführt. Außerdem sind zahlreiche LAN Manager-Parameter nicht mehr relevant, da Windows NT den Speicher für Netzwerkoperationen dynamisch zuweist.

In den folgenden Auflistungen weist n. v. (nicht verfügbar) darauf hin, daß der betreffende LAN Manager-Parameter keine Entsprechung in der Registrierung bzw. der Oberfläche von Windows NT hat.

Lan Manager- und Windows NT-Einstellungen für Dienste im Vergleich

Bei LAN Manager befinden sich die Dienstparametereinstellungen in der Datei LANMAN.INI. Bei Windows NT werden diese Einstellungen in der Registrierung gespeichert.

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

 	\CurrentControlSet\Services\Dienstname\Parameters

Warndienst (Alerter Service)

LANMAN.INI [alerter]  = CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

sizalertbuf =  n. v.

Meldungsdienst (Messenger Service)

LANMAN.INI [messenger] = CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

logfile = Meldungen werden nicht gespeichert

sizmessbuf = vom Betriebssystem gesetzt

Netzwerkanmeldungsdienst (Netlogon Service)

LANMAN.INI [Netlogon]  = CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters

pulse = Pulse

randomize = Randomize

scripts = Konfiguration mit dem Server-Manager oder dem Symbol Dienste

update = Update

RAS-Dienst (Remote Access Service)

LANMAN.INI [RemoteAccess]  = CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters

audit = EnableAudit

authenticateretries = AuthenticateRetries

authenticatetime = AuthenticateTime

LANMAN.INI [RemoteAccess]  = CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters
           \NetbiosGateway\Parameters

autodisconnect = Autodisconnect

enablebroadcast = EnableBroadcast

maxdynmem = MaxDynMem

maxnames = MaxNames

maxsessions = MaxSessions

multicastforwardrate = MulticastForwardRate

numworkbufs = n. v.

raslannets =  n. v.

remotelisten = RemoteListen

sizworkbufs = SizWorkbufs

Verzeichnisreproduktionsdienst (Replicator Service )

LANMAN.INI [Replicator]  = CurrentControlSet\Services\Replicator\Parameters

exportpath = wird über den Server-Manager gesetzt

exportlist = wird über den Server-Manager gesetzt

guardtime = Guardtime

importpath = wird über den Server-Manager gesetzt

importlist = wird über den Server-Manager gesetzt

interval = Interval

logon = n. v.

password = n. v.

pulse = Pulse

random = Random

replicate = wird über den Server-Manager gesetzt

Serverdienst (Server Service)

LANMAN.INI [server]  = CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

accessalert =  n. v.

alertnames = werden über den Server-Manager gesetzt (entspricht Alertnames im Services\Alerter-Teilschlüssel)

alertsched = AlertSched

auditing = wird über den Benutzer-Manager für Domänen gesetzt

autodisconnect = Disc

autopath = n. v.

autoprofile = n. v.

diskalert = DiskspaceThreshold

erroralert = ErrorThreshold

guestacct = wird über den Benutzer-Manager gesetzt

logonalert = n. v.

maxauditlog = wird über die Ereignisanzeige gesetzt (entspricht MaxSize im Services\Eventlog-Teilschlüssel)

maxchdevjob = n. v.

maxnetbios = n. v.

maxsessopens = SessOpens

maxsessreqs = MaxMpxCt

netioalert = NetworkErrorThreshold

noauditing = wird über den Benutzer-Manager gesetzt

numadmin = n. v.

numfiletasks = n. v.

security = keine separate Sicherheit für Freigabenamen

sizreqbuf = SizReqBuf

srvanndelta = AnnDelta

srvannounce = Announce

srvcomment = Comment

srvhidden = Hidden

userpath = n. v.

Server heuristics in LAN Manager = CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

5 = EnableFCOpens

6 = ThreadPriority

10 = ScavTimeout

11 = EnableSoftCompat

15 = OplockBreakWait

Autotuned server parameters = CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

maxshares  = n. v.

maxusers  = n. v.

numbigbuf  = n. v.

numreqbuf  = n. v.

SNMP-Dienst

LANMAN.INI [snmp]  = CurrentControlSet\Services\Snmp\Parameters

authtrap = EnableAuthenticationTraps

communitynames = ValidCommunities

hostmasks = keine Host-Masken

trapcommunity = TrapConfiguration

trapdestinations  = TrapConfiguration

version = N. V.

USV-Dienst (UPS Service)

LANMAN.INI [ups] (servers only) = CurrentControlSet\Services\UPS

batterytime = BatteryLife

cmdfile  = CommandFile

messdelay = FirstMessageDelay

messtime = MessageInterval

recharge = RechargeRate

signals = Options

Arbeitsstationsdienst (Workstation Service)

LANMAN.INI [workstation]  = CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters

charcount = MaxCollectionCount

chartime = CollectionTime

charwait = CharWait

computername, domain, othdomains  = über Netzwerk in der Systemsteuerung gesetzt

keepconn = KeepConn

keepsearch = in Windows NT fix auf 5 Minuten gesetzt

maxcmds = unbegrenzt, wenn keine Obergrenze durch den Server angegeben wird

maxerrorlog = über die Ereignisanzeige gesetzt

maxthreads = MaxCmds

maxwrkcache = über die Cache-Verwaltung von Windows NT gesetzt

numalerts = N. V. in Windows NT

numbcharbuf = Windows NT belegt Puffer je nach Bedarf

numdgrambuf = MailslotBuffers

numservices = keine Obergrenze in Windows NT

numworkbuf = keine Obergrenze in Windows NT

sesstimeout = SessTimeout

sizcharbuf = SizCharBuf

sizerror = selbstkonfigurierend in Windows NT

sizworkbuf = keine Obergrenze außer einer Festlegung durch den Server

wrkservices = über das Symbol Dienste der Systemsteuerung gesetzt

LAN Manager workstation heuristics  = CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters

0 = UseOpportunisticLocking

5 = UseLockReadUnlock

11 = UseRawRead und UseRawWrite

19 = Use512ByteMaxTransfer

NetBEUI-Protokoll

LANMAN.INI [netbeui]  = CurrentControlSet\Services\Nbf\Parameters

dlcretries = LLCRetries

localring = QueryWithoutSourceRouting

ncbs = Size

netbiosretries = AddNameQueryRetries, GeneralRetries, NameQueryRetries

netbiostimeout = AddNameQueryTimeout, GeneralTimeout, NameQueryTimeout

sessions = Size

t1 = DefaultT1Timeout

t2 = DefaultT2Timeout

ti = DefaultTiTimeout

TCP/IP

LANMAN.INI [tcpip]  = CurrentControlSet\Services\Adaptername #\Parameters\Tcpip

bcastaddr = BroadcastType

ipaddress0 = IpAddress0

scope = ScopeID (unter \Services\NetBt\Parameters)

subnetmask0 = Subnetmask0

LANMAN.INI [tcpip] = CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters

defaultgateway = DefaultGateway

Lan Manager- und Windows NT-Einstellungen für Adapterkarten im Vergleich

Bei LAN Manager befinden sich diese Einträge im Abschnitt [adaptercard] der Datei PROTOCOL.INI.

Bei Windows NT sind diese Einträge in der Registrierung unter dem folgenden Pfad zu finden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

\CurrentControlSet\Services\Adaptername#\Parameters

Sie können jedoch die meisten Einstellungen für Netzwerkkarten über die Option Netzwerk in der Systemsteuerung ändern.

3Com Etherlink II

LANMAN.INI [adapterCard]  = CurrentControlSet\Services\Adaptername#\Parameters

drivername = Drivername

interrupt = IRQ

ioaddress = IoBaseAddress

maxtransmits =  n. v.

netaddress = NetworkAddress

transceiver = Transceiver

xmitbufs =  n. v.

3Com EtherLink 16

LANMAN.INI [adapterCard]  = CurrentControlSet\Services\Adaptername#\Parameters

drivername = DriverName

iobase = IoBaseAddress

netaddress = NetworkAddress

Compaq 32-Bit DualSpeed Token Ring

LANMAN.INI [adapterCard]  = CurrentControlSet\Services\Adaptername#\Parameters

drivername  = Drivername

earlyrelease = Earlyrelease

maxframesize = MaxFramesize

maxreceives = n. v.

maxrequests = MaxInternalReqs

maxtransmits  =  n. v.

netaddress = NetworkAddress

product_id  = ProductId

DEC DEPCA

LANMAN.INI [adapterCard]  = CurrentControlSet\Services\Adaptername#\Parameters

drivername = DriverName

maxmulticast = MaxMulticstList

maxtransmits =  n. v.

IBM Token-Ring-Adapter

LANMAN.INI [adapterCard]  = CurrentControlSet\Services\Adaptername#\Parameters

drivername = DriverName

earlyrelease = Earlyrelease

maxtransmits =  n. v.

netaddress = NetworkAddress

primaryor alternate = IObaseAddress

product_id =  n. v.

ram (nur Adapter und Adapter II) =  n. v.

recvbufs =  n. v.

recvbufsize =  n. v.

xmitbufs = n. v.

xmitbufsize = n. v.

Intel EtherExpress 16

LANMAN.INI [adapterCard]  = CurrentControlSet\Services\Adaptername#\Parameters

drivername = Drivername

ioaddress = IobaseAddress

Novell NE2000

LANMAN.INI [adapterCard]  = CurrentControlSet\Services\Adaptername#\Parameters

drivername  = Drivername

interrupt = IRQ

iobase = IoBaseAddress


IniFileMapping
Windows 3.1 .INI-Einstellungen in Windows NT

Wenn Sie Windows NT als Upgrade über Windows 3.1 installieren, werden alle Einstellungen aus den verschiedenen Initialisierungsdateien in die Registrierung kopiert, einschließlich CONTROL.INI, PROGMAN.INI, SYSTEM.INI, WIN.INI, WINFILE.INI und weitere. Sie können nachvollziehen, wo die Windows-Initialisierungsdateien in der Registrierung eingeordnet wurden, indem Sie sich die Teilschlüssel und Werteinträge unter dem folgenden Pfad anzeigen lassen:

Registrierungspfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE

\SOFTWARE

\Microsoft
\Windows NT

\CurrentVersion

\IniFileMapping

Die Installationsprogramme von Anwendungen, die für 16-Bit-Windows geschrieben wurden, arbeiten unter Windows NT exakt so wie unter Windows 3.x, d.h. erzeugen entweder eine anwendungseigene .INI-Datei oder fügen WIN.INI bzw. SYSTEM.INI eigene Einträge hinzu. Diese Einträge werden von Windows NT nicht in die Registrierung umgeleitet, weil die Anwendung keine Möglichkeit zur Abfrage dieser Datenbank hat. Aus diesem Grund stellt Windows NT nach wie vor grundlegende Versionen der Dateien SYSTEM.INI, WIN.INI und WINFILE.INI im Systemverzeichnis (SystemRoot) zur Verfügung.

Wenn eine Windows-basierte Anwendung versucht, neue Daten in in WIN.INI, SYSTEM.INI oder einen betimmten, in IniFileMapping aufgeführten Abschnitt zu schreiben, und für diesen Schreibvorgang die Standardfunktionen des Systems (etwa WriteProfileString) verwendet, dann landen diese Informationen in einem entsprechenden Werteintrag der Registrierung. Schreibaktionen in andere Abschnitte von .INI-Dateien oder das direkte Öffnen einer .INI-Datei, gefolgt von Dateioperationen beziehen sich dagegen ausschließlich auf die .INI-Datei, d.h. lassen die Registrierung unverändert.

Bei der Suche nach passenden Informationen im HKEY_LOCAL_MACHINE\Software-Schlüssel verwendet Windows NT den Namen und die Namenserweiterung der .INI-Datei. Wenn dieser Dateiname gefunden wird, setzt das System die Suche im entsprechenden Teilschlüssel mit dem Anwendungsnamen und einem Variablennamen fort; falls notwendig, wird dann in einem letzten Schritt nach Schlüsseln gesucht, deren Werteinträge den Variablennamen entsprechen. Wenn die Suche an irgendeinem Punkt fehlschlägt, sucht das System nach einer physisch vorhandenen .INI-Datei auf den Datenträgern, die dann gelesen bzw. beschrieben wird.

Für Einträge im IniFileMapping-Schlüssel werden die folgenden Platzhalter verwendet:

! 	Legt fest, das sämtliche Schreibaktionen parallel in die Registrierung und in eine .INI-Datei stattfinden.

# 	Setzt den Wert in der Registrierung bei der ersten Anmeldung eines Benutzers nach dem Setup auf den Wert zurück, der in der .INI-Datei steht. Vorausgesetzt wird dabei, daß Windows NT über eine existierende Version von Windows 3.x installiert wurde.

@ 	Verhindert Leseoperationen der .INI-Datei auch dann, wenn sich das gesuchte Datum nicht in der Registrierung findet.

USR 	Steht für HKEY_CURRENT_USER; der Text nach diesem Präfix gibt weitere Unterschlüssel an.

SYS 	Steht für HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE der Text nach diesem Präfix gibt weitere Unterschlüssel an.


Angaben zum Copyright

Die Informationen in diesem Online-Dokument können jederzeit ohne Ankündigung verändert werden.

Firmen, Namen und Daten, die in diesem Dokument in den Beispielen genannt werden, sind – falls nicht anders angegeben – rein fiktiv. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die Microsoft Corporation in irgendeiner Form durch keinerlei elektronische oder mechanische Mittel zu keinem Zweck reproduziert oder übertragen werden.

© 1985-1996 Microsoft Corporation. Sämtliche Rechte vorbehalten.

Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen, Windows NT ist ein Warenzeichen der Microsoft Corporation.


Alphabetische Auflistung der Werteinträge und Teilschlüssel

Im folgenden finden Sie eine Auflistung der Werteinträge und Teilschlüssel, auf die in dieser Hilfedatei verwiesen wird. Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Teilschlüssels oder Eintrags, um zur zugehörigen Erläuterung in der Hilfedatei zu wechseln.

Die kursiv angegebenen Namen beziehen sich auf Einträge, die nach diesem Objekttyp benannt sind. So bezieht sich Display_driver_name (OpenGL) z. B. auf einen Eintrag, der den Namen eines Grafiktreibers trägt.

Teilschlüssel und Werteinträge mit demselben Namen sind anhand des übergeordneten Teilschlüssels oder Themas in Klammern nach dem Eintragsnamen voneinander zu unterscheiden.

Die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit in bezug auf alle Werteinträge und Teilschlüssel in der Registrierung von Windows NT. Bitte beachten Sie, daß die Einträge in der Registrierung eines Computers, der mit Windows NT läuft, von den auf diesem Computer jeweils installierten Anwendungen und Diensten abhängen.

- A -

AarpRetries

AcceptByteRanges

AcceptDefaultRoutes

AcceptHostRoutes

AcceptVJCompression

AccessCheck

AccessDeniedMessage

AckDelayTime

AckWindow

AckWindowThreshold

Active

 Adaptername# (Parameters\Tcpip)-Teilschlüssel

AdapterName

AdDisk-Teilschlüssel

AddNameQueryRetries

AddNameQueryTimeout

AddOns

Address Book-Teilschlüssel

AdminEmail

AdminName

AeDebug-Teilschlüssel

Afd\Parameters-Teilschlüssel

Alerter-Teilschlüssel

AlertNames

AlertSched

AllocateCDRoms

AllocateFloppies

AllowAnonymous

AllowGuestAccess (FTP)

AllowGuestAccess (WWW)

AllowKeepAlives

AllowSpecialCharsInShell

Alternativer Name

AnnotateDirectories

AnnounceDefaultRoutes

AnnounceHostRoutes

AnonymousUser

AnonymousUserName

Anzeigetreibername (OpenGL)

APIProtocolSupport

AppInit_DLLs

AppleTalk (Adapter Card)-Teilschlüssel

AppleTalk-Teilschlüssel

ApplicationName (Network\Windows NT)-Teilschlüssel

AppointmentView

AppPath

ApptBookColor

ApptBookLinesColor

ArpAlwaysSourceRoute

ArpCacheLife

ArpTRSingleRoute

ArpUseEtherSNAP

AsyncMAC (RAS)-Teilschlüssel

AuthenticateIncomingCalls

AuthenticateRetries

AuthenticateTime

Auto

AutoAdminLogon

AutoArrange

AutoDisconnect (LanmanServer)

AutoDisconnect (NetBIOS Gateway)

AutoEndTasks

AutoReboot

AutoRestartShell

Autorun

AutoShareServer

AutoShareWks

- B -

Backup Engine-Teilschlüssel

BackupDatabasePath

BackupInterval

BackupPeriodicity

BandwidthLevel

Base Index

BatteryLife

BcastNameQueryCount

BcastQueryTimeout

BeepEnabled

Bind (Linkage)

Bindable

Bindform

BindSap

BindSecondaries

BlockingThreads

BootExecute

BootVerificationProgram-Teilschlüssel

BorderWidth (Control Panel)

BorderWidth (WindowMetrics)

BreakPointOnEntry

BroadcastAddress

BroadcastCount

BroadcastTimeout

Browser-Teilschlüssel

BrowserDomainDeletionThreshold

BrowserServerDeletionThreshold

BufferMultiplier

BufFilesDenyWrite

BufNamedPipes

BufReadOnlyFiles

BurstHandling

Bus Mouse-Teilschlüssel

BusNumber

BusType

- C -

CableType

CacheExtensions

CacheFileTimeout

CacheHitLimit

CachePrimaryDomain

CacheResponseSize

CacheSecurityDescriptor

CacheTimeout

CallbackTime

CaptionFont

CaptionHeight

CaptionWidth

CardSpeed

CardType

CategoryCount

CategoryMessageFile

CBCP (RASMan PPP)-Teilschlüssel

CDROM-Teilschlüssel

ChangeLogSize

CHAP (RASMan PPP)-Teilschlüssel

CharWait

CheckBinaryTimeout

CheckBinaryType

CheckForWAISDB (Gopher)

CheckForWAISDB (WWW)

CheckLatencyInterval

class (MS Mail)

Class (NetRules)

Class (TCP/IP ServiceProvider)

ClearPageFileAtShutdown

Close

Cmdline

CodePage-Teilschlüssel (Nls)

CodePageID (Codeseiten-Einträge)

Collect

CollectionTime

CollectUnicodeProcessNames

Color Schemes-Teilschlüssel

Colors-Teilschlüssel

CommandFile

Comment

CommRetryCount

COMPCP (RASMan PPP)-Teilschlüssel

ComponentInformation

ComSpec

Configuration Error

Configuration File

ConfigurationData

Confirmation

ConfirmDelete

ConfirmFormat

ConfirmMouse

ConfirmReplace

ConfirmSubDel

ConfirmSystemHiddenReadOnly

ConnectionCount (NWLinkSPX)

ConnectionCount (NwLnkIPX)

ConnectionCount (NWNBLink)

ConnectionlessAutoDisc

ConnectionTimeout (NWLinkSPX)

ConnectionTimeout (NWLnkIPX)

ConnectionTimeout (NWNBLink)

ConnectionTimeOut (Service Name\Parameters)

ConnectionType

ConnectMultiplePorts (Kbdclass)

ConnectMultiplePorts (Mouclass)

ConnectTimeout

ConsistencyCheck (WINS)-Teilschlüssel

Console-Teilschlüssel

Control Panel Desktop-Teilschlüssel

Controllername-Teilschlüssel

CoolSwitch

CoolSwitchColumns

CoolSwitchRows

CopyTime

Count (Schedule+ ApptBooks)

Count (Schedule+ Archives)

Counters (Perflib)

CrashControl-Teilschlüssel

CrashDir

CrashDumpEnabled

CreateFileFirstTime

CreateProcessAsUser

CreateProcessWithNewConsole

CriticalSectionTimeout

CriticalThreads

Current User

Current

CurrentBuild

CurrentControlSet\Control-Teilschlüssel

CurrentControlSet\Select-Teilschlüssel

CurrentControlSet\Services-Teilschlüssel

CurrentType

CurrentType

CurrentVersion

CurrentVersion

Cursor-Teilschlüssel

CursorBlinkRate

CursorSize

Custom Commands-Teilschlüssel

Custom Menus-Teilschlüssel

Custom Messages-Teilschlüssel

CustomDict

- D -

Data File

DatabaseCleanupInterval

DatabaseLoggingFlag

DatabaseName

DatabasePath (DHCP)

DatabasePath (System 32 Drivers)

Datafiles-Teilschlüssel

DataTimeOut (Monitor Service)

DataTimeOut (Performance Monitor)

DbFileNm

DCache

DCacheUpdate

DCI-Teilschlüssel

DdpCheckSums

Debug (Session Manager)

DebugFlags

Debugger

DebugServerCommand

DedicatedRouter

DefaultAutoDetectType

DefaultCallbackDelay

DefaultDomainName

DefaultGateway

DefaultLoadFile

DefaultLogonDomain (for each service)

DefaultLogonDomain (WWW)

DefaultPassword

DefaultPort

DefaultPrinter

DefaultReceiveWindow

DefaultRemindAgain

DefaultRemindAgainAmount

DefaultRemindAgainUnits

DefaultSendWindow

DefaultSettings.BitsPerPel

DefaultSettings.Interlaced

DefaultSettings.VRefresh

DefaultSettings.XResolution

DefaultSettings.YResolution

DefaultT1Timeout

DefaultT2Timeout

DefaultTiTimeout

DefaultTOS

DefaultTTL

DefaultUserName

Default

DefaultZone

DeleteRoamingCache

DemosEnabled (MS Mail)

DemosEnabled (Schedule+)

DependOnGroup

DependOnService

DesiredZone

Desktop-Teilschlüssel

DesktopProcess

DeviceData

DeviceMap-Teilschlüssel

DeviceNotSelectedTimeout

Device

DGRcvr-Teilschlüssel

DHCP (TCP/IP)-Teilschlüssel

DhcpDefaultGateway

DhcpIPAddress

DhcpNameServer (NetBt)

DhcpNameServer (TCP/IP)

DhcpNameServerBackup

DhcpNodeType

DhcpScopeId

DHCPServer (TCP/IP)-Teilschlüssel

DhcpServer

DhcpSubnetMask

Dienstanbietername (NetworkProvider)

Dienstanbieterpfad (NetworkProvider)

dir1

DirBrowseControl

Directory

DisableAll (PermanentSettingChanges)

DisableAll (TemporarySettingChanges)

DisabledAddresses

DisableDialinNetbios

DisableDialoutSap

DisableDisconnects

DisableMcastFwdWhenSessionTraffic

DisableMemoryCache

DisableMultipleRequests

DisableOtherSrcPackets

DisablePagingExecutive

DisablePort (Parallel-Teilschlüssel)

DisablePort (Serial)

DisableSavePassword

DisableServerThread

DisableSoftwareCompression

DisableSynchronousTransfers

DisableTaggedQueuing

Diskperf-Teilschlüssel

DiskSpaceThreshold

display.drv

DLC-Teilschlüssel

DLL-Name (SMAAddOns)

DLL-Name (UMAAddOns)

DMAChannel (AdapterName)

DmaChannel (SoundDriver)

DNS-Teilschlüssel

DNSNameServers

DnsPriority

Documents

Domain

DontAddDefaultGateway

DontDisplayLastUserName

DormantFileLimit

Dos Devices (Session Manager)-Teilschlüssel

DosDevices (Parallel)

DosDevices (Serial)

DosKeybCodes-Teilschlüssel

DosPrint

DoStaticDataInit

DoubleClickSpeed

DragFullWindows

DragHeight

DragWidth

DriveMappingLetter

Driver (Network Port)

Driver (Print Processors)

DriverParameter

Druckdienstname (Print\Provider)-Teilschlüssel

Druckername (Printers)-Teilschlüssel

DumpFile

- E -

EditLevel

EnableAudit

EnableAuthenticationTraps-Teilschlüssel

EnableBroadcast

EnableDeadGWDetect

EnableDhcp

EnableDns

EnableFCBopens

EnableFuncaddr

EnableLmhosts

EnableNetbiosSessionsAuditing

EnableOplockForceClose

EnableOplocks

EnablePiggyBackAck

EnablePMTUBHDetect

EnablePMTUDiscovery

EnablePoisonedReverse

EnablePortAttack

EnableProxy

EnableProxyRegCheck

EnableRaw

EnableRouter

EnableSecurityFilters

EnableSharedNetDrives

EnableSoftCompat

EnableSplitHorizon

EnableSvcLoc

EnableTriggeredUpdates

EnableWanRouter

EnableWFW311DirectIpx

Environment (Session Manager)-Teilschlüssel

Environment-Teilschlüssel

ErrorControl

ErrorMode

ErrorThreshold

EthernetPadToEven

EventLog-Teilschlüssel

EventLogLevel

EventMessageFile

ExcludedProviders

ExitMessage

ExpandLogonDomain

Explorer Policies-Teilschlüssel

Explorer-Teilschlüssel

Export

ExportList

ExportMmfFile

ExportNoNotes

ExportPath

ExportRange

ExportType

ExtCounterTestLevel

ExtensionAgents-Teilschlüssel

Extensions-Teilschlüssel

Extensions

- F -

Face

FaceName

FaceWeight

Failed

FastPrintSlowDownThreshold

FastPrintThrottleTimeout

FastPrintWaitTimeout

FastSendDatagramThreshold

File Manager Settings-Teilschlüssel

File

FileSystem-Teilschlüssel

FilterBroadcasts

FilterDLLs

FindMasterTimeout

Firmware revision

FirstMessageDelay

FIXEDFON.FON

FixedFont

Font Drivers-Teilschlüssel

FontCache-Teilschlüssel

FontDPI-Teilschlüssel

FontFaceName

FontFamily

FontHeight

FontItalic

Fonts-Teilschlüssel

FONTS.FON

FontSize

FontSmoothing

FontSubstitutes-Teilschlüssel

FontWeight (Console)

FontWeight (Network Application)

ForceEncryptedPassword

ForceFifoEnable

ForceScanInterval

ForwardBroadcasts

ForwardBufferMemory

fPrintError

fPrintFileLine

fPrintVerbose

fPrintWarning

fPromptOnError

fPromptOnVerbose

fPromptOnWarning

FTP

FTPSVC-Teilschlüssel

FullScreen

- G -

GALOnly

GarbageTimeout

GeneralRetries

GeneralTimeout

Gerätename -Teilschlüssel

GetBrowserListThreshold

GlobalExpire

GlobalFlag

Gopher

GopherSVC-Teilschlüssel

GraphicsDrivers-Teilschlüssel

GRE_Initialize-Teilschlüssel

GreetingMessage

GridGranularity

Group

GroupCommentsCutoffMsec

GroupOrderList-Teilschlüssel

GuardTime

- H -

H_WindowPosition

HelperDllName

Help (InetStp)

Help (Perflib)

Hidden (Lanman)

Hidden (NetRules)

HistoryBufferSize

HiveList-Teilschlüssel

Hostname

HostsPriority

HungAppTimeout

HzMode

- I -

IconFont

IconHorizontalSpacing

IconSpacing (Control Panel)

IconSpacing (WindowMetrics)

IconTitleFaceName

IconTitleSize

IconTitleStyle

IconTitleWrap (Control Panel)

IconTitleWrap (WindowMetrics)

IconVerticalSpacing (Control Panel)

IconVerticalSpacing (WindowMetrics)

iCountry

iCurrDigits

iCurrency

iDate

Identifier (AtDisk)

Identifier (MultifunctionAdapter)

iDigits

IdleRequiredInterval

IFJumpColor

IFPopupColor

IGMPLevel

IgnoreBroadcastFlag

IgnorePushBitOnReceives

IllegalDatagramResetTime

iLZero

ImagePath (BootVerification Program)

ImagePath

iMeasure

ImportDoNotAddDuplicates

ImportDoNotAskAboutConflicts

ImportList

ImportPath

ImportType

Indexed

iNegCurr

InetInfo (Internet Information Server)-Teilschlüssel

IniFileMapping-Teilschlüssel

InitAddresses

InitAddressFiles

InitConnections

InitConnTable

InitDatagrams

InitFileTable

InitialKeyboardIndicators

InitialLargeBufferCount

InitialMediumBufferCount

InitialRefreshT.O.

InitialRetransmissionTime (NWLinkSPX)

InitialRetransmissionTime (NWNBLink)

InitialSmallBufferCount

InitiatorTargetId

InitLinks

InitPackets (NBF)

InitPackets (NWLinkSPX)

InitReceiveBuffers

InitReceivePackets

InitRequests

InitSearchTable

InitSessTable

InitTimePause

InitTimeReplication (Pull)

InitTimeReplication (Push)

InitUIFrames

InitWorkItems

Inport-Teilschlüssel

InsertMode

InstallDate

InstalledBy (Internet Explorer)

InstalledBy (Internet Information Server)

InstalledDisplayDrivers

InstallPath

Interface

International-Teilschlüssel

Internet Information Server Services-Teilschlüssel

Internet

Interrupt (Parallel)

Interrupt (Serial)

Interrupt (SoundDriver)

InterruptNumber

InterruptStatus

Interval

IoBaseAddress

IoPageLockLimit

IPAddress

IPCP (RASMan PPP)-Teilschlüssel

IPEnableRouter

IPInterfaceContext

IpRip-Teilschlüssel

IPXCP (RASMan PPP)-Teilschlüssel

IrpStackSize (Afd.sys)

IRPstackSize (Lanman Server)

IsDomainMasterBrowser

iTime

iTLZero

- J -

JumpColor

- K -

Kb_Free_Start_Compress

Kb_Free_Stop_Compress

Kbdclass (Keyboard Class)-Teilschlüssel

KeepAliveCount (NWLinkIPX)

KeepAliveCount (NWLinkSPX)

KeepAliveCount (NWNBLink)

KeepAliveInterval

KeepAliveTime (TCP/IP)

KeepAliveTimeout (NWLinkIPX)

KeepAliveTimeout (NWLinkSPX)

KeepAliveTimeout (NWNBLink)

KeepConn

KeepRasConnections

Keyboard (Control Panel)-Teilschlüssel

Keyboard Layout-Teilschlüssel

Keyboard Layout-Teilschlüssel

Keyboard Layout\Substitutes-Teilschlüssel

KeyboardController-Teilschlüssel

KeyboardDataQueueSize (Kbdclass)

KeyboardDataQueueSize (PS2)

KeyboardDelay

KeyboardDeviceBaseName (Kbdclass)

KeyboardDeviceBaseName (PS2)

KeyboardPeripheral-Teilschlüssel

KeyboardPort-Teilschlüssel

KeyboardSpeed

KeyType

Kmode

KnownDLLs (Session Manger)-Teilschlüssel

KnownDLLs

- L -

Lang

Language-Teilschlüssel (Nls)

LanmanServer-Teilschlüssel

LanmanWorkstation-Teilschlüssel

LargeBufferSize

LargeFont

LargeSystemCache

Last Counter

Last Help

LastClientServer

LastClientSharepoint

LastKnownGood

LastToolsServer

LastToolsSharepoint

Lease

LeaseObtainedTime

LeaseTerminatesTime

LeftLineInAtten

LegalNoticeCaption

LegalNoticeText

Library

Linkage-Teilschlüssel

LinkInfoValidTime

List (Group Order)

ListBoxSplit

ListenBackLog

LLCMaxWindowSize

LLCRetries

LLInterface

LmhostsTimeout

Load

LoadBalance

LoadTrustedDrivers

Locale

LocalMMF

LocalPath

LocalPriority

LocalUser

LockIncrement

LockMaximum

LockQuota

LogDetailedEvents

LogElectionPackets

LogErrorRequests

LogEvent

LogFileBatchSize

LogFileDirectory

LogFileFormat

LogFilePath

LogFilePeriod

LogFileTruncateSize

Logging (RASMan PPP)

Logging (RASMan)

LoggingLevel

LoggingOn

Login (MS Mail)

LoginMsg

LogNonAnonymous

LogoffSetting

Logon (MS Mail Providers)

LogonMethod

LogonPrompt

LogPixels

LogSqlDataSource

LogSqlPassword

LogSqlTableName

LogSqlUserName

LogSuccessfulRequests

LogType

LowerCase

LowercaseFiles

LowerSearchBufferSize

LowerSearchThreshold

LPT_timeout

Lsa-Teilschlüssel

- M -

M_WindowPosition

Mac FileTypes-Teilschlüssel

MacFile-Teilschlüssel

MacroColor

MailslotBuffers

MailslotDatagramThreshold

MailslotDuplicateTimeout

MaintainServerList

MainWindow

MajorVersion (IIS Setup)

MajorVersion (Internet Information Server)

Mapping

MasterPeriodicity

MaxAddresses

MaxAddressFiles

MaxBcastDgBuffered

MaxClientsMessage

MaxCmds

MaxCollectionCount

MaxConcurrency

MaxConfigure

MaxConnections (by service name)

MaxConnections (NBF)

MaxDatagrams

MaxDgBufferedPerGroupName

MaxDgramBuffering

MaxDynMem

MaxFailure

MaxForwardBufferMemory

MaxForwardPending

MaxFrameSize

MaxFreeConnections

MaxGlobalOpenSearch

Maximized

MaximumIncomingFrames

MaximumLogicalUnit

MaximumMailslotMessages

MaximumMailslotTimeout

MaximumPacketSize

MaximumPortsServiced (Kbdclass)

MaximumPortsServiced (Mouclass)

MaxKeepSearch

MaxLinkDelay

MaxLinks

MaxMemoryUsage (NBF)

MaxMemoryUsage (Streams)

MaxMpxCt

MaxNames

MaxNonpagedMemoryUsage

MaxNumForwardPackets

MaxPackets

MaxPacketSize (NWLinkSPX)

MaxPagedMemoryUsage

MaxPktSize

MaxPoolThreads

MaxRawWorkItems

MaxRecsAtATime

MaxReject

MaxRequests

MaxSessions (MacFile)

MaxSessions (NetBIOS Gateway)

MaxSize (EventLog)

MaxSize (FontCache)

MaxSockAddrLen

MaxTerminate

MaxThreadsPerQueue

MaxTriggeredUpdateFrequency

MaxUserPort

MaxWorkItemIdleTime

MaxWorkItems

McastIntvl

McastTtl

MediaType

MediumBufferSize

MemberPrec

Memory Management (Session Manager)-Teilschlüssel

MemoryCacheSize

MemoryMapped

MemoryMappedBaseAddress

MenuFont

MenuHeight

MenuShowDelay

MenuWidth

MessageFont

MessageInterval

Microsoft Internet Information Server-Teilschlüssel

Microsoft Mail-Teilschlüssel

Microsoft Schedule+ Archives-Teilschlüssel

Microsoft Schedule+ Exporter-Teilschlüssel

Microsoft Schedule+ Importer-Teilschlüssel

Microsoft Schedule+-Teilschlüssel

Microsoft\Mail-Teilschlüssel

MigrateIni (MS Mail)

MigrateIni (Schedule+)

MigrateIniPrint (MS Mail)

MigrateIniPrint (Schedule+)

MinFileKbSec

MinFreeConnections

MinFreeWorkItems

MinIncrSize

MinInitSize

MinKeepSearch

MinLinkThroughput

MinOnRun

MinorVersion (IIS Setup)

MinorVersion (Internet Information Server)

MinRcvQueue

MinSockAddrLen

MMF (MS Mail)-Teilschlüssel

Monitor

Monitor-Teilschlüssel

MonitorDuplicateInstances

Mouclass-Teilschlüssel

Mouse (Control Panel)-Teilschlüssel

MouseDataQueueSize (Busmouse)

MouseDataQueueSize (Inport)

MouseDataQueueSize (Mouclass)

MouseDataQueueSize (PS2)

MouseDataQueueSize (Sermouse)

MouseResolution (PS2)

MouseSpeed

MouseSynchIn100ns (PS2)

MouseThreshold1

MouseThreshold2

MS Proofing Tools-Teilschlüssel

MsdosDirOutput

MTU

MultiCastForwardRate

MultifunctionAdapter-Teilschlüssel

Multi-Message

- N -

Name (MS Mail)

Name (Print Services)

Name (TCP/IP)

NameQueryRetries

NameQueryTimeout

NameServer (NetBt)

NameServer (TCP/IP)

NameServerBackup

NameServerPort

NameSrvQueryCount

NameSrvQueryTimeout

NBF-Teilschlüssel

NBFCP (RASMan PPP)-Teilschlüssel

NbProvider

NCAdmin-Teilschlüssel

NdisWAN (RAS)-Teilschlüssel

Ndiswan (RAS)-Teilschlüssel

Ndiswanx (RAS)-Teilschlüssel

NegotiateTime

NetBIOSGateway (RemoteAccess)-Teilschlüssel

NetbiosGatewayEnabled

NetBIOSName

NetbiosRouting

NetBT Adapters-Teilschlüssel

NetBt Parameters-Teilschlüssel

NetbtPriority

NetConfig (NWLinkIPX)-Teilschlüssel

NetLogon-Teilschlüssel

NetMessage

NetPopup

NetPrinterDecayPeriod

NetRules-Teilschlüssel

Network (Windows NT)-Teilschlüssel

Network-Teilschlüssel

Network

Network\SMAddOns-Teilschlüssel

NetworkAddress (by adapter)

NetworkAddress (NdisWan)

NetworkErrorThreshold

NetworkNumber

NetworkPath

NetworkProvider-Teilschlüssel

NetworkProvider\Order-Teilschlüssel

NetworkRangeLowerEnd

NetworkRangeUpperEnd

NewMsgsAtStartup

Nls Control-Teilschlüssel

No_Compress

NoClose (Explorer)

NoClose (Program Manager)

NoCommonGroups

NoDesktop

NodeType

NoDrives

NoEntireNetwork

NoFileMenu

NoFind

NoInteractiveServices

NonBlockingThreads

NoNetHood

NonPagedMemLimit

NonPagedPoolQuota

NonPagedPoolSize

NoOfWrkThds

NoPopUpsOnBoot

NormalFont

NoRun (Explorer)

NoRun (Program Manager)

NoSaveSettings (Explorer)

NoSaveSettings (Program Manager)

NoServerOptions

NoSetFolders

NoSetTaskbar

NoStatusBar

NoWorkgroupContents

NTAuthenticationProviders

NtfsAllowExtendedCharacterIn8dot3Name

NtfsDisable8dot3NameCreation

NtfsDisableLastAccessUpdate

NullPort

NullSessionPipes

NullSessionShares

Number of cylinders

Number of heads

NumberOfButtons (Busmouse)

NumberOfButtons (Inport)

NumberOfButtons (PS2)

NumberOfButtons (Sermouse)

NumberOfHistoryBuffers

NumButtons (File Manager)

NumForwardPackets

NumIllegalDatagramEvents

NumRecvQueryIndications

NWLinkIPX-Teilschlüssel

NWLinkSPX (NWLink SPX)-Teilschlüssel

NWLnkIpx (NWLink IPX)-Teilschlüssel

NWlnkRIP (NWLink RIP)-Teilschlüssel

NWNBLink-Teilschlüssel

- O -

ObjectCacheTTL

ObjectDirectories

ObjectName

OEMFONT.FON

OEMLocale-Teilschlüssel

OEMlocale

OfflineMessages

OldStorePath

OnlyDynRecs

Open

OpenGLDrivers-Teilschlüssel

OpenProcedureWaitTime

OpenSearch

OplockBreakWait

Option# (DHCP)-Teilschlüssel

Optional

Options

Order (PersistentConnections)

Order (Program Manager)

Order (Windows Sockets)-Teilschlüssel

OS/2 Subsystem for NT-Teilschlüssel

Os2

Os2LibPath

OtherColor

OtherDomains

OverrideHardwareBitstring (Sermouse)

OverrideKeyboardSubtype (PS2)

OverrideKeyboardType (PS2)

Overwrite

- P -

PageBackgroundColor

PagedMemLimit

PagedPoolQuota

PagedPoolSize

PagingFiles

PAP (RASMan PPP)-Teilschlüssel

Parallel ports-Teilschlüssel

Parallel-Teilschlüssel

ParallelX

Parameters (Network Adapter)-Teilschlüssel

ParseAutoexec

Partners-Teilschlüssel

Password

PasswordExpiryWarning

Path (CBCP)

Path (CHAP)

Path (COMPCP)

Path (IPCP)

Path (IPXCP)

Path (NBFCP)

Path (PAP)

Path (Session Manager Environment-Steuereinträge)

PathName

Pattern

Patterns-Teilschlüssel

PeerClientIPAddresses

Percent_Free_Start_Compress

Percent_Free_Stop_Compress

Perflib-Teilschlüssel

Perfmon-Teilschlüssel

Performance (WINS)-Teilschlüssel

PermanentSettingChanges-Teilschlüssel

PermittedManagers-Teilschlüssel

Persistent Connections-Teilschlüssel

PersistentRoutes (TCP/IP)-Teilschlüssel

PersonaNonGrata

PipeIncrement

PipeMaximum

PktType

PlannerColor

PlannerLinesColor

PointerClass-Teilschlüssel

PointerController-Teilschlüssel

PointerDeviceBaseName (Busmouse)

PointerDeviceBaseName (Inport)

PointerDeviceBaseName (Mouclass)

PointerDeviceBaseName (PS2)

PointerDeviceBaseName (Sermouse)

PointerPeripheral-Teilschlüssel

PointerPeripheral-Teilschlüssel

Policies Explorer-Teilschlüssel

PollingInterval

PollingIterations

PollingIterationsMaximum

PollStatusIterations

PollTime

PoolIDCConnections

PoolIDCConnectionsTimeOut

PoolThreadLimit

PopupColor (Windows Help)

PopupColors (Console)

Port (SoundDriver)

Port (UPS)

PortAddress (Parallel)

PortAddress (Serial)

PortIndex

PortName

PortThreadPriority

Posix

PowerdownAfterShutdown

Print Manager-Teilschlüssel

Print Manager

Print Monitors-Teilschlüssel

Print Processors-Teilschlüssel

Print-Teilschlüssel

Printer

Printers-Teilschlüssel

PrintSwitch

PriorityBasedOnSubNetwork

PriorityBoost

PriorityClass

PriorityClassHigh

ProfileDlgTimeOut

ProfileImagePath

ProfileList\SID_#-Teilschlüssel

Program Manager Settings-Teilschlüssel

Programs

ProviderName (HKEY_CURRENT_USER)

ProviderOrder (Network Provider)

ProviderOrder

ProviderPath (TCP/IP)

Providers-Teilschlüssel

Pull \ IP Address-Teilschlüssel

Pull-Teilschlüssel

Pulse (NetLogon)

Pulse (Replicator)

PulseConcurrency

PulseMaximum

PulseTimeout1

PulseTimeout2

PumpCycleInterval

Push \IP Address-Teilschlüssel

Push-Teilschlüssel

- Q -

QueryDriverFrequency

QueryWithoutSourceRouting

QuickEdit

- R -

Random

RandomAdapter

Randomize

RAS Autodial-Teilschlüssel

RasArp-Teilschlüssel

RASForce

RASMan PPP-Teilschlüssel

RasMan-Teilschlüssel

RASPptpe-Teilschlüssel

RawIoTimeLimit

RawIPAllowedProtocols

RawWorkItems

RcvDgSubmittedPerGroupName

RcvWindowMax

Rdr (Redirector)-Teilschlüssel

ReadAheadThroughpu

Realm

ReceivePacketPoolSize

RechargeRate

RecognizerName-Teilschlüssel

RefreshInterval

RefreshOpCode

RegisteredOrganization

RegisteredOwner

RegistrySizeLimit

RegLocation

ReminderPollTime

Remote Access-Teilschlüssel

RemoteListen

RemotePath

RemoveDuplicateSearches

Replicate

ReplicationGovernor

Replicator-Teilschlüssel

ReportBootOk

ReportEventsToEventLog

RequestNameServerAddresses

RequestSummary

RequestVJCompression

Required

ResendIterations

RestartTimer

RestoreFlag

Restrictions (Program Manager)-Teilschlüssel

Restrictions

RestrictNullSessionAccess

RestrictRun

Retention

RetransmissionCount

RetransmitMax

ReturnURLUsingHostName

Review

RightLineInAtten

RipAgeTime

RipCountv

RipTableSize

RipTimeout

RipUsageTime

Route

RouteTimeout

RplOnAddressChg

Run

RunLogonScriptSync (HKEY_CURRENT_USER)

RunLogonScriptSync (HKEY_LOCAL_MACHINE))

- S -

s1159

s2359

SampleRate (Busmouse)

SampleRate (PS2)

SampleRate (Sermouse)

SampleRate

Save Settings (Print Manager)

SaveConnections

SaveSettings (Nework)

SaveSettings (Program Manager)

ScanAgainInterval

ScavQosInfoUpdateTime

ScavTimeout

Schedule-Teilschlüssel

Schedule+-Teilschlüssel

SchedulerThreadPriority

ScopeId

sCountry

Schlüssel (Schedule+ Exporters)

Schlüssel (Schedule+ Importers)

Schriftname

Screen Saver-Teilschlüssel

ScreenBufferSize

ScreenColors

ScreenSaveActive

ScreenSaverIsSecure

ScreenSaveTimeOut

Scripts

ScriptTimeout

SCRNSAVE.EXE

ScrollHeight

ScrollWidth

ScsiDebug

sCurrency

sDate

sDecimal

SearchList

SecondLevelDataCache

Secs_Till_Fast_Compress

Sectors per track

SecurePort

Security

SeedingNetwork

SendAlert

SendPacketPoolSize

Serial-Teilschlüssel

SerialX

Sermouse (Serial Mouse)-Teilschlüssel

ServerAnnounceBuffers

ServerComment

ServerName

ServerOptions

ServerPassword

ServerPath

ServerSideIncludesEnabled

ServerSideIncludesExtension

ServiceGroupOrder-Teilschlüssel

ServiceProvider-Teilschlüssel

SessConns

Session Manager-Teilschlüssel

Session Manager-Teilschlüssel

SessionKeepAlive

SessOpens

SessTimeout

SessUsers

Shared Parameters-Teilschlüssel

SharedExtensionsDir

SharedFolders (Mail\MicrosoftMail)

SharedFolders (MicrosoftMail\Providers

SharingViolationDelay

SharingViolationRetries

Shell Icon BPP

Shell Icon Size

Shell

ShowActiveTasks

ShowCommonGroups

Shutdown-Teilschlüssel

ShutdownSetting

ShutdownWithoutLogon

Sid

SilentRip

SingleNetworkActive

SingleResponse

SizCharBuf

Size (File Manager)

Size (WindowMetrics)

Size (WOW)

Size/Small/Medium/Large

SizReqBuf

SizWorkBufs

sLanguage

sList

sLongDate

Slow Mode

SlowLinkDetectEnabled

SlowLinkTimeOut

SmallBufferSize

SmCaptionFont

SmCaptionHeight

SmCaptionWidth

SNMP-Teilschlüssel

SocketEnd

SocketStart

SocketUniqueness

SoftwareType

SortHyphens

SortOrder

SoundDriverName-Teilschlüssel

SourcePath

SourceRouteBcast

SourceRouteDef

SourceRouteMcast

SourceRouteUsageTime

SourceRouting

Sources

Spelling NNNN,0-Teilschlüssel

Spelling NNNN,0

Spelling

Spooler

SpoolerBackoffInterval

SpoolerPriority

SpoolerReconnectInterval

SprachID

SpTime (ConsistencyCheck)

SpTime (Pull)

SpxSocketEnd

SpxSocketStart

SpxSocketUniqueness

sShortDate

StackSize

StandardAddressLength

Start

StartupOffline

StatusFont

sThousand

sTime

Streams-Teilschlüssel

StripGatewayHeaders

SubnetMask

SubSystems (Session Manager)-Teilschlüssel

Swap

swapdisk

SwapMouseButtons

Switch

System

SystemDirectory

SystemPages

SystemRoot

SystemStartOptions

Sytos Plus ECC Flag

- T -

T1

T1Tick{One|Two}

T2

T2Tick_{One|Two}

Tag (Services)

tag

tag

Taskman

TaskSortOrder

TaskSortSecond

Tastaturlayout (DosKeybCodes)

Tastaturlayout (HKEY_LOCAL_MACHINE)

TcpAllowedPorts

TCPIP\Parameters-Teilschlüssel

TcpMaxConnectRetransmissions

TcpMaxDataRetransmissions

TcpNumConnections

TcpPort

TcpTimedWaitDelay

TcpUseRFC1122UrgentPointer

TcpWindowSize

TemporarySettingChanges-Teilschlüssel

ThreadCountAdd

ThreadPriority

ThreadTimeout

TileWallpaper

TimeInterval (ConsistencyCheck)

TimeInterval (Pull Partners)

Timeout (GraphicsDrivers)

TimeoutBase

TiTick{One|Two}

TombstoneInterval

TombstoneTimeout

ToolbarWindow

TotalInstanceName

Transceiver

TransmissionRetryTimeout

TransmitIoLength

Transport (MS Mail)

TransportBindName

Transports (Lanman)

Transports (Winsock)

TrapConfiguration-Teilschlüssel

Treiberbeschreibung

Treibername (KnownDLLs)

Treibername-Teilschlüssel

TrueType-Teilschlüssel

TrustedDriverPath

TTEnable

TTonly

Type (CurrentControlSet\Services)

Type (NetRules)

Type_Creators-Teilschlüssel

TypesSupported

- U -

UdpAllowedPorts

UMAddOns-Teilschlüssel

UNICODE Order

UNICODE Program Groups-Teilschlüssel

Update-Teilschlüssel

Update

UpdateCount

UpdateFrequency

UpdateMode

UpdatePostOfficeTime

UploadReadAhead

UpperSearchBufferSize

Use

Use512ByteMaxTransfer

UseAsyncWriteBehind

UseDixOverEthernet (DLC)

UseDixOverEthernet (NBF)

UseLockReadUnlock

UseOpportunisticLocking

UsePoolThreadForCGI

UseRawRead

UseRawWrite

UserColor

UserDebuggerHotKey

Userinit

UserName

UseRplPnrs

Users

UserTokenTTL

UseSelfFndPnrs

UseUnlockBehind

UseWriteBehind

UseWriteRawData

UseZeroBroadcast

UtilizeNtCaching

- V -

ValidCommunities-Teilschlüssel

VDD

Verbose

VerifyInterval

Version (Perflib)

Version (Print Processors)

Vga-Teilschlüssel

VgaCompatible

Video (DeviceMap)-Teilschlüssel

VideoDriverName-Teilschlüssel

ViewNotByProject

VirtualDeviceDrivers-Teilschlüssel

Volume

- W -

W3SVC (WWW)-Teilschlüssel

WaitToKillAppTimeout

Wallpaper

WanNameQueryRetries

Welcome

WG

WheelScrollLines

Win31FileSystem

Windir

Window (File Manager)

Window (MS Mail)

Window (Network)

Window (Program Manager)

WindowMetrics-Teilschlüssel

WindowOrder

WindowPos (Perfmon)

WindowPosition (Console)

Windows (Session Manager\SubSystems)

Windows Control-Teilschlüssel

Windows Help-Teilschlüssel

Windows NT-Teilschlüssel

WindowSize (Console)

WindowSize (NWLinkIPX)

WindowSize (NWLinkSPX)

Winlogon (HKEY_CURRENT_USER)-Teilschlüssel

Winlogon (HKEY_LOCAL_MACHINE)-Teilschlüssel

WINS \Parameters\Datafile-Teilschlüssel

WINS Parameters-Teilschlüssel

WINS Partners-Teilschlüssel

WINS-Teilschlüssel

WinsDownTimeout

WINSNameServer

WINSNameServerBackup

Winsock-Teilschlüssel

World Full Access Shared Parameters-Teilschlüssel

WOW (SoftwareRegistration)-Teilschlüssel

WOW (Startup)-Teilschlüssel

Wowcmdline

Wowsize

WWW

- X -

XactMemSize

Xlv

Xr

- Y -

Yd

Yu

- Z -

ZoneList